目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

在升级之前

步骤

简介

本文档介绍如何在运行思科APIC的UCS C系列服务器上升级思科集成管理控制器(CIMC)。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 统一计算系统(UCS)服务器

- 应用策略基础设施控制器 (APIC)

使用的组件

本文档中的信息基于在UCS C系列服务器上运行的APIC服务器。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

在升级之前

升级ACI交换矩阵的软件版本可以设置交换矩阵上运行的CIMC版本的新要求，因此，始终建议检查APIC软件版本的发行说明，以了解特定APIC版本支持的CIMC软件版本列表。

1.检查APIC版本说明，并确认需要升级到哪个CIMC软件映像。APIC版本说明的链接。

2.从Cisco.com站点获取软件映像。

3.确认映像的MD5校验和与在Cisco.com站点上发布的映像匹配。

4.升级CIMC版本所需的时间取决于本地计算机和UCS-C机箱之间的链路速度，以及源/目标软件映像和其他内部组件版本。

5. CIMC升级不会影响生产网络，因为APIC不在流量的数据路径中。

6.升级CIMC版本时，还需要更改Internet浏览器和Java软件版本，才能运行基于内核的虚拟机(vKVM)。

要升级APIC CIMC，您也可以使用基于指南的思科主机升级实用程序。

UCS C系列服务器上运行的APIC服务器。Cisco UCS 220 M5、Cisco UCS 220 M4（第二代设备APIC-SERVER-M2和APIC-SERVER-L2）或Cisco UCS 220 M3（第一代设备APIC-SERVER-M1和APIC-SERVER-L1），稍有不同之处在于，服务器所生产的映像受到可信平台模块(TPM)、证书和APIC产品ID(PID)的保护。

APIC平台

相应的UCS平台

描述

APIC-SERVER-M1

UCS-C220-M3

由三个思科APIC第一代控制器组成的集群，具有中型的CPU、硬盘和内存配置，最多可支持1000个边缘端口。

APIC-SERVER-M2

UCS-C220-M4

包含三个思科APIC第二代控制器的群集，具有中型的CPU、硬盘和内存配置，最多可支持1000个边缘端口。

APIC-SERVER-M3

UCS C220 M5

包含三个思科APIC第二代控制器的群集，具有中型的CPU、硬盘和内存配置，最多可支持1000个边缘端口。

APIC-SERVER-L1

UCS-C220-M3

由三个思科APIC第一代控制器组成的群集，具有大型CPU、硬盘和内存配置，可支持1000多个边缘端口。

APIC-SERVER-L2

UCS-C220-M4

由三个思科APIC第二代控制器组成的集群，具有大型CPU、硬盘和内存配置，可支持超过1000个边缘端口。

APIC-SERVER-L3

UCS C220 M5

具有大型CPU、硬盘和内存配置（超过1200个边缘端口）的思科APIC。

步骤

步骤1.首先确定APIC模型。

您可以在CIMC GUI中选中此项，以验证Server > Summary下显示的PID。

步骤2.下载软件。

从Cisco Download Software页面，导航至Select a Product > Downloads > Home Servers - Unified Computing > UCS C-Series Rack-Mount Standalone Server Software > Choose UCS 220 M3/M4/M5，具体取决于APIC > Unified Computing System(UCS)Server Firmware的生成。

注意：确保您选中推荐的CIMC版本和软件发行版本指南，下载适用于当前ACI软件版本的推荐的CIMC固件版本。

仅使用CIMC APIC建议的固件，而不使用该UCS型号的最新或建议的固件。

步骤3.从CIMC GUI启动KVM控制台。

注意：如果打开KVM控制台时遇到问题，这通常是您的JAVA版本的问题。请阅读您的CIMC版本的发行说明，了解可用的不同解决方法。

步骤4.要激活虚拟设备，请导航至虚拟媒体>激活虚拟设备，如图所示。

步骤5.要将下载的ISO映像映射为CD/DVD，请导航至Virtual Media > Map CD/DVD，如映像所示。

步骤6.从本地计算机浏览ISO映像，然后单击Map Device（如图所示）。

步骤7.要重新启动，请导航到Power > Reset System(warm boot),如映像所示。

步骤8.要进入Boot（启动）菜单，请在系统重新启动后按F6，如图所示。

步骤9.插入用户设置的密码或使用默认密码password。

注意：在执行此过程之前，必须设置BIOS管理员密码。要设置此密码，请在系统引导期间出现提示时按F2键以进入BIOS设置实用程序。然后，导航到Security > Set Administrator Password，并根据提示输入新密码两次。

步骤10.选择启动设备vKVM映射vDVD1.22，如图所示。

步骤11.现在，Cisco UCS Host Upgrade Utility如图所示启动。

步骤12.阅读许可证协议，然后单击I Agree，如图所示。

步骤13.要升级所有组件，请单击Update All，将当前版本升级为更新版本。

注意：在升级期间，APIC可以显示断开连接。

步骤14.请勿启用思科IMC安全引导。

系统将显示一个弹出窗口，以启用思科IMC安全启动。选择NO，否则请参阅Cisco UCS C系列服务器集成管理控制器GUI配置指南4.0版中的Cisco IMC安全引导简介部分。

步骤15.HUU单独升级每个组件。完成后，它会重新启动设备，然后您可以使用GUI和CLI访问机箱。

服务器重新启动时，会将您从CIMC GUI中推出。您需要重新登录到CIMC并验证升级已成功完成。为此，您可以通过GUI进行验证，或者启动CIMC主机升级实用程序，然后选择Last Update Verify以确保所有组件成功通过升级。

步骤16.要验证此版本的升级是否成功，请登录到CIMC GUI，然后导航到Admin > Firmware Management，然后检查Cisco IMC Firmware（如映像所示）。