目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

问题

解决方案

简介

本文档介绍在将应用程序部署到Amazon Web Services(AWS)时如何解决错误消息“同一权限不能多次显示”。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于云中心版本4.X。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

问题

将作业部署到AWS时，部署可能会因此错误而失败；"同一权限不能多次显示。"

解决方案

1. 登录到Cloud Center Manager(CCM)用户界面(UI)。

2. 导航至“应用程序”。

3. 选择部署时出错的应用程序。

4. 选择“编辑/更新”选项。

5. 确认“防火墙规则”下的任何节点都没有定义过两次相同的规则。每个节点防火墙规则只能定义一次。

6. 保存应用配置文件。