目录

简介

受影响版本

问题

解决方案

如何在CloudCenter服务器上重新配置NSS:

简介

本文档帮助您排除与SunPKCS11-NSS相关的错误消息。当您在CloudCenter Manager(CCM)和CloudCenter Orchestrator(CCO)计算机中启动tomcat服务时，会出现此错误。

受影响版本

- CloudCenter 4.7.1.1

注意：此错误在4.7.1.1的新安装期间出现

问题

当您尝试配置CloudCenter时，用户可能会在osmosix.log中看到以下错误消息：

2017-05-20 20:07:15,153 ERROR config.GatewayConfigController [http-apr-8443-exec-8]  - com.osmosix.commons.crypto.CryptoException: com.osmosix.commons.crypto.CryptoException: java.security.NoSuchProviderException: No such provider: SunPKCS11-NSS

java.lang.RuntimeException: com.osmosix.commons.crypto.CryptoException: com.osmosix.commons.crypto.CryptoException: java.security.NoSuchProviderException: No such provider: SunPKCS11-NSS

at com.osmosix.commons.convert.converter.CryptoJson2HttpMessageConverter.encrypt(CryptoJson2HttpMessageConverter.java:87

解决方案

此错误是由于未在Java 8中配置网络安全服务所致。通常由CloudCenter安装程序配置，但有一些实例缺少此配置。

如何在CloudCenter服务器上重新配置NSS:

转到此目录：

cd /usr/lib/jvm/java-8-sun/jre/lib/security

验证java.security配置：

cat java.security | grep security.provider

如果系统上配置了NSS，您应该会在security.provider.10中看到它，如下所示：

[root@localhost security]# cat java.security | grep security.provider

#    security.provider.<n>=<className>

# named Sun appears in the sun.security.provider package. Thus, the

#    security.provider.1=sun.security.provider.Sun

security.provider.1=sun.security.provider.Sun

security.provider.2=sun.security.rsa.SunRsaSign

security.provider.3=sun.security.ec.SunEC

security.provider.4=com.sun.net.ssl.internal.ssl.Provider

security.provider.5=com.sun.crypto.provider.SunJCE

security.provider.6=sun.security.jgss.SunProvider

security.provider.7=com.sun.security.sasl.Provider

security.provider.8=org.jcp.xml.dsig.internal.dom.XMLDSigRI

security.provider.9=sun.security.smartcardio.SunPCSC

security.provider.10=sun.security.pkcs11.SunPKCS11 /usr/lib/jvm/java-8-sun/jre/lib/security/nss.cfg

login.configuration.provider=sun.security.provider.ConfigFile

policy.provider=sun.security.provider.PolicyFile

如果缺少突出显示的行，请将其添加到java.security文件。

使用以下内容在同一目录中创建nss.cfg文件：

name = NSS

nssLibraryDirectory = /usr/lib64/

nssDbMode = noDb

attributes = compatibility

验证对java.security和nss.cfg文件的权限是否正确。权限应为644。

重新启动CloudCenter VM:

reboot

现在，您应该能够配置CloudCenter。