目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

问题

解决方案

简介

本文档介绍在将4.8.0.工作映像部署到具有以应用为中心的基础设施(ACI)的VMware时收到的错误信息。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于云中心版本4.8.0。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

问题

在VMware和ACI中部署4.8.0.工作映像时，您会看到以下两条错误消息之一：

ERROR policy.AciSecurityPolicyUtil [threadPoolExecutor-1]  -

External network parameter ECS:L3out:L3Out-EPG is of the wrong format!

或

ERROR policy.AciSecurityPolicyUtil [threadPoolExecutor-1]  -

External network parameter is of the wrong format

解决方案

这是4.8.0.工作映像的已知问题。它无法理解L3 Out的3个值，请参阅CORE-15315(状态：已修复版本4.8.1。)以了解详细信息。

此问题已在4.8.0.1中解决，请将Worker映像升级到4.8.0.1以解决。