目录

简介

背景信息

故障代码F1344

故障代码F1425

解决故障的详细步骤

示例

简介

本文档介绍补救ACI故障F1344和F1425的步骤。

背景信息

ACI故障F1344和F1425修复程序都包含在同一个文档中，因为处理这些故障的方法可能具有相似性。

故障代码F1344

当由于同一虚拟路由和转发(VRF)中的子网重叠而出现配置故障时，发生故障代码1344。

在同一VRF中，很可能有一个以上的第3层(L3)接口配置了可以触发故障的相同子网。

APIC# moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F1344"'

Total Objects shown: 3

# fault.Inst

code : F1344

ack : yes

annotation :

cause : config-failure

changeSet : ipv4CfgFailedBmp (New: ipv4:Addraddr_failed_flag,ipv4:Addrctrl_failed_flag,ipv4:AddrlcOwn_failed_flag,ipv4:AddrmodTs_failed_flag,ipv4:AddrmonPolDn_failed_flag,ipv4:Addrpref_failed_flag,ipv4:Addrtag_failed_flag,ipv4:Addrtype_failed_flag,ipv4:AddrvpcPeer_failed_flag), ipv4CfgState (New: 1), operStQual (New: subnet-overlap)

childAction :

created : 2019-05-05T14:35:10.660+03:00

delegated : no

descr : Address configuration failure. Reason: 1

dn : topology/pod-1/node-1003/sys/ipv4/inst/dom-TN_PROD:VRF_PROD_CRIT/if-[vlan37]/addr-[192.168.88.126/25]/fault-F1344

domain : infra

extMngdBy : undefined

highestSeverity : warning

lastTransition : 2019-05-05T14:37:18.540+03:00

lc : raised

modTs : never

occur : 1

origSeverity : warning

prevSeverity : warning

rn : fault-F1344

rule : ipv4-addr-ipv4-cfg-ctrl

severity : warning

status :

subject : failure-to-deploy

type : config

uid :

常见故障生成示例：

1. L3Outs上的环回IP与L3Out上的IP地址重叠。

2.网桥域(BD)和/或EPG子网下的子网前缀重叠组合。

故障代码F1425

当IPv4地址状态的运行状态更改为子网重叠/没有已配置为静态路由下一跳的主要/地址时，发生故障代码F1425。

建议操作：要从此故障中恢复，请尝试以下操作：

- 查看所有配置问题。

- 验证配置是否正确/完整。

- 如果接口关闭，请修复连接/配置以使接口状态恢复正常。

APIC# moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F1425"'

Total Objects shown: 3

# fault.Inst

code : F1425

ack : no

alert : no

annotation :

cause : ip-provisioning-failed

changeSet : ipv4CfgFailedBmp (New: ipv4:Addraddr_failed_flag,ipv4:Addrctrl_failed_flag,ipv4:AddrlcOwn_failed_flag,ipv4:AddrmodTs_failed_flag,ipv4:AddrmonPolDn_failed_flag,ipv4:Addrpref_failed_flag,ipv4:Addrtag_failed_flag,ipv4:Addrtype_failed_flag,ipv4:AddrvpcPeer_failed_flag), ipv4CfgState (New: 1), operStQual (New: subnet-overlap)

childAction :

created : 2022-06-19T03:25:56.759+03:00

delegated : no

descr : IPv4 address(10.66.212.97/28) is operationally down, reason:Subnet overlap on node 211 fabric hostname SULM-WLEF-CI-211

dn : topology/pod-1/node-211/sys/ipv4/inst/dom-mgmt:OSS/if-[vlan102]/addr-[10.66.212.97/28]/fault-F1425

domain : access

extMngdBy : undefined

highestSeverity : major

lastTransition : 2022-06-19T03:28:24.946+03:00

lc : raised

modTs : never

occur : 1

origSeverity : major

prevSeverity : major

rn : fault-F1425

rule : ipv4-addr-oper-st-down

severity : major

status :

subject : oper-state-err

title :

type : operational

uid :

userdom : all

解决故障的详细步骤

1.隔离所有可能与L3Outs上的环回地址重叠的L3Out接口。

2.隔离EPG子网和/或BD之间重叠的所有子网。

由于IP地址重叠可用于环回/L3Outs或BD子网，因此最好获取IP地址的完全转储。

apic# moquery -c ipv4Addr

识别重叠后，可以使用以下命令之一检查重叠是否与任何特定BD配置相关。

apic# moquery -c fvSubnet

apic# moquery -c fvBD

它需要使用grep进行某种程度的数据分析，以提取和识别特定冲突。

示例

故障：

# fault.Inst

code : F1344

ack : no

cause : config-failure

changeSet : ipv4CfgFailedBmp (New: ipv4:Addraddr_failed_flag,ipv4:Addrctrl_failed_flag,ipv4:AddrlcOwn_failed_flag,ipv4:AddrmodTs_failed_flag,ipv4:AddrmonPolDn_failed_flag,ipv4:Addrpref_failed_flag,ipv4:Addrtag_failed_flag,ipv4:Addrtype_failed_flag,ipv4:AddrvpcPeer_failed_flag), ipv4CfgState (New: 1), operStQual (New: subnet-overlap)

childAction :

created : 2018-03-14T23:12:40.354+01:00

delegated : no

descr : Address configuration failure. Reason: 1

dn : topology/pod-1/node-301/sys/ipv4/inst/dom-O-HMPO-Prod:O-HMPO-DB-DMZ-Prod-VRF/if-[lo21]/addr-[10.23.255.3/32]/fault-F1344

domain : infra

highestSeverity : warning

lastTransition : 2018-03-14T23:14:47.336+01:00

lc : raised

modTs : never

occur : 1

origSeverity : warning

prevSeverity : warning

rn : fault-F1344

rule : ipv4-addr-ipv4-cfg-ctrl

severity : warning

status :

subject : failure-to-deploy

type : config

uid :

分析:

有两个环回：

apic# moquery -c ipv4Addr

<SNIP>

# ipv4.Addr

addr : 10.23.255.3/32

childAction :

ctrl :

dn : topology/pod-1/node-301/sys/ipv4/inst/dom-O-HMPO-Prod:O-HMPO-DB-DMZ-Prod-VRF/if-[lo21]/addr-[10.23.255.3/32]

ipv4CfgFailedBmp : ipv4:Addraddr_failed_flag,ipv4:Addrctrl_failed_flag,ipv4:AddrlcOwn_failed_flag,ipv4:AddrmodTs_failed_flag,ipv4:AddrmonPolDn_failed_flag,ipv4:Addrpref_failed_flag,ipv4:Addrtag_failed_flag,ipv4:Addrtype_failed_flag,ipv4:AddrvpcPeer_failed_flag

ipv4CfgFailedTs : 00:00:00:00.000

ipv4CfgState : 1

lcOwn : local

modTs : 2018-03-14T16:11:58.033+01:00

monPolDn :

operSt : down

operStQual : subnet-overlap

pref : 1

rn : addr-[10.23.255.3/32]

status :

tag : 0

type : primary

vpcPeer : 0.0.0.0

# ipv4.Addr

addr : 10.23.255.3/32

childAction :

ctrl :

dn : topology/pod-1/node-301/sys/ipv4/inst/dom-O-HMPO-Prod:O-HMPO-DB-DMZ-Prod-VRF/if-[lo23]/addr-[10.23.255.3/32]

ipv4CfgFailedBmp :

ipv4CfgFailedTs : 00:00:00:00.000

ipv4CfgState : 0

lcOwn : local

modTs : 2018-03-14T16:11:54.905+01:00

monPolDn :

operSt : up

operStQual : up

pref : 1

rn : addr-[10.23.255.3/32]

status :

tag : 0

type : primary

vpcPeer : 0.0.0.0

Lo21与Lo23重叠。

它属于同一VRF中的两个不同的L3Outs。