目录

简介

背景信息

跳过基于事件的同步

简介

本文档介绍在Cisco DNA Center Inventory中跳过基于事件的同步的过程。

背景信息

建议您使用Cisco DNA Center软件版本2.3.3.x及更高版本。

跳过基于事件的同步

每当由Cisco DNA Center(DNAC)管理的网络设备的接入端口摆动或接入点(AP)加入/退出时，它会触发该网络设备从库存的内部同步。您注意到有时设备处于连续“同步”状态，很少进入“托管”状态。这是思科DNAC中的预期行为，因为思科DNAC需要获取有关网络设备中发生的更改的更新信息，以及保证数据库中的更新信息。

必须始终找出发生抖动的原因，并从源头上解决此问题。

但是，有时由于持续同步状态，无法执行某些操作或保证数据不完整。

作为解决方法，您可以在Cisco DNAC资产中对网络设备进行标记，这将帮助Cisco DNAC了解该设备被标记为从基于事件的同步中跳过。

1.首先，创建标签。请注意，标签名称必须是 INV_EVENT_SYNC_DISABLED  .

选择“Tag”选项下的“Create New Tag”

添加特定TAG名称，您可以为此标记指定设备特定过滤器。

2.将标签附加到所选设备，然后单击 Apply  如图所示.

选择“标记”选项，然后选择新创建的标记，然后单击“应用”

成功应用标签后，资产将显示已应用的标签