目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

问题

解决方案

验证

简介

本文档介绍在使用单个命令提示符（而不是使用 GUI）在 Windows 服务器/客户端计算机上安装 telnet 服务的步骤

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Windows 7 / 8、Server 2012

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件版本：

- CloudCenter：4.8.x

- Windows Server 2012

- Windows 7

- Windows 8

- PowerShell

本文档中的信息基于特定专用实验室环境中的设备。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

问题

在安装 cliqr-tools 时，Telnet 客户端不会自动安装在 CloudCenter Windows 工作者虚拟机中，因此在使用 Telnet 客户端时，Telnet 客户端无法执行 Telnet 操作。

解决方案

要手动安装 telnet 客户端，您需要执行以下步骤。

第 1 步 打开命令提示符窗口。点击开始，在“开始搜索”框中键入 PowerShell，然后按 ENTER。

第 2 步 如图所示，从 PowerShell 运行 install-windowsfeature "telnet-client"。

第 3 步 TelnetClient 将安装成功。

验证

第 1 步 运行 telnet IP_address Port_number，如下图所示。