目录

简介

问题

解决方案

简介

本文档介绍在交换矩阵集群中替换因硬件问题而发生故障的单个应用策略基础设施控制器(APIC)所使用的过程。

问题

存在可操作的以应用为中心的基础设施(ACI)交换矩阵，且APIC发生故障。确定故障与硬件问题有关，必须更换整个设备。

解决方案

要解决此问题，请执行以下步骤：

1. 识别故障APIC和当前交换矩阵设置：

1. 从运行APIC的Web界面中，选择System > Controllers。

2. 在屏幕的左侧，选择Controllers >(any APIC)> Cluster。

3. 失败的APIC在Operational State列中显示为Unavailable。注意故障APIC的交换矩阵名称、目标大小和节点ID，以及隧道终端(TEP)地址空间：

提示：您还可以在APIC的CLI中输入acidiag avread命令以获取此信息。

2. 停用故障APIC:

1. 突出显示故障APIC。

2. 从操作下拉列表中选择 Decommission。APIC现在应更改为“Out of Service Admin”状态。

3. 从机架中卸下故障APIC并安装更换部件。新APIC应引导至初始设置脚本。

4. 使用您在步骤1中收集的信息来匹配故障APIC的值并继续完成设置脚本。

注意：确保使用从旧APIC（如交换矩阵名称、控制器ID和TEP地址池）记录的相同配置设置。 如果无法使用相同的设置配置APIC，则会导致交换矩阵进入部分分离状态。此外，替换APIC必须运行与其余两个APIC相同版本的ACI软件，才能加入集群。

5. 委托新的APIC:

1. APIC启动后，在Cluster页面上突出显示当前的Out of Service APIC。

2. 从“操作”下拉列表中，选择“佣金:

APIC接收IP地址，该地址反映在APIC的Web界面中。

注意：可能需要10分钟才会发生这种情况。新APIC还可能在“可用”(Available)和“不可用”(Unavailable)操作状态之间循环，然后其“运行状况”(Health State)显示为“完全适合”(Fully Fit)。

3. 要验证新APIC是否已加入交换矩阵，请使用新APIC的CLI登录交换矩阵。登录时，请使用为交换矩阵的其余部分配置的凭证。