目录

简介

先决条件

要求

配置

配置

验证

简介

本文档说明如何从Linux操作系统禁用IPV6。

作者：思科TAC工程师Gustavo Bell。

先决条件

要求

— 作为根用户访问系统。

— 操作系统（操作系统）

配置

配置

步骤1.以根用户身份连接到操作系统

步骤2.检验系统是否具有IPV6 ip。

ip add | grep inet6

可能的输出

inet6 ::1/128 scope host

inet6 fe80::18e2:36ec:dd69:6c3f/64 scope link

步骤3.修改文件/etc/sysctl.conf并添加以下行/

echo "net.ipv6.conf.eth0.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf

echo "net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf

echo "net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf

echo "net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf

步骤4.重新启动系统

systemctl reboot

验证

步骤1.检验PV6是否正在运行。输出应为空

ip add | grep inet6