目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

在CCM和CCO中启用调试日志记录

简介

本文档介绍如何在CCM和CCO中启用调试日志记录。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

在CCM和CCO中启用调试日志记录

要增加CCM/CCO上的osmosix.log的日志记录级别，需要将com.osmosix和com.cliqr的级别值从info更改为debug。

在CCM/CCO上修改此文件：

/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/classes/log4j.xml

更改：

<logger name="com.osmosix">

<level value="info" />

</logger>

<logger name="com.cliqr">

<level value="info" />

</logger>

至

<logger name="com.osmosix">

<level value="debug" />

</logger>

<logger name="com.cliqr">

<level value="debug" />

</logger>

此外，如果它不在log4j.xml文件中，则添加此项(如果它已在log4j.xml中，则它会列在Apache HttpClient日志记录下):

<logger name="org.apache.http">

<level value="trace" />

</logger>

请注意，4.3.3之前的版本需要重新启动tomcat。

/etc/init.d/tomcat stop

/etc/init.d/tomcat start