目录

简介

先决条件

背景信息

限制

配置

网络图

初始配置

R1

R2

R3

IPSec配置

R1

R2

EzPM配置

R1

解决方法

验证

排除故障

相关的思科支持社区讨论

简介

本文描述为通过AVC流量要求的配置通过IPSec隧道对收集器。默认情况下， AVC信息不可能在对收集器的一个IPSec隧道间导出

先决条件

思科建议您有这些主题基础知识：

- 应用程序可见性和控制(AVC)

- 容易性能监控程序(EzPM)

背景信息

思科AVC功能用于在多个应用程序识别，分析和控制。当应用程序感知被建立到网络基础设施，加上可见性到运行在网络的申请性能， AVC enable (event)每个应用程序策略对应用程序带宽使用粒状控制，造成一个更加好的终端用户经验。您能找到关于此技术的更多详细信息。

EzPM是一个更加快速和更加简单的方法配置传统性能监控配置。目前EzPM不提供传统性能监控程序配置型号的全双工灵活性。您能找到关于EzPM的更多详细信息。

限制

目前AVC不支持转接隧道协议数量，详细信息可以找到此处。

Internet协议安全性(IPSec)是其中一AVC和本文的不支持的转接隧道协议寻址此限制的可能的应急方案。

配置

此部分描述用于的完整的配置模拟给的限制。

网络图

使用静态路由，在此网络图中所有路由器彼此有可接通性。R1配置与EzPM配置并且有用R2路由器设立的一个IPSec隧道。R3工作作为出口方此处，可能是思科最初或其他出口方能够收集性能数据。

AVC流量由R1生成，并且发送对出口方通过R2。R1发送AVC流量对在IPSec隧道接口的R2。

初始配置

此部分通过R3描述R1的初始配置。

R1

!

interface Loopback0

IP地址1.1.1.1 255.255.255.255

!

interface GigabitEthernet0/1

ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.2

!

R2

!

接口GigabitEthernet0/0/0

IP地址172.16.2.2 255.255.255.0

协商自动

!

接口GigabitEthernet0/0/1

ip address 172.16.1.2 255.255.255.0

协商自动

!

R3

!

接口GigabitEthernet0/0

IP地址172.16.2.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.2

!

IPSec配置

此部分描述R1和R2路由器的IPSec配置。

R1

!

IP访问控制列表延长的IPSec_Match

permit ip其中任一主机172.16.2.1

!

crypto isakmp policy 1

encr aes 256

哈希md5

authentication pre-share

第2组

crypto isakmp key cisco123地址172.16.1.2

!

!

crypto ipsec transform-set set2 ESP aes 256 esp-sha-hmac

模式通道

!

!

加密映射VPN 10 ipsec-isakmp

集合对等体172.16.1.2

set transform-set set2

匹配地址IPSec_Match

!

interface GigabitEthernet0/1

ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

加密映射VPN

!

R2

!

IP访问控制列表延长的IPSec_Match

permit IP主机其中任一172.16.2.1

!

crypto isakmp policy 1

encr aes 256

哈希md5

authentication pre-share

第2组

crypto isakmp key cisco123地址172.16.1.1

!

!

crypto ipsec transform-set set2 ESP aes 256 esp-sha-hmac

模式通道

!

!

加密映射VPN 10 ipsec-isakmp

集合对等体172.16.1.1

set transform-set set2

匹配地址IPSec_Match

反向路由

!

接口GigabitEthernet0/0/1

ip address 172.16.1.2 255.255.255.0

协商自动

cdp enable (event)

加密映射VPN

!

要验证是否IPSec设置工作正如所料，请检查输出show crypto isakmp sa

R1#show crypto isakmp sa

IPv4 crypto ISAKMP SA

dst src状态conn-id状态

IPv6 crypto ISAKMP SA

为了带动安全关联，请ping出口方(R3， 172.16.2.1)从R1。

R1-ping 172.16.2.1

Type escape sequence to abort.

发送5， 100-byte ICMP回音对172.16.2.1，超时是2秒：

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms

R1-

现在，路由器将有一个即时安全审核关联，确认流量起源于R1和被注定对出口方是被封装的ESP。

R1#show crypto isakmp sa

IPv4 crypto ISAKMP SA

dst src状态conn-id状态

172.16.1.2 172.16.1.1 QM_IDLE 1002激活

IPv6 crypto ISAKMP SA

EzPM配置

此部分描述R1路由器的EzPM配置。

R1

!

class-map match-all穿孔机星期一ACL

说明PrimeAM生成的实体-请勿修改也请勿请使用此实体

match protocol ip

!

性能监控程序上下文性能监控程序配置文件应用程序体验

出口方目的地172.16.2.1来源GigabitEthernet0/1传输udp端口9991

流量监控应用程序流量统计

流量监控会话流量统计ipv4

流量监控应用响应时间ipv4

流量监控媒体ipv4入口

流量监控媒体ipv4出口

流量监控URL ipv4中集集团替换穿孔机星期一ACL

!

应用在需要是受监视的接口的EzPM配置文件;此处我们监控loopback0接口。

R1

!

interface Loopback0

IP地址1.1.1.1 255.255.255.255

性能监控程序上下文性能监控程序

!

解决方法

使用到位上述配置，请采取输出为显示性能监控程序contextcontext-nameexporter。

检查输出功能选项状况，默认情况下应该在没使用的状态，是预料之中的行为，并且所以AVC流量没有被封装也没有加密此处。

为了让AVC流量穿过IPSec隧道接口，输出功能选项在使用的状态。并且执行那，它在flow exporter配置文件必须明确地启用。下面启用此选项的详细的逐步程序。

Step-1

采取完整输出为显示性能监控程序上下文上下文名称配置命令并且保存它在记事本。下面此输出的截取，

R1#show性能监控程序上下文性能监控程序配置

! ===============================================================================

!           上下文性能监控程序的等同的配置!

! ===============================================================================

! 出口方

! ==========

!

flow exporter Performance-Monitor-1

说明性能监控程序上下文性能监控程序出口方

目的地172.16.2.1

来源GigabitEthernet0/1

传输udp 9991

出口协议ipfix

模板数据超时300

选项接口塔布莱超时300

选项VRF塔布莱超时300

选项c3pl-class-table超时300

选项c3pl-policy-table超时300

选项抽样人员塔布莱超时300

选项应用程序塔布莱超时300

选项应用程序属性超时300

选项SUB应用程序塔布莱超时300

-----------------------截取------------------------

Step-2

明确地添加output-features选项在flow exporter配置文件下。在添加output-features选项以后flow exporter配置文件将看上去象这个，

flow exporter Performance-Monitor-1

说明性能监控程序上下文性能监控程序出口方

目的地172.16.2.1

来源GigabitEthernet0/1

传输udp 9991

出口协议ipfix

模板数据超时300

output-features

选项接口塔布莱超时300

选项VRF塔布莱超时300

选项c3pl-class-table超时300

选项c3pl-policy-table超时300

选项抽样人员塔布莱超时300

选项应用程序塔布莱超时300

选项应用程序属性超时300

选项SUB应用程序塔布莱超时300

留下输出的其余，不修改别的在输出中。

Step-3

现在，请删除EzPM配置文件从接口和从路由器。

!

Interface loopback 0

没有性能监控程序上下文性能监控程序

退出

!

!

没有性能监控程序上下文性能监控程序配置文件应用程序体验

!

Step-4

运用在R1路由器的已修改设置。确保没有单个命令没有未命中，因为可能引起所有意外行为。

验证

此部分描述在本文的验证使用的方法检查，并且此应急方案如何帮助解决被提及的AVC数据包的限制此处。

在应用应急方案前， IPSec同位路由器接收的数据包(R2)将丢弃。在消息之下将生成：

%IPSEC-3-RECVD_PKT_NOT_IPSEC ：Rec'd数据包不是IPSec信息包， dest_addr= 172.16.2.1， src_addr= 172.16.1.1， prot= 17

此处R2期待为172.16.2.1是注定的ESP封装数据包，但是收到的信息包是无格式UDP数据包(prot=17)，并且它是丢弃这些数据包的预料之中的行为。在数据包捕获之下显示数据包接收在R2是一无格式UDP数据包而不是被封装的ESP，是AVC的默认行为。

在应用应急方案以后，没有从下面的数据包捕获AVC数据包接收在R2是被封装的ESP和在R2看到的没有其他错误消息清楚看见。

排除故障

目前没有有该配置的具体故障排除信息。