目录

简介

背景信息

群集替换过程

简介

本文档介绍用于执行完整的以应用为中心的基础设施(ACI)交换矩阵集群更换的流程。

背景信息

本文档中描述的示例涉及一个操作交换矩阵，所有应用策略基础设施控制器(APIC)都在其上发生故障。假设您已导出一个配置文件，该文件保存了之前APIC中的所有策略和配置。

警告：如果未导出配置文件，则在更换集群后配置将丢失。

在继续执行更换过程之前，请确保您有一台可供新APIC访问的服务器，以便导入配置文件。此外，请确保从当前APIC配置（新APIC需要）获取此信息：

- 交换矩阵名称

- 节点名称

- 隧道终端(TEP)地址空间

- VLAN ID

- 带外(OOB)地址详细信息

- 集群大小

- 速度/双工模式的类型

如果您在为新APIC运行设置脚本时不记得以前的交换矩阵名称或任何其他值，则可以控制到其中一台交换机并输入Acidiag avread命令以检索此信息：

注意：由于群集故障，某些信息不可用。

群集替换过程

要替换完整的集群，请完成以下步骤：

1. 配置新APIC之一：

1. 通过控制台连接到您更换并启动基于内核的虚拟机(KVM)的其中一个APIC的思科集成管理控制器(CIMC)。 一旦APIC通电，设置脚本应自动加载。

2. 使用之前在故障APIC上配置的相同交换矩阵名称、节点名称、TEP地址空间、VLAN ID、OOB地址详细信息、集群大小和速度/双工模式类型。示例如下：

2. 导入保存在服务器上的最新配置文件：

1. 在GUI标题中选择ADMIN > IMPORT/EXPORT。

2. 单击“导入/导出”(IMPORT/EXPORT)边栏中的“远程位置”(Remote Locations)选项卡（位于屏幕左侧）。

3. 从“操作”下拉列表中，选择“创建远程位置:

4. 配置包含包含最新配置文件的服务器的主机名（或IP地址）的远程位置。

注意：您可以使用任何协议来传输配置文件，但如果选择使用FTP，则必须添加合同才能允许FTP流量传输到交换矩阵。

注意：远程路径应是配置文件所在的目录路径。

3. 创建导入策略：

1. 从“导入/导出”选项卡的侧栏中选择“导入策略”>“配置”。

2. 单击Actions（在屏幕右侧）。

3. 单击创建配置导入策略:

4. 通过您配置的远程位置导入配置文件，并确保：

- 文件名字段与服务器上的文件名匹配，在本例中为ce_somefilename.tar.gz。

- 在“导入类型”(Import Type)字段中选择replace单选按钮。

- 在“导入模式”(Import Mode)字段中选择原子单选按钮。

- 在“立即开始”字段中选择“是”单选按钮。

- 导入源是您之前配置的远程位置。

示例如下：

5. 您的旧配置现在应显示在APIC上。使用APIC GUI验证所有旧配置都已填充到新APIC中。

4. 配置枝叶和主干交换机：

1. 通过安全外壳(SSH)登录到连接到您刚配置的APIC的枝叶交换机。交换机上仍应配置OOB地址。如果OOB地址不工作，则通过控制台连接进入交换机。

2. 导航至bootflash目录(cd bootflash)。 这是ACI映像文件应显示的目录。

3. 输入dir命令以定位交换矩阵中使用的ACI映像。

4. 找到映像文件后，输入setup-clean-config.sh <您找到的aci image>命令，然后输入reload命令。

这些命令重新映像连接到您刚刚更换的其中一个APIC的枝叶交换机。您在APIC上配置的策略将推送到您刚刚重新映像的枝叶交换机：

5. 枝叶交换机完成重新加载后，应自动将其添加回交换矩阵（如果枝叶交换机以前是交换矩阵的一部分）。 要验证此情况，请在将配置文件推送到的APIC GUI的侧栏中单击Fabric membership:

提示：如果枝叶交换机未自动加入交换矩阵，请参阅Cisco APIC故障排除指南以对交换矩阵发现问题进行故障排除。

5. 对交换矩阵中的每个枝叶和主干交换机重复步骤4。

6. 成功加入交换矩阵中的每个枝叶和主干交换机后，必须配置其他APIC:

1. 对每个APIC重复步骤1中描述的过程。然后，APIC应加入交换矩阵。

2. 要验证APIC是否已加入交换矩阵，请使用您最初配置的APIC的GUI，然后点击控制器子报头侧栏中的控制器:

如果所有APIC都已成功加入交换矩阵，则您在第一个APIC上上传的配置将推送到其他APIC，交换矩阵应完全运行。

注意：所有已更换的APIC必须安装正确版本的APIC软件作为其余集群成员。  否则，APIC将无法正确重新加入集群。