目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

1.将FEX连接到ACI交换矩阵

使用GUI配置

使用GUI检查FEX

在交换机CLI上验证

使用REST API将FEX连接到枝叶

2.配置FEX HIF

使用GUI进行验证

验证

故障排除

简介

本文档介绍如何使用以应用为中心的基础设施(ACI)配置交换矩阵扩展器(FEX)，以及如何配置FEX上的主机接口(HIF)。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于ACI软件版本1.1(3f)。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

1.将FEX连接到ACI交换矩阵

撰写本文时：

- 支持FEX到枝叶的直通连接。

- 支持以下FEX型号：

- N2K-C2232PP-10GE

- N2K-C2232TM-E-10GE

- N2K-C2348UPQ

- N2K-C2348TQ

- N2K-C2332TQ

- N2K-C2248TP-E-1GE

- N2K-C2248TP-1GE

- N2K-C2248PQ-10GE

- N2K-B22IBM-P

- N2K-B22DELL-P

但是，由于此列表可能经常更新，请参阅ACI软件的Nexus 9000交换机版本说明以获取准确且更新的列表。

ACI中的FEX只能连接到具有一个或多个端口的单个枝叶。将FEX连接到离开的端口将是端口通道的一部分。

在本例中，FEX已连接到端口1/17-18上的ACI枝叶1。

使用GUI配置

1. 在顶部菜单栏上，单击交换矩阵，然后单击访问策略。

2. 在左侧导航窗格中选择快速启动，然后单击配置接口、PC和VPC链接，如图所示。

3. 单击绿色+图标，如此图所示。

4. 单击Advanced按钮，在Switchs（交换机）部分中单击小型+并选择FEX所连接的枝叶（本例中为枝叶101），如下图所示。

5. 请完成以下步骤：

1. 在Switch Profile Name字段中，输入FEX配置文件的名称（在本例中为fex101）。

2. 在FEX部分，输入FEX ID（这将是FEX编号）和枝叶上连接到该FEX的端口列表(1/17-18)。

3. 单击更新。

6. Click Save.

7. 单击“Submit”。

8. 您的FEX现已连接到交换矩阵。

使用GUI检查FEX

1.在顶部菜单栏中，单击“交换矩阵”，然后单击“访问策略”。

2.在左侧的导航窗格中，您将看到Switch Policies > Profiles、您在步骤3.中使用的FEX的名称，以及具有相同名称和附加的if_selector字符串的关联接口配置文件。

3.在接口策略>配置文件中，您将看到自动生成的接口策略名称：name_ifselector。这包含工作窗格中的FEX附件信息，其中包括枝叶上用于连接到FEX的端口（在示例端口17-18中）。

4.在顶部菜单栏中，单击“交换矩阵”，然后单击“资产”。

5.在左侧的导航窗格中，导航至Pod 1 >交换矩阵扩展器。您将看到FEX和FEX详细信息显示在工作窗格中。

这可能需要从您配置它到在资产中显示它的时间（大约1分钟）之间的一段时间。 如果您是首次将此FEX连接或配置到交换矩阵，或者ACI交换矩阵刚刚升级，则ACI可能会下载新软件来升级FEX。在这种情况下，FEX的可见时间要长得多（预计超过10分钟）。 在此场景中，如果将安全外壳(SSH)连接到枝叶并单击show fex detail，您会看到软件下载。

当仍处于Fabric > Inventory、Expand Pod 1 > Leaf1 > Interfaces中时，您将看到Leaf1上的接口列表，该列表应列出按fex_id/1/x编号的FEX的主机接口。FEX ID是您在步骤5中选择的ID号。x是FEX上的HIF。

注意：从交换矩阵视点为FEX主机端口提供的完整接口编号包括节点ID。因此，枝叶X上FEX Y上的主机接口Z将编号为X/Y/1/Z。例如，FEX 101枝叶101上的端口1将为101/101/1/1。

在交换机CLI上验证

通过SSH连接到交换机(pod2-leaf1)，并使用以下命令进行验证：

- show fex

- show fex detail

ACI枝叶可能需要将新映像下载到FEX。如果是这样，您将看到：

pod2-leaf1# show fex

FEX         FEX           FEX                       FEX

Number    Description      State            Model              Serial

101       FEX0101          Image Download   N2K-C2248TP-1GE    SSI14280VQE

完全发现FEX后，您将看到：

pod2-leaf1# show fex

FEX         FEX           FEX                       FEX

Number    Description      State            Model              Serial

101       FEX0101          Online           N2K-C2248TP-1GE    SSI14280VQE

pod2-leaf1# show fex  detail

FEX: 101  Description: FEX0101   state: Online

FEX version: 11.1(3f) [Switch version: 11.1(3f)]

FEX Interim version: 11.1(3f)

Switch Interim version: 11.1(3f)

Extender Model: N2K-C2248TP-1GE,  Extender Serial: SSI14280VQE

Part No: 68-3601-05

Card Id: 99, Mac Addr: c4:71:fe:42:d7, Num Macs: 64

Module Sw Gen: 22  [Switch Sw Gen: 21]

pinning-mode: static    Max-links: 1

Fabric port for control traffic: Eth1/17

Fabric interface state:

Eth1/17 - Interface Up. State: Active

Eth1/18 - Interface Up. State: Active

Po7 - Interface Up. State: Active

Fex Port        State  Fabric Port

Eth101/1/1    Up         Po7

Eth101/1/2  Down         Po7

Eth101/1/3  Down         Po7

Eth101/1/4  Down         Po7

Eth101/1/5  Down         Po7

Eth101/1/6  Down         Po7

Eth101/1/7  Down         Po7

Eth101/1/8  Down         Po7

Eth101/1/9  Down         Po7

Eth101/1/10    Up         Po7

Eth101/1/11  Down         Po7

Eth101/1/12  Down         Po7

Eth101/1/13  Down         Po7

Eth101/1/14  Down         Po7

Eth101/1/15  Down         Po7

Eth101/1/16  Down         Po7

Eth101/1/17  Down         Po7

Eth101/1/18  Down         Po7

Eth101/1/19  Down         Po7

Eth101/1/20  Down         Po7

Eth101/1/21  Down         Po7

Eth101/1/22  Down         Po7

Eth101/1/23  Down         Po7

Eth101/1/24  Down         Po7

Eth101/1/25  Down         Po7

Eth101/1/26  Down         Po7

Eth101/1/27  Down         Po7

Eth101/1/28  Down         Po7

Eth101/1/29  Down         Po7

Eth101/1/30  Down         Po7

Eth101/1/31  Down         Po7

Eth101/1/32  Down         Po7

Eth101/1/33  Down         Po7

Eth101/1/34  Down         Po7

Eth101/1/35  Down         Po7

Eth101/1/36  Down         Po7

Eth101/1/37  Down         Po7

Eth101/1/38  Down         Po7

Eth101/1/39  Down         Po7

Eth101/1/40  Down         Po7

Eth101/1/41  Down         Po7

Eth101/1/42  Down         Po7

Eth101/1/43  Down         Po7

Eth101/1/44  Down         Po7

Eth101/1/45  Down         Po7

Eth101/1/46  Down         Po7

Eth101/1/47  Down         Po7

Eth101/1/48  Down         Po7

使用REST API将FEX连接到枝叶

发布到x.x.x.x/api/mo/uni.xml的此XML代码将FEX101添加到端口1/17-18上的枝叶1（软件101）：

<infraInfra>

<infraNodeP descr="GUI Interface Selector Generated Profile: FEX101" dn="uni/infra/nprof-FEX101" name="FEX101" ownerKey="" ownerTag="">

<infraLeafS descr="" name="FEX101_selector_101" ownerKey="" ownerTag="" type="range">

<infraNodeBlk from_="101" name="single0" to_="101"/>

</infraLeafS>

<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-FEX101_ifselector"/>

</infraNodeP>

<infraFexP descr="GUI Interface Selector Generated FexP Profile: FEX101_FexP101" dn="uni/infra/fexprof-FEX101_FexP101" name="FEX101_FexP101" ownerKey="" ownerTag="">

<infraFexBndlGrp descr="GUI Interface Selector Generated FexBundleP Profile" name="FexBndleP101" ownerKey="" ownerTag="">

<infraRsMonFexInfraPol tnMonInfraPolName=""/>

</infraFexBndlGrp>

</infraFexP>

<infraAccPortP descr="GUI Interface Selector Generated PortP Profile: FEX101" dn="uni/infra/accportprof-FEX101_ifselector" name="FEX101_ifselector" ownerKey="" ownerTag="">

<infraHPortS descr="" name="FexCard101" ownerKey="" ownerTag="" type="range">

<infraRsAccBaseGrp fexId="101" tDn="uni/infra/fexprof-FEX101_FexP101/fexbundle-FexBndleP101"/>

<infraPortBlk fromCard="1" fromPort="17" name="block1" toCard="1" toPort="18"/>

</infraHPortS>

</infraAccPortP>

</infraInfra>

2.配置FEX HIF

在此阶段，ACI枝叶可以看到FEX HIF，但是，当您配置FEX HIF的物理属性时，它们仍未完成。

在本示例中，将FEX 101的接口1和2设置为1千兆以太网速度。

1. 选择Fabric > Access Policy。在“导航”窗格中，导航至接口策略>配置文件并选择fex101_FexP101。(当FEX连接到枝叶时，会自动创建此选项，如本文档前面所述。此对象命名为附加有FexP<fexId>的FEX。
在工作窗格中，单击FEX的接口选择器前面的+按钮：

2. 在“创建访问端口选择器”窗口：
注意：在此步骤中，选择并配置主机端口。因此，此处选择的接口ID是FEX 101上的HIF，而不是任何物理枝叶端口。
a.在Name字段中，输入要配置的端口组的名称，如下所示：Fex101_access_port_select。

b.在接口IDs字段中，输入要配置的接口ID，此处：1/1-2 的多播地址发送一次邻居消息。

c.从接口策略组(Interface Policy Group)下拉列表中，选择之前配置的1千兆以太网接口速度(名为1Gig)策略。您可能希望为此端口组创建新策略。

d.单击“Submit”。

使用GUI进行验证

在交换矩阵资产中，导航到Pod 1 > LeafX（连接FEX的枝叶）> Interfaces。选择FEX HIF，如此图所示。

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。