目录

简介

已知问题

场景1.发生内部错误时的设备可管理性。

场景2.由于数据库约束错误，出现内部错误时的设备可管理性。

场景3. Netconf连接失败时的设备可管理性错误。

场景4.由于RPC错误，出现内部错误时的设备可管理性。

场景5.由于任何其他错误，出现内部错误时的设备可管理性状态。

场景6.未发现AP/关联的WLC错误。

场景7. AP PnP入网问题。

场景8：由于映像下载超过5分钟，AP更新延迟。

方案9.调配后AP状态失效。

场景10. AP删除失败。

场景11. WLC删除失败。

方案12.库存UI迟缓。

简介

本文档介绍排除Cisco Catalyst Center中无线设备库存问题的步骤和指南

已知问题

场景1.发生内部错误时的设备可管理性。

症状：

无线控制器处于内部错误状态。

可能的解决方案:

1. 从Catalyst Center Inventory页面执行手动重新同步，选择设备，然后选择Actions > Inventory > Resync Deviceonce。

2.等待同步完成。

3.重新检查状态

预期结果：

网络设备返回管理状态。

如果未修复：

打开TAC案例，提供以下详细信息：controller hostname/IP、error screen shot、resync timestamp、Support Bundle from Catalyst Center GUI About icon > Support Bundle > Create Support Bundle。

场景2.由于数据库约束错误，出现内部错误时的设备可管理性。

症状：

无线控制器在场景1中显示内部错误状态，资产状态详细信息在设置>系统360 >日志资源管理器>资产控制面板的第一部分显示未知/数据库约束相似的行为。

可能的解决方案:

1.从“Catalyst Center库存”页执行手动重新同步，选择设备，然后选择“操作”>“库存”>“重新同步设备一次”。

2.等待同步完成。

3.重新检查状态

预期结果：

网络设备返回管理状态。

如果未修复：

打开TAC案例，提供以下详细信息：controller hostname/IP、error screen shot、resync timestamp、Support Bundle from Catalyst Center GUI About icon > Support Bundle > Create Support Bundle。

TAC工程师必须收集无线相关的数据库表。

场景3. Netconf连接失败时的设备可管理性错误。

症状：

WLC显示Netconf Connection Failure error on Manageability。

可能的解决方案:

1.检验IP连通性

2.检验NETCONF是否已启用+端口是否已打开

3.验证直接NETCONF会话

预期结果：

连接验证和状态更新。

如果未修复：

如果直接NETCONF失败，或者直接NETCONF通过，但UI仍显示失败，请打开TAC案例。

TAC工程师收集控制器详细信息、NETCONF测试结果、UI屏幕截图和资产调试日志。

场景4.由于RPC错误，出现内部错误时的设备可管理性。

症状：

无线控制器将Internal Error状态显示为场景1，而Inventory Status详细信息在Settings > System 360 > Log explorer > Inventory dashboard的第一部分显示RPC错误。

可能的解决方案:

1.从“Catalyst Center库存”页执行手动重新同步，选择设备，然后选择“操作”>“库存”>“重新同步设备一次”。

2.等待同步完成。

3.重新检查状态

预期结果：

网络设备返回管理状态。

如果未修复：

打开TAC案例，提供以下详细信息：controller hostname/IP、error screen shot、resync timestamp、Support Bundle from Catalyst Center GUI About icon > Support Bundle > Create Support Bundle。

场景5.由于任何其他错误，出现内部错误时的设备可管理性状态。

症状：

无线控制器将“Internal Error（内部错误）”状态显示为场景1，并且没有特定错误。

可能的解决方案:

1.从“Catalyst Center库存”页执行手动重新同步，选择设备，然后选择“操作”>“库存”>“重新同步设备一次”。

2.等待同步完成。

3.重新检查状态

预期结果：

网络设备返回管理状态。

如果未修复：

打开TAC案例，提供以下详细信息：controller hostname/IP、error screen shot、resync timestamp、Support Bundle from Catalyst Center GUI About icon > Support Bundle > Create Support Bundle。

场景6.未发现AP/关联的WLC错误。

症状：

将AP添加到托管WLC后，Catalyst Center资产上不会显示AP。

可能的解决方案:

1.使用命令show ap summary验证WLC CLI上是否存在AP。

2.请比较Catalyst Center资产页面。

3.等待一个AP同步周期。

4.重新检查映射。

预期结果：

AP状态和关联的WLC对齐。

如果未修复：

打开TAC案例，提供以下详细信息：AP名称、AP MAC地址、WLC详细信息、事件时间戳、来自Catalyst Center GUI的支持捆绑包关于图标>支持捆绑包>创建支持捆绑包。

场景7. AP PnP入网问题。

症状：

PnP AP自注册失败或不完成。

可能的解决方案:

1.验证PnP工作流程已成功完成。

2.重试登录验证一次。

预期结果：

设备/AP自注册完成。

如果未修复：

打开TAC案例，提供以下详细信息：PnP作业日志、AP序列号、自注册时间戳、来自Catalyst Center GUI的支持捆绑包关于图标>支持捆绑包>创建支持捆绑包。

场景8.由于映像下载超过5分钟，AP更新延迟。

症状：

如果怀疑下载了映像，则会延迟AP发现。

可能的解决方案:

1. 检查控制器上的AP加入时间。

2. 确认延长映像下载时间。

3. 检查与CAPWAP相关的限制。

预期结果：

AP状态和关联的WLC对齐。

如果未修复：

打开TAC案例，提供以下详细信息：AP加入时间戳、控制器映像下载延迟证据、来自Catalyst Center GUI的支持捆绑包关于图标>支持捆绑包>创建支持捆绑包。

方案9.调配后AP状态已过期。

症状：

AP的设置作业未完成。

可能的解决方案:

1.确认AP调配工作流程成功。

2.刷新AP/资产页面。

3.触发一次手动同步/刷新。

预期结果：

AP字段更新正确。

如果未修复：

打开TAC案例，提供以下详细信息：从Catalyst Center GUI调配作业ID、AP详细信息、缺少字段、时间戳、屏幕截图、支持捆绑包关于图标>支持捆绑包>创建支持捆绑包。

场景10. AP删除失败。

症状：

AP删除尝试在UI中失败，或者删除的AP在Catalyst Center资产中保持陈旧。

可能的解决方案:

1.重试删除一次。

2.捕获确切错误

3.记录任务/子任务ID

预期结果：

AP已从清单中删除。

如果未修复：

打开TAC案例，提供以下详细信息：AP详细信息、任务/子任务ID、故障屏幕截图、来自Catalyst Center GUI的支持捆绑包关于图标>支持捆绑>创建支持捆绑。

场景11. WLC删除失败。

症状：

无法从Catalyst Center中删除控制器。

可能的解决方案:

1.确认无相关工作流处于活动状态。

2.重试删除一次。

3.捕获错误详细信息。

预期结果：

控制器删除成功。

如果未修复：

打开TAC案例，提供以下详细信息：控制器详细信息、删除任务ID、错误屏幕截图、Catalyst Center GUI中的支持捆绑包关于图标>支持捆绑>创建支持捆绑。

方案12.库存用户界面迟缓。

症状：

Vavigate over Catalyst Center Inventory UI感觉很慢，甚至页面未加载。

可能的解决方案:

1.记录开始/结束时间和频率。

2.从System 360页中选择Monitor and explore CPU and Memory utilization。

3.在短暂间隔后重新测试，并尝试使用隐性窗口。

预期结果：

UI响应恢复正常。

如果未修复：

打开TAC案例，提供以下详细信息：时间范围、屏幕截图/视频、监控快照、来自Catalyst Center GUI的支持捆绑包关于图标>支持捆绑>创建支持捆绑。