目录

简介

背景信息

示例1. duplicate-subnets-within-ctx

示例2. dhcp-policy-not-present

简介

本文档介绍补救ACI故障F0469的步骤。

背景信息

故障：

F0469: fltFvBDConfigIssuesConfig-failed

说明：

当为桥接域(BD)或/和AEpG定义一个或多个与Ctx关联的重复子网时，会发生此故障。

建议操作：

如果发生此故障，请执行以下操作：

- 对于duplicate-subnets-within-ctx问题：查找此BD关联的Ctx并查找与Ctx关联的所有其他BD，查找上一步中找到的与BD关联的所有AEpG，并验证没有为AEpG和与Ctx关联的BD配置单个子网。

- 对于dhcp-policy-not-present问题：检查配置并确保BD使用的DHCP空闲配置文件在租户中定义。

如果此操作不能解决问题，请创建技术支持文件并联系思科TAC。

示例1. duplicate-subnets-within-ctx

moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F0469"'

# fault.Inst

code : F0469

ack : no

annotation :

cause : configuration-failed

changeSet : configQual:duplicate-subnets-within-ctx, configSt:failed-to-apply, debugMessage:uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_7eef8519-0731-43bd-9e3b-849c266dc83b ,uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_950fc40b-be9a-4663-abdd-79e279aaca26

childAction :

created : 2021-02-26T08:17:51.577+00:00

delegated : yes

descr : BD Configuration failed for uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_7eef8519-0731-43bd-9e3b-849c266dc83b due to duplicate-subnets-within-ctx: uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_7eef8519-0731-43bd-9e3b-849c266dc83b ,uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_950fc40b-be9a-4663-abdd-79e279aaca26

dn : topology/pod-1/node-112/local/svc-policyelem-id-0/uni/bd-[uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_7eef8519-0731-43bd-9e3b-849c266dc83b]-isSvc-no/bdcfgissues/fault-F0469

domain : tenant

extMngdBy : undefined

highestSeverity : minor

lastTransition : 2021-02-26T08:20:11.597+00:00

lc : raised

modTs : never

occur : 1

origSeverity : minor

prevSeverity : minor

rn : fault-F0469

rule : fv-bdconfig-issues-config-failed

severity : minor

status :

subject : management

type : config

uid :

获取BD信息和关联的子网。

apic# moquery -c fvSubnet

apic# moquery -c fvBD

检查已部署的子网以跟踪不同业务对象在同一虚拟路由和转发(VRF)(Ctx)内的任何重叠。

moquery -c fvSubnet | grep ^dn

修复程序:

更正子网重叠。

示例2. dhcp-policy-not-present

Site1-apic1# moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F0469"'

Total Objects shown: 2

# fault.Inst

code : F0469

ack : no

alert : no

annotation :

cause : configuration-failed

changeSet : configQual (New: dhcp-policy-not-present), configSt (New: failed-to-apply)

childAction :

created : 2024-01-23T13:43:08.484-05:00

delegated : yes

descr : BD Configuration failed for uni/tn-abc3/BD-BD1 due to dhcp-policy-not-present:

dn : topology/pod-1/node-101/local/svc-policyelem-id-0/uni/bd-[uni/tn-abc3/BD-BD1]-isSvc-no/bdcfgissues/fault-F0469

domain : tenant

extMngdBy : undefined

highestSeverity : minor

lastTransition : 2024-01-23T13:45:53.575-05:00

lc : raised

modTs : never

occur : 1

origSeverity : minor

prevSeverity : minor

rn : fault-F0469

rule : fv-bdconfig-issues-config-failed

severity : minor

status :

subject : management

title :

type : config

uid :

userdom : all

检查为有问题的BD部署的DHCP标签。

Site1-apic1# moquery -c dhcpLbl

# dhcp.Lbl

name : test1

annotation :

childAction :

descr :

dn : uni/tn-abc3/BD-BD1/dhcplbl-test1

extMngdBy :

lcOwn : local

modTs : 2024-01-23T13:46:03.163-05:00

monPolDn : uni/tn-common/monepg-default

nameAlias :

owner : tenant

ownerKey :

ownerTag :

rn : dhcplbl-test1

status :

tag : yellow-green

uid : 15374

userdom : :all:

检查中继策略是否存在，在本例中为test1 dhcp relay policy。在下一个输出中，您可以看到test1 dhcp relay policy，不存在，因此出现了错误。

Site1-apic1# moquery -c dhcpRelayP | grep dn

dn : uni/tn-pk/relayp-PK-Global-DHCP-Relay-Policy

dn : uni/infra/relayp-default

修复程序:

删除没有与之关联的相应策略的DHCP标签。