目录

简介

如何将本地存储库从Apache切换到Nginx?

简介

本文档介绍如何修改本地存储库以使用Nginx而非Apache。

如何将本地存储库从Apache切换到Nginx?

1. 创建Apache备份，以便在Nginx中使用：

- mkdir /usr/local/cliqr/bundle-backup

- cp -rf /var/www/html/* /usr/local/cliqr/bundle-backup

2. 使用命令apachectl stop停止Apache服务。

3. 使用ps -ef确认Apache已停止 | grep apache或ps -ef | grep httpd。

4. 使用命令mv var/www/html /tmp将项目移动到/tmp文件夹。

5. 使用命令yum erase httpd删除Apache。

6. 使用命令安装nginx安装Nginx。

7. 使用命令cp -rf /tmp/html/* /usr/share/nginx/html/将备份移到新安装的Nginx。

8. 使用命令service nginx restart重新启动Nginx服务器。

9. 使用命令ps -ef检验Nginx是否运行 | grep nginx。

10. 验证其是否正在使用：

- wget http://127.0.0.1/index.html

- wget http://localhost/bundle****/cliqr-bootstarap.py
如果 下载python脚本，然后一切都应启动并运行。

确保没有任何代理设置。如果继续查看代理设置，可以发出以下命令取消设置：

- unset http_proxy

- unset https_proxy