目录

目标

常见症状

您的APIC SSD是否受到影响 — 如何检查？

在更换SSD之前检查列表

SSD更换程序

第 1 步

步骤 2

步骤 3

对于CIMC版本3.0(4)或更高版本

对于3.0(4)之前的CIMC版本

步骤 4

步骤 5

现场通知/Bug参考

目标

应用策略基础设施控制器(APIC)固态驱动器(SSD)的耐用性在特定类型SSD的高使用率过程中耗尽。这会导致SSD写入速度慢，SSD可以变为只读。当SSD驱动器降级时，可能导致APIC服务中的CPU峰值。

Field Notice：FN - 64329建议将产品ID为APIC-SD120G0KS2-EV和/或APIC-SD120GBKS4-EV的所有APIC SSD更换为新企业，而不论其利用率如何级SSD — 部件号UCS-SD200G12S3-EP。

本文档概述了如何识别受现场通知影响的APIC上的SSD产品ID以及如何更换APIC上的SSD的过程。

它将补充下面列出的现有SSD更换文档

思科APIC SSD更换版本3.x及更低版本

思科APIC SSD更换版本4.x及更高版本

常见症状

在从2.3开始的ACI版本中，APIC中还生成了一个故障，以便在接近SSD耐用性问题时通知您。

F2730:fltEqptStorageWearout-Warning

F2731:fltEqptStorageWearout — 主要

F2732:fltEqptStorageWearout-Critical

示例：

故障F2730:"安装在/dev/sdb的节点x上的存储单元/dev/sdb的剩余寿命为x% [此故障将提供SSD序列号]"

故障F2730

此特定SSD耐用性问题存在于两种产品ID为APIC-SD120G0KS2-EV和/或APIC-SD120GBKS4-EV的SSD中。

思科建议您更换这些SSD，而不论使用率如何，使用新的企业级SSD。

您的APIC SSD是否受到影响 — 如何检查？

要确定APIC SSD产品ID是否受现场通知的影响，请从CIMC GUI获取SSD SN。

对于CIMC 3.0(4)或更高版本

登录思科IMC GUI。

a — 使用切换导航（左上角）、存储、Cisco 12G SAS模块化RAID控制器展开CIMC菜单

b — 点击物理驱动器信息

c — 在左侧，物理驱动器，选择PD-1（它应该是SSD）

d — 常规，介质类型应为SSD

e — 查询数据、驱动器序列号并复制序列号

f — 将SSD序列号粘贴到以下网站，并检查SSD序列号是否与受影响的产品ID匹配

g — 您还可以从下面的屏幕中检查“剩余寿命百分比”以显示使用情况。

https://cway.cisco.com/sncheck/

思科IMC 3.0(4d)

或者

对于3.0(4)之前的CIMC版本

登录思科IMC GUI。

a — 选择存储，Cisco UCSC RAID SAS 200xx

b — 点击物理驱动器信息

c — 从物理驱动器列表中选择SSD

d — 查询数据、驱动器序列号并复制序列号

e — 将SSD序列号粘贴到以下网站，并检查SSD序列号是否与受影响的产品ID匹配

https://cway.cisco.com/sncheck/

思科IMC 2.0(9c)

2 — 如果APIC SSD SN与受影响的产品ID APIC-SD120G0KS2-EV和/或APIC-SD120GBKS4-EV匹配，请使用APIC SSD序列号和CDETS创建TAC案例CSCvc84794

在更换SSD之前检查列表

1.如果您的思科IMC版本早于2.0(9c)，则必须先升级思科IMC软件，然后才能更换固态驱动器(SSD)。 请参阅目标思科IMC版本的思科IMC版本说明，以确定从当前版本到目标版本的推荐升级路径。每个ACI版本在ACI版本说明中都有推荐的思科IMC版本。请按照当前版本的Cisco主机升级实用程序(HUU)用户指南中的说明，在此链接上执行升级操作。

2.在思科IMC BIOS中，验证受信任平台模块(TPM)状态是否设置为“已启用”。 使用KVM控制台访问BIOS设置，您可以在Advanced > Trusted Computing > TPM State下查看和配置TPM状态。

通过思科IMC KVM的APIC BIOS

注意：如果TPM状态为“禁用”，APIC将无法启动。

3.从思科软件下载站点获取ACI APIC .iso映像。

4.只有集群中至少有一个APIC具有正常的SSD，这完全适合时，才应执行此程序。如果集群中的所有APIC控制器都有SSD出现故障，请向思科技术支持中心(TAC)提交案例。 以下快照来自所有APIC都处于完全适合状态的集群。

APIC GUI 4.1(2g)

5.更换APIC SSD后，必须重新配置APIC，并需要以下信息[此信息将用于“SSD更换步骤4-d”]:

- 交换矩阵名称

- 控制器数量

- 控制器ID

- 隧道终端地址(TEP)的IP地址池

- 网桥域组播地址(GIPO)的IP地址池

- 管理接口速度/双工模式

- 基础设施网络的VLAN ID

- 用于带外管理的IPv4/IPv6地址

- 默认网关的IPv4/IPv6地址

- 强密码检查

使用当今的技术：如何查找在设置APIC1期间使用的配置值？

SSD更换程序

第 1 步

从集群中的另一个APIC中，停用要更换其SSD的APIC。

a — 在菜单栏中，选择System > Controllers。

b — 在导航窗格中，展开控制器(Controllers)> apic_controller_name(apic_controller_name)>按节点查看的集群(Cluster as Seen by Node)。对于APIC_controller_name，指定未停用的APIC控制器。

c — 在“工作”(Work)窗格中，在继续操作之前，验证“活动控制器”(Active Controllers)摘要表中的“运行状况”(Health State)是否指示集群已完全适合。

d — 在同一工作窗格中，选择要停用的控制器，然后点击操作>停用。

e — 点击是。停用的控制器在“运行状态”列中显示“未注册”。然后，控制器将停止服务，并且在“工作”窗格中不再可见。

APIC GUI 4.1(2g)

步骤 2

物理移除旧SSD（如果有），然后添加新SSD。

步骤 3

在思科IMC中，使用新安装的SSD创建RAID卷。

对于CIMC版本3.0(4)或更高版本

a — 登录思科IMC。

b — 使用切换导航（左上角）、存储、思科12G SAS模块化RAID控制器展开CIMC菜单

思科IMC 3.0(4d)

c — 点击Clear Config（清除配置）并选择ok（如果可选）

d — 点击从未使用的物理驱动器创建虚拟驱动器

思科IMC 3.0(4d)

e - RAID级别，从下拉列表中选择0

f — 创建驱动器组，选择物理驱动器并将其移动到驱动器组

g — 虚拟驱动器属性，选择创建虚拟驱动器

思科CIMC 3.0(4d)

h — 仍在存储中，思科12G SAS模块化RAID控制器，选择虚拟驱动器信息

i — 将RAID级别为RAID 0的虚拟驱动器标识为RAID 0，选择它，然后从下拉列表中选择初始化，然后点击快速初始化，然后选择初始化VD

思科CIMC 3.0(4d)

对于3.0(4)之前的CIMC版本

a — 登录思科IMC。

b — 选择存储>物理驱动器。选择新添加的物理驱动器。

c — 选择存储>控制器驱动器信息，然后点击清除外部配置（如果可选）。

d — 点击确定。

e — 选择存储控制器驱动器信息，然后单击从未使用的物理驱动器创建虚拟驱动器。

思科IMC 2.0(9c)

f — 从Raid级别下拉列表中选择0。

g — 点击创建虚拟驱动器。

思科IMC 2.0(9c)

h — 选择新创建的虚拟驱动器，然后点击Initialize。

i — 从下拉列表中选择Initialize Type，然后点击Fast Initialize。

思科IMC 2.0(9c)

步骤 4

在思科IMC中，使用虚拟介质安装APIC映像。在此步骤中，对SSD进行分区，并在HDD上安装APIC软件。

NOTE:有关思科APIC版本4.x或更高版本的全新安装，请参阅《思科APIC安装、升级和降级指南》。

a — 使用思科IMC vMedia功能装载APIC .iso映像。

b — 启动APIC控制器或重新通电。

思科IMC 3.0(4d)

c — 在引导过程中按F6选择Cisco vKVM映射vDVD作为一次性引导设备。您可能需要输入BIOS密码。默认密码为“password”。

思科IMC 3.0(4d)

思科IMC 3.0(4d)

思科IMC 3.0(4d)

思科IMC 3.0(4d)

d — 在初始启动期间，运行配置脚本。按照屏幕上的说明配置APIC软件的初始设置。使用在开始或使用当天的技术之前在检查列表中收集的信息：如何查找在设置APIC1期间使用的配置值？

思科IMC 3.0(4d)

e — 安装完成后，取消映射虚拟媒体安装。

思科IMC 3.0(4d)

步骤 5

从集群中的APIC委托停用的APIC。

a — 选择属于集群的任何其他APIC。从菜单栏中，选择系统>控制器。

b — 在导航窗格中，展开控制器(Controllers)> apic_controller_name(apic_controller_name)>按节点查看的集群(Cluster as Seen by Node)。对于apic_controller_name，指定属于集群的任何活动控制器。

c — 从Work窗格中，点击Operational State列中显示Unregistered的停用控制器。

d — 在“工作”(Work)窗格中，点击操作(Actions)>佣金(Commission)。

e — 在“确认”对话框中，单击“是”。

APIC GUI 4.1(2g)

受委托的控制器将运行状况显示为“完全适合”，将运行状态显示为“可用”。控制器现在应该在Work窗格中可见。

现场通知/Bug参考

Field Notice：FN - 64329 — 固态驱动器利用率高后APIC SSD降级 — 硬件升级可用

固态驱动器利用率高后APIC SSD降级 |故障F2730