目录

简介

背景信息

如何将原子适配器/适配器导入为原子工作流？

简介

本文档介绍如何将原子适配器/适配器作为原子工作流导入。

背景信息

根据本文档 — https://docs.cloudcenter.cisco.com/display/ACTIONORCHESTRATOR/Action+Orchestrator+5.0.0

支持应为客户提供有关原子适配器或适配器作为原子工作流的访问/信息。包括Azure、Vmware、Kubernetes、DNAC、UCSD等

如何将原子适配器/适配器导入为原子工作流？

这是导入原子适配器的步骤。要查看此记录，请单击此处。

播放录音

密码：7NqHgvXV

注意：由于导入/导出文件夹中的更改，您必须在AO 5.0.1版或更高版本上。

1. 导航到此Git站点：https://github.com/cisco/ActionOrchestratorContent

2. 如果您没有Git用户帐户，则需要创建一个帐户。

3. 打开Action Orchestrator并导航至Admin页，然后单击Git Repositories链接，如图所示。

4. 单击“新建GIT存储库”。

5. 为回购提供显示名称。

6. 在“默认帐户密钥”下，单击“新建”，然后选择“Git基于密码的凭据”。

7. 为帐户密钥指定显示名称，然后输入步骤#2中创建的git用户和密码（如果已存在，则无需创建）。

8. 对于协议，单击HTTPS。

9. 对于REST API REPO TYPE，选择GITHUB。

10. 在REST API REPO输入中，输入api.github.com/repos/cisco/ActionOrchestratorContent。

11. 将分支保留为主。

12. 您需要输入代码路径，具体取决于您希望使用的内容。如果希望获得原子适配器（如ACI、UCSD、Kubernetes等），应将代码路径作为/atomic-actions。如果要获取工作流示例，应将代码路径放置为/workflow-examples。如果您同时需要，您需要创建2个单独的Git连接。

13. 单击Submit以创建回购连接。

14. 然后导入原子适配器。

15. 点击Workflow区域。

16. 单击 Import。

17. 选择刚创建的GIT回购。

18. 然后选择要导入的适当FILENAME（原子适配器）并选择所需的版本。

19. 选中显示IMPORT AS NEW WORKFLOW(CLONE)的复选框。

20. 单击“IMPORT(导入)”。

21. 工作流导入，然后可在“活动”(Activities)下的工具箱中使用。

注意：工作流在“工作流”(Workflow)区域的“原子工作流”(ATOMIC WORKFLOW)标题下导入。