目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

显示资产组

创建资产组

创建静态组

创建动态组

编辑资产组

编辑静态组

编辑动态组

删除资产组

验证

故障排除

相关信息

简介

本文档介绍如何在Cisco CX云中创建、管理和利用资产组进行设备访问和报告。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco CX云和SNTC门户的导航和使用

- 熟悉访问控制和合规性策略概念

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cisco CX云平台（编写时的最新版本）

- 在CX云中管理的支持的思科硬件资产

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

思科CX云中的资产组（在SNTC门户中以前称为“分段排除”）提供了一种组织、管理和控制用户对设备资产的访问的方法。资产组有多种用途：

- 根据已分配的设备分组为用户启用精细访问控制。

- 支持合规性策略，方法是启用设备分组以用于审核和报告目的。

- 允许将设备分配到多个资产组，以实现灵活管理。

- 默认资产组所有资产自动包括门户中的所有设备。

资产组显示在Assets & Coverage图块的Assets > All Assets下。使用更多选项图标并选择隐藏/显示列>资产组，可以显示“资产组”列。

注意：未分配给任何资产组的设备在“资产组”列中没有值。

配置

显示资产组

下面是在CX云中创建新资产组的详细步骤：

1. 登录到CX云门户。

2. 单击Assets & Coverage磁贴。

3. 选择资产>所有资产。

4. 单击More Options图标（三个垂直点）。

5. 单击隐藏/显示列以显示列。

更多选项菜单

6. 选中资产组复选框。

7. 单击应用按钮.

资产组复选框

创建资产组

1. 使用SUA登录CX云门户。

2. 打开管理中心。

提示：它是位于右上角的齿轮/齿轮图标。

3. 单击资产组。

4. 单击“创建”按钮。

5. 选择是要aStatic还是要aDynamic组。

在CXCloud中创建资产组的步骤

创建静态组

5.1.1静态组需要使用模板，可通过单击蓝色模板文本创建组时下载。

创建静态资产组

5.1.2模板需要填写序列号。

提示：您可以在多个程序上编辑它。在本示例中，使用了记事本。

静态资产组的模板示例

5.1.3通过拖放云图标上传文件，或通过单击蓝色的“浏览文件”文本从您的文件中选择该文件。

查看静态资产组的模板添加位置

5.1.4门户验证文件格式并显示绿色箭头和指示上传完成的行。

单击Create Group按钮继续。

用于创建静态资产组的“创建组”按钮

5.1.5门户重定向到Asset Groups菜单并显示通知创建进度的消息。

通知组创建进度的消息

5.1.6该组随后出现在其他组之上，在资产金额下写着“处理……”字样。处理完成后即会更新。

5.1.7处理完成后，组显示添加到其中的资产。如果门户上有多个组，请考虑搜索资产组以查找您的资产组。

在“资产组”视图下可见动态组

创建动态组

5.2.1.动态组需要不超过200个字符的组名称。添加组名称，然后点击“下一步”。

提示：可以添加描述。它是可选的，建议以后更轻松地管理组。

创建动态资产组视图

5.2.2.下一步涉及使用Where____创建规_____。可用于过滤的字段包括：

- 位置

- 产品类型

- Product ID

- 产品系列

- 合同号

- 管理者

- 软件类型

每个都会修改上可用的选项_____规则的一部分。

动态组规则视图

5.2.3 SUA可以根据需要添加更多规则。要进一步过滤，请点击Add Rule按钮。创建规则后，可以通过点击Save Group按钮保存该组。

注意：本示例中的规则包括位置为MIGUEL HIDALGO、CDMX、MEX的所有设备。

已选择所有产品类型的规则

5.2.4门户重定向到Asset Groups菜单并显示通知创建进度的消息。

通知组创建进度的消息

5.2.5该组随后出现在其他组之上，在资产金额下写着“Processing...”。处理完成后即会更新。

5.2.6处理完成后，组显示添加到其中的资产。如果门户上有多个组，请考虑搜索资产组以查找您的资产组。

在“资产组”视图下可见动态组

编辑资产组

要编辑现有资产组，请执行以下步骤：

编辑静态组

1. 使用SUA登录CX云门户。

2. 打开管理中心。

提示：它是位于右上角的齿轮/齿轮图标。

3. 单击资产组。

4. 单击More Options菜单（三个垂直点）。

警告：无法编辑静态组名称

5. 点击 替换CSV文件。

三个垂直点菜单

6. 单击Replace按钮。

替换按钮

7. 此时将显示类似步骤5.1.3创建静态组的屏幕。

替换CSV文件

8. 提供新的CSV文件。门户验证文件格式并显示绿色箭头和指示上传完成的行。单击Replace按钮。

替换按钮

9. 门户重定向到“资产组”菜单，并显示通知更换进度的消息。

通知更换进度的消息

10. 随后该组显示文本“正在处理...”。 低于资产价值。处理完成后即会更新。

静态资产组已更新

编辑动态组

1. 使用SUA登录CX云门户。

2. 打开管理中心。

提示：它是位于右上角的齿轮/齿轮图标。

3. 单击资产组。

4. 单击More Options菜单（三个垂直点）。

5. 单击 Edit 按钮。

编辑动态资产组

6. 您可以编辑组名称、说明以及组上的所有其它设置。

编辑动态组

7. 阅读并遵守屏幕上的说明。稍后将应用Create Dynamic Groups中的步骤5.2.2到5.2.6。

删除资产组

要删除现有资产组，请执行以下步骤：

1. 使用SUA登录CX云门户。

2. 打开管理中心。

提示：它是位于右上角的齿轮/齿轮图标。

3. 单击资产组。

4. 点击要删除的Group Name。

要删除组的资产组视图

5. 单击Delete（删除）按钮。

删除按钮

6. 系统会弹出通知，汇总组拥有的设备数量，并访问组删除影响的策略。单击Delete按钮进行确认。

确认删除

7. 系统将弹出一条消息，显示要删除的组的名称。

显示删除进度的消息

8. 门户重定向到“资产组”页面，该组不可见。

验证

验证资产组的配置和分配：

- 使用SUA登录CX云门户。导航到管理中心>资产组>点击组名进行验证。

故障排除

以下是排除资产组常见问题的步骤：

未显示资产组

- 确保通过更多选项>隐藏/显示列>资产组启用资产组列。

未在资产组中显示的设备

- 确认在资产组创建或编辑期间已正确选择和分配设备。

未保存资产组更改

- 确认网络连接并再次尝试保存更改。如果问题仍然存在，请与思科支持部门联系。

相关信息

- 思科技术支持和下载

- 在CX云中打开支持案例