目录

简介

硬件与软件版本

DOCSIS 1.1 提供的新功能

服务流

动态服务建立和高级上行数据流调度 服务

分类器

分段

有效负载标头抑制

Baseline Privacy Plus

将 uBR CMTS 迁移到 DOCSIS 1.1 软件

支持DOCSIS 1.1的Cisco IOS版本系列

支持DOCSIS 1.1的CMTS硬件

DOCSIS 1.0 最大上行突发量大小参数

升级到支持DOCSIS 1.1的Cisco IOS软件

准备CMTS以运行BPI+

升级后监视 CMTS

与 DOCSIS 1.1 CMTS 一起使用的电缆调制解调器

如何将 DOCSIS 1.0 服务等级转换成等效的 DOCSIS 1.1 QoS 参数

查看指定给 DOCSIS 1.0 电缆调制解调器的 DOCSIS 1.0 QoS 配置文件

查看指定给 DOCSIS 1.0 电缆调制解调器的 DOCSIS 1.1 QoS 参数集

将 DOCSIS 1.0 电缆调制解调器迁移到 DOCSIS 1.1

将电缆调制解调器固件升级到 DOCSIS 1.1 的方法

确定连接电缆调制解调器的能力

为尽力而为服务创建简单的 DOCSIS 1.1 配置文件

下行服务流

上行服务流

用户预定设备

Baseline Privacy Plus (BPI+)

DOCSIS 1.0 与 DOCSIS 1.1 之间命令行界面的变化

show cable modem

show interface cable <slot>/<port>

结论

相关信息

简介

有线数据服务接口规范(DOCSIS)1.1标准为有线服务提供商提供了部署一套全新复杂多媒体和实时服务的机会。在部署这些服务之前，必须能够将当前数据服务从DOCSIS 1.0操作环境迁移到DOCSIS 1.1操作环境。

本文描述如何将功能性的DOCSIS 1.0系统转换为DOCSIS 1.1和DOCSIS 1.0混合系统，最后，如何转换为完全基于DOCSIS 1.1的系统。本文档还讨论在启用DOCSIS 1.1的Cisco IOS软件中修改、增强或替换的常用Cisco IOS®软件命令。

本文档主要侧重于将现有尽力数据服务从DOCSIS 1.0环境迁移到DOCSIS 1.1环境。

硬件与软件版本

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 用于准备本文档的基于DOCSIS 1.0的Cisco IOS软件是12.1(10)EC1。在本文档中，运行12.1(10)EC1的电缆调制解调器终端系统(CMTS)上运行的任何捕获的命令行界面(CLI)会话都具有路由器提示uBR7246VXR_1.0。

- 用于准备本文档的基于DOCSIS 1.1的Cisco IOS软件是12.2(4)BC1a。在本文档中，在运行12.2(4)BC1a的CMTS上运行的任何捕获的CLI会话都具有路由器提示符uBR7246VXR_1.1。

- 准备本文档所用的硬件是uBR7246VXR;但是，所有Cisco CMTS平台都可以运行DOCSIS 1.1 Cisco IOS软件，具体取决于内存要求和电缆线卡硬件版本，如相关平台版本说明中所述。

DOCSIS 1.1 提供的新功能

虽然本文档没有详细介绍DOCSIS 1.1中可用的新功能的部署，但它简要讨论了DOCSIS 1.1为有线数据环境带来的一些新概念和功能。

服务流

在DOCSIS 1.0环境中，电缆调制解调器与服务标识符(SID)关联。 如果在DOCSIS配置文件中配置适当的参数，则SID可以与服务质量(QoS)配置文件关联，该配置文件应用于电缆调制解调器和CMTS之间的上行和下行流量。

DOCSIS 1.1引入了服务流的概念和服务流标识符(SFID)。服务流表示可由SFID唯一标识的数据的上游或下游流。每个服务流都可以分配QoS参数，称为QoS参数集。这的主要影响是，在DOCSIS 1.1中，上游和下游服务类别(CoS)参数是分离的，或是相互独立的。术语SID仍用在DOCSIS 1.1中，并对应于DOCSIS 1.1环境中的上游服务流。

在最基本的配置中，为电缆调制解调器分配主下游SFID和主上游SFID，每个SFID都有其自己的唯一QoS参数集。QoS参数集定义该SFID的CoS属性。主上游SFID还具有相应的主SID。这些服务流主要负责在电缆调制解调器和CMTS之间传递MAC管理和保持连接流量。

每个电缆调制解调器可以在上游或下游方向分配多个服务流，并且这些服务流中的每一个都可以对应于具有不同特征的不同QoS参数集。这有助于使电缆调制解调器同时支持多种数据流量，例如标准互联网流量和IP语音(VoIP)流量。

动态服务建立和高级上行数据流调度 服务

在DOCSIS 1.0系统中，电缆调制解调器需要争取许可才能进行传输，并与其他电缆调制解调器竞争带宽。此操作模式称为尽力服务。这适用于传统互联网应用（如电子邮件和网络浏览），这些应用对延迟、抖动或吞吐量没有特定要求（在许多情况下）。

支持IP的现代服务（如VoIP和MPEG VoIP）需要确保吞吐率。它们还对延迟和抖动有严格要求，在尽力而为的环境中无法提供这些要求。此外，这些服务通常并非始终处于活动状态，因此，只有在需要这些服务时才需要分配满足这些服务需求的资源。因此，DOCSIS 1.1提供了一系列模式，用于电缆调制解调器数据传输，这些模式可以动态启动和终止，以适应这些高级IP服务。这些模式中的每一种都可应用于DOCSIS 1.1 QoS参数集，该参数集定义了服务流的特征。模式描述如下：

- 未经请求的授权服务(UGS) — 创建服务流，允许电缆调制解调器以保证的速率传输固定大小的数据突发。此服务流为固定大小的帧提供到电缆调制解调器的定期传输机会，因此提供有保证的抖动级别。此类服务流特别适合VoIP应用。

- 实时轮询服务(RTPS) — 创建服务流，该服务流为电缆调制解调器提供定期机会，通过轮询一个电缆调制解调器以请求带宽请求而不是所有调制解调器来请求传输数据的权限。这满足了对实时数据传输有要求的应用，并允许电缆调制解调器传输不同长度的数据突发。这种服务流特别适合MPEG VoIP。

- 主动授予服务与活动检测(UGS-AD) — 此类服务流是UGS和RTPS的组合。对于需要UGS类型的固定大小和固定速率传输机会，但没有发送数据的重要时段的服务而言，它非常有用。例如，VoIP电话呼叫，其中最多50%或更多的呼叫可能是静默，并且不需要数据传输。当说话和传输分组语音时，电缆调制解调器从CMTS接收UGS式的授权。当出现静默时，CMTS检测数据的缺失并切换到RTPS模式，这会暂时释放上游带宽。当会话重新启动且电缆调制解调器需要传输更多分组化语音时，电缆调制解调器通过RTPS授予的机会向CMTS传输进一步的请求，然后UGS风格的授权建议。

- 非实时轮询服务 — 此类服务流与RTPS类似；但是，轮询通常以低得多的速率进行，不一定是定期的。这适用于不需要实时服务但可能需要有保证的高带宽的应用。例如，批量数据传输或互联网游戏应用。

对于电缆调制解调器，每种类型的服务流都可能处于活动状态，以同时确保实时和非实时应用可以无缝共存。

分类器

DOCSIS 1.1为电缆调制解调器和CMTS提供了一种机制，将不同类型的IP流量定向到不同的服务流，从而为不同类型的流量提供不同级别的服务。分类器可以根据以下值定义：

- 源或目的MAC地址

- 802.1Q VLAN ID

- 802.1P优先级

- EtherType

- 源和目的IP地址或网络

- IP协议类型

- 源或目标端口号

- IP 服务类型 (ToS) 位

- 这些值的任意组合

例如，分类器可用于匹配来自特定源IP地址和UDP端口的VoIP流量，然后将该流量定向到具有QoS参数集的动态创建的服务流，该QoS参数集提供UGS模式的数据传输。

分段

在DOCSIS 1.0环境中，电缆调制解调器无法将大型以太网帧分割成多个分段，以便在不同时间传输。这意味着，在较低的上行信道宽度和符号速率下，其他电缆调制解调器可能需要等待很长时间才能传输大帧，然后才能进行自己的传输。这种由于大帧序列化而导致的延迟对于实时应用来说是无法接受的，因为它会增加抖动和延迟。

DOCSIS 1.1引入了电缆调制解调器将大数据帧划分为较小部分的能力，以便实时服务中的数据可以与来自非实时服务的较大数据片段交错。这确保即使在具有低符号速率或高拥塞的信道上也能保证实时服务的抖动和延迟要求。

有效负载标头抑制

在会话或事务过程中，许多类型的实时应用（如VoIP）可能会在数据包报头字段中使用固定值。DOCSIS 1.1引入了负载报头抑制(PHS)，发送实体可以使用它来抑制具有固定值的数据包报头字段。然后，接收实体恢复这些字段，在传输期间节省带宽。

此功能通常与前面介绍的UGS类型服务之一结合使用，以减少与实时分组数据的以太网、IP或UDP封装相关的开销。

Baseline Privacy Plus

DOCSIS 1.0中提供一种称为基线隐私接口(BPI)的简单流量加密方案，以提供基本数据安全和数据完整性检查服务。

该方案在DOCSIS 1.1中得到了极大的改进，可以产生BPI+。BPI+的主要架构改进是使用X.509数字证书和公钥基础设施(PKI)。 使用独特的数字证书（调制解调器制造商永久存储在每个电缆调制解调器中）可确保最终用户不能伪造其电缆调制解调器的身份，或窃取或中断服务。

BPI+的另一个主要优势是支持加密组播会话。BPI+不允许有线网段上的所有用户接收组播流量，而是允许有线服务提供商与授权调制解调器共享有关如何解密组播流的详细信息。这允许提供商基于每个电缆调制解调器控制对组播流的访问。

将 uBR CMTS 迁移到 DOCSIS 1.1 软件

本文档的本节讨论将基于DOCSIS 1.0的CMTS迁移到DOCSIS 1.1软件所需采取的步骤和需要注意的预防措施。在此阶段，假设在CMTS升级前后，所有电缆调制解调器仍在DOCSIS 1.0模式下运行。这并不一定意味着电缆调制解调器在此阶段不能运行支持DOCSIS 1.1的固件。这意味着假设在升级前后，电缆调制解调器都被引导下载DOCSIS 1.0样式的DOCSIS配置文件，并且它们作为DOCSIS 1.0调制解调器运行。

迁移到DOCSIS 1.1软件并非易事。思科建议有线服务提供商谨慎行事，在部署DOCSIS 1.1 Cisco IOS软件之前，在实验室环境或生产网络的安全部分测试其希望迁移到的DOCSIS 1.1 Cisco IOS软件的版本。这可确保有线服务提供商员工更高效地熟悉DOCSIS 1.1 Cisco IOS软件稍有不同的外观和感觉。此外，此操作过程降低了生产网络升级过程中出现意外问题或问题的可能性。

有线服务提供商还应了解，uBR 10000系列可用的所有Cisco IOS软件版本均支持DOCSIS 1.1;因此，并非所有此部分都与uBR 10000系列相关。

支持DOCSIS 1.1的Cisco IOS版本系列

uBR系列CMTS有许多支持DOCSIS 1.1的Cisco IOS系列。本文发布时，支持DOCSIS 1.1的最新和最稳定版本系列是Cisco IOS软件版本12.2BC。

之前支持DOCSIS 1.1的Cisco IOS软件系列是12.1CX和12.2XF。但是，由于Cisco IOS软件系列12.2BC建立在这些版本之上，并包含大量额外功能和稳定性增强功能，因此，思科建议想要迁移到DOCSIS 1.1的客户在其uBR CMTS上部署Cisco IOS软件版本12.2BC。

思科还强烈建议客户在升级Cisco IOS软件之前阅读相关的Cisco uBR7200系列软件版本说明、Cisco uBR7100系列软件版本说明或Cisco uBR10000系列软件版本说明，确认所有所需软件功能在要迁移到的Cisco IOS软件版本中受支持。

支持DOCSIS 1.1的CMTS硬件

思科CMTS产品的整个套件都可以运行支持DOCSIS 1.1的Cisco IOS软件，相关版本说明中支持的硬件部分列出了限制。以下是与硬件支持相关的最重要信息：

- uBR7200系列的MC11-FPGA电缆调制解调器线卡不受支持DOCSIS 1.1的Cisco IOS软件版本的支持。

- 支持DOCSIS 1.1的Cisco IOS软件版本不支持用于uBR7200系列的MC16B电缆调制解调器线卡。

支持DOCSIS 1.1的Cisco IOS软件在uBR7246和uBR7223 CMTS平台上运行。但是，思科建议计划部署DOCSIS 1.1的有线服务提供商考虑uBR7200VXR系列、uBR7100系列或uBR10000系列CMTS产品。

思科提出此建议是因为DOCSIS 1.1通过动态服务流、高级上游调度和BPI+等功能，在有线数据网络中提供了新水平的复杂性和功能。由于这种额外的复杂性，在CMTS中拥有额外的处理能力是有优势的，因此可以充分利用DOCSIS 1.1可提供的服务。

要重申，请务必检查与您要升级的Cisco IOS软件版本对应的版本说明，以确保您当前的所有电缆调制解调器硬件和接口卡都受支持。

DOCSIS 1.0 最大上行突发量大小参数

DOCSIS 1.1规范规定，在DOCSIS 1.0模式下运行的电缆调制解调器应能与DOCSIS 1.1 CMTS正确互操作。思科实施DOCSIS 1.1 Cisco IOS软件符合此要求。

但是，有一种情况是，运行DOCSIS 1.1 Cisco IOS软件的Cisco CMTS不允许DOCSIS 1.0电缆调制解调器联机，如果CMTS运行DOCSIS 1.0 Cisco IOS软件，则以前电缆调制解调器可以联机。此问题源于DOCSIS 1.0调制解调器将多个大型以太网帧串联在一起并作为大量不间断数据发送的功能。

如果DOCSIS 1.0电缆调制解调器连接了多个大型以太网帧并传输了最大流量突发（可能以4000字节的顺序），则这可能会对其他在DOCSIS 1.1模式下运行的电缆调制解调器生成的实时流量的延迟产生负面影响。

因此，运行DOCSIS 1.1软件的Cisco CMTS不允许DOCSIS 1.0调制解调器联机，如果它已编程为在相关上游端口上启用串联时使用无限的最大上游突发大小（或大于2000字节的最大上游突发大小）。

对于在DOCSIS 1.0模式下运行并尝试违反此规则的所有电缆调制解调器，将记录类似于此示例输出的消息：

%UBR7200-4-OUT_OF_RANGE_MAX_UPSTREAM_BURST: <133>CMTS[DOCSIS]:<73011601>

Bad Max US CH Transmit Burst Configuration setting - Out of Range.

CM Mac Addr <0005.43a6.381f>

%UBR7200-4-SERVICE_PERMANENTLY_UNAVAILABLE: <133>CMTS[DOCSIS]:<73000403>

Failed, Service unavailable - Permanent.

CM Mac Addr <0005.43a6.381f>

为确保在DOCSIS 1.0模式下运行的所有电缆调制解调器都能够联机，您应确保在相关DOCSIS配置文件中，没有电缆调制解调器被指示使用大于2000字节或等于零的最大上行传输突发大小（表示无限突发大小）。 思科通常建议有线服务提供商将DOCSIS 1.0服务类别的最大上行传输突发大小设置为1600，以最多容纳一个全尺寸以太网帧和任何相关帧开销。

如果当前运行DOCSIS 1.0 Cisco IOS软件的CMTS上有线调制解调器在线，您可以检查是否有电缆调制解调器使用不兼容的最大上行传输突发大小。发出show cable qos profile命令，并检查Create by 列设置为cm或mgmt的每行的Max tx burst列。

uBR7246VXR# show cable qos profile

ID  Prio Max       Guarantee Max        Max   TOS  TOS   Create  B     IP prec

upstream  upstream  downstream tx    mask value by      priv  rate

bandwidth bandwidth bandwidth  burst                    enab  enab

1   0    0         0         0          0     0x0  0x0   cmts(r) no    no

2   0    64000     0         1000000    0     0x0  0x0   cmts(r) no    no

3   7    31200     31200     0          0     0x0  0x0   cmts    yes   no

4   7    87200     87200     0          0     0x0  0x0   cmts    yes   no

5   0    200000    0         1500000    1600  0x0  0x0   mgmt    no    no

6   0    200000    40000     1500000    0     0x0  0x0   cm      no    no

7   0    400000    0         3000000    2500  0x0  0x0   cm      no    no

在本例中，您可以看到包含最大tx突发量等于零或大于2000的行数。可忽略在“创建依据”列中未列出cm或mgmt的行。

第5行是可接受的，因为Max tx burst列设置为1600，小于2000。

第6行不可接受，因为Max tx burst列设置为0，这意味着上行传输突发大小不受限制。

第7行不可接受，因为Max tx burst列设置为2500，大于2000。

在本示例中，与show cable qos profile命令中的这些行对应的DOCSIS配置文件必须更改其Maximum Upstream Transmit Burst Size字段，以符合DOCSIS 1.1 Cisco IOS软件的可接受参数。

如果更改最大上行传输突发大小是不可接受的，则替代方法是关闭与DOCSIS 1.0模式电缆调制解调器连接的上游端口的上游串联。对每个受影响的上游端口发出no cable upstream-port-number cable interface命令。

思科建议您修改DOCSIS 1.0配置文件中的最大上游传输突发大小，而不是禁用串联，因为这样做对DOCSIS 1.0电缆调制解调器没有任何负面影响。此外，禁用串联时，DOCSIS 1.0和DOCSIS 1.1电缆调制解调器无法将小型以太网帧串联在一起。小型以太网帧的串联是DOCSIS电缆调制解调器性能改进的主要来源。

有关最大上行传输突发大小及其与支持DOCSIS 1.1的Cisco IOS软件的交互的详细信息，请参阅最大上行突发参数的历史记录。

升级到支持DOCSIS 1.1的Cisco IOS软件

阅读相关版本说明后，您能够确认您当前的所有CMTS硬件都受要迁移的DOCSIS 1.1 IOS软件支持，那么升级CMTS的过程与升级任何其他Cisco IOS软件的过程一样。有关如何在Cisco CMTS上升级Cisco IOS软件的说明，请参阅…… uBR71XX、uBR72XX和uBR1000的软件安装和升级程序。

下一个示例输出是一个示例会话，显示如何将启用DOCSIS 1.1的Cisco IOS软件映像从TFTP服务器复制到CMTS上的闪存介质。它还显示如何配置CMTS以加载新版本的Cisco IOS软件。在本示例中，已从Cisco.com Downloads下载启用DOCSIS 1.1的Cisco IOS软件映像并保存到TFTP服务器。请注意，在您的情况下，Cisco IOS软件映像名称和TFTP服务器IP地址很可能不同。

!--- First, determine what kind of flash media that you have in your CMTS.

!--- If it is a PCMCIA flash disk then use the term 'disk' when you refer

!--- to the media.

!--- If it is a PCMCIA flash memory then use the term 'slot' when you refer

!--- to the media.

!--- If you use the wrong term then you may get an error message such as

!--- "Device not ready" or "No device available".

!--- Try to view the directory of files on the device, to confirm that you

!--- are using the right kind of media and that there is enough space

!--- to store your Cisco IOS software image.

uBR7246VXR_1.0# dir disk0:

Directory of disk0:/

1  -rw-     8644616   Jan 09 2002 07:55:12  ubr7200-k1p-mz.121-10.EC.bin

47890432 bytes total (39239680 bytes free)

!--- In this case, there is one Cisco IOS software image file currently on the

!--- PCMCIA flash disk, but there are over 39 MB of free disk space. This

!--- should be enough to place another Cisco IOS software image on the flash

!--- disk. If you do not have enough free space then you may have to delete

!--- files from the media with the delete disk0:

or

!--- delete slot0:

command.

!--- If you have PCMCIA flash memory, then you must execute the

!--- squeeze slot0: command after the file deletion, to reclaim

!--- any free space.

!--- At this stage, you can start to copy the new Cisco IOS software image

!--- from a TFTP server to the CMTS:

uBR7246VXR_1.0# copy tftp disk0:

Address or name of remote host []? 172.17.110.131

!--- Use your TFTP server's IP address.

Source filename []? ubr7200-k8p-mz.122-4.BC1a.bin

!--- Use the name of your new Cisco IOS software image.

Destination filename [ubr7200-k8p-mz.122-4.BC1a.bin]?

!--- Press Enter.

Accessing tftp://172.17.110.131/ubr7200-k8p-mz.122-4.BC1a.bin...

Loading ubr7200-k8p-mz.122-4.BC1.bin from 172.17.110.131 (via FastEthernet0/0):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!--- Output suppressed.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 9422548/18844672 bytes]

9422548 bytes copied in 214.264 secs (44030 bytes/sec)

!--- Now view the directory listing of your media and confirm that the new

!--- image is present and has the same file size as the source file.

uBR7246VXR_1.0# dir disk0:

Directory of disk0:/

2  -rw-     9422548   Feb 21 2002 12:54:42  ubr7200-k8p-mz.122-4.BC1.bin

1  -rw-     9477892   Feb 13 2002 22:17:20  ubr7200-ik1s-mz.121-10.EC1

47890432 bytes total (28983296 bytes free)

!--- Once the new image has been successfully transferred to the PCMCIA flash !--- disk or flash memory, the router needs to be configured to load this !--- image. Remove any old boot system commands from the configuration and !--- replace them with the boot system flash

!--- command. In addition, specify that, if the first image fails to load, !--- then the original Cisco IOS software image should be loaded instead.

uBR7246VXR_1.0# show run | include boot_system

boot system flash disk0:ubr7200-ik1s-mz.121-10.EC1

!--- The current Cisco IOS software image name.

uBR7246VXR_1.0# conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

uBR7246VXR_1.0(config)# no boot system flash disk0:ubr7200-ik1s-mz.121-10.EC1

uBR7246VXR_1.0(config)# boot system flash disk0:ubr7200-k8p-mz.122-4.BC1.bin

uBR7246VXR_1.0(config)# boot system flash disk0:ubr7200-ik1s-mz.121-10.EC1

uBR7246VXR_1.0(config)# end

!--- Now confirm that the configuration changes took effect as desired

!--- and that the new Cisco IOS software image will be loaded first,

!--- but if it fails to load, the original Cisco IOS software image

!--- will be loaded. Finally, save the configuration so that, when the

!--- router is reloaded, the new Cisco IOS software image is loaded.

uBR7246VXR_1.0# show run | include boot_system

boot system flash disk0:ubr7200-k8p-mz.122-4.BC1.bin

boot system flash disk0:ubr7200-ik1s-mz.121-10.EC1

uBR7246VXR_1.0# write memory

Building configuration...

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!![OK]

在此阶段，当CMTS通过reload 命令或通过重新通电而重新启动时，将加载并激活启用DOCSIS 1.1的新Cisco IOS软件。

准备CMTS以运行BPI+

DOCSIS 1.0电缆调制解调器可调配为使用BPI运行，BPI在电缆调制解调器和CMTS之间提供简单流量加密。CMTS上无需特殊配置即可以以这种方式运行BPI，但CMTS必须使用Cisco IOS软件映像名称中带有字母“k1”或“k8”的Cisco IOS软件功能集。

在DOCSIS 1.1模式下运行的电缆调制解调器在电缆调制解调器和CMTS（称为BPI+）之间使用增强的加密方案。此方案比基于DOCSIS 1.0的BPI更复杂，因为它使用X.509证书。这为防止电缆调制解调器被欺骗或劫持另一电缆调制解调器的流量提供了一种方法。

因此，要使用支持DOCSIS 1.1的Cisco IOS软件的当前版本运行BPI+，需要将DOCSIS根CA证书加载到CMTS bootflash中。从Verisign网页下载证书。然后，此证书可以放在TFTP服务器上并复制到CMTS bootflash介质。需要将文件复制到bootflash并命名为“root-cert”，以便CMTS识别。

添加根证书后，必须发出test cable generate-certificate命令，以便CMTS加载证书。您还可以连接尝试在BPI+模式下运行的调制解调器。

uBR7246VXR_1.1# test cable generate-certificate ?

cablemodem                Generate CM Test certificate

manufacturer              Generate Manufacturer Test certificate

root                      Generate Root Test certificate

self-signed-manufacturer  Generate Self-signed Manufacturer Test certificate

uBR7246VXR_1.1# test cable generate-certificate root

Generating DOCSIS root test certificate.

Building Root certificate.

Building Root certificate done.

Generating DOCSIS root test certificate.

Building Root certificate.

Building Root certificate done.

如果需要，根证书文件可能存储在slot0:或 slot1:媒体。您需要12.2(4)BC1a之后的Cisco IOS软件版本才能在disk0上存储根证书文件：或 disk1:媒体。

注意：请记住，上一个test命令只是测试。它不会验证真正的制造商证书，只验证为测试生成的证书。test命令生成的root-cert将生成长度为958字节而非996字节的root-cert。在实时环境中实施BPI+时，必须始终使用长度为996的根证书，该证书在现有工厂上使用电缆调制解调器进行实际操作。root-cert的搜索顺序是bootflash、slot0、slot1、disk0、disk1等。一旦找到根证书，即使读取错误的根证书时电缆调制解调器被拒绝，它也将永远不会再次搜索。因此，请确保文件大小为996字节的根证书仅位于您想要的位置(例如slot0或disk0)，而不在其他位置。但是，出于操作和安全原因，建议您在bootflash上保留根证书。

以下是一个示例会话，显示如何将DOCSIS根CA证书加载到Cisco CMTS中。假设您可以从Verisign网站下载证书，并将DOCSIS证书保存到TFTP服务器。默认情况下，此证书文件称为“CableLabs_DOCSIS.509”。 请注意，在CMTS升级到启用DOCSIS 1.1的Cisco IOS软件之前或之后，可以执行此过程。但是，必须在电缆调制解调器尝试使用BPI+之前完成此操作；否则，电缆调制解调器无法联机。

!--- First, make sure that the bootflash is clean and has enough space

!--- to store the DOCSIS Root CA Certificate. The bootflash only needs

!--- about 1000 bytes free to store the Certificate, but it is good to

!--- make sure that the bootflash is clean anyway.

!--- If you decide to delete any files from the bootflash then you will

!--- need to issue a squeeze bootflash: command to reclaim freed space.

uBR7246VXR_1.1# dir bootflash:

Directory of bootflash:/

1  -rw-     3156920   Mar 06 2002 15:53:23  ubr7200-boot-mz.120-16.SC3.bin

3407872 bytes total (250824 bytes free)

!--- Next, copy the DOCSIS Root CA Certificate file from the TFTP server

!--- to the bootflash. When you copy the file, you must name it “root-cert.”

uBR7246VXR_1.1# copy tftp bootflash:

Address or name of remote host []? 172.17.110.131

!--- Replace with your TFTP server's IP address.

Source filename []? CableLabs_DOCSIS.509

!--- The name of the Certificate file downloaded from Verisign.

Destination filename [CableLabs_DOCSIS.509]? root-cert

!--- File name must be set to “root-cert.”

Loading CableLabs_DOCSIS.509 from 172.17.110.131 (via FastEthernet0/0): !

[OK - 996/1024 bytes]

996 bytes copied in 4.104 secs (249 bytes/sec)

!--- Finally, confirm that the root-cert file is present on the bootflash

!--- of the CMTS. The file size for the current DOCSIS Root CA Certificate

!--- should be 996 bytes.

uBR7246VXR_1.1# dir bootflash:

Directory of bootflash:/

1  -rw-     3156920   Mar 06 2002 15:53:23  ubr7200-boot-mz.120-16.SC3.bin

2  -rw-         996   Mar 06 2002 16:03:46  root-cert

3407872 bytes total (249700 bytes free)

升级后监视 CMTS

与对任何技术基础设施进行任何重大升级一样，在升级后的这段时间内能够密切监控系统非常重要。此外，在出现意外问题或准备不足时，还必须能够恢复到原始软件修订版。

因此，思科建议谨慎的有线服务提供商在重新加载系统并激活新版本的Cisco IOS软件之前，确保他们拥有对已升级的CMTS系统的控制台访问权限。此外，Cisco建议在重新加载CMTS时，捕获路由器控制台上显示的任何消息的控制台日志。此控制台日志可大大帮助进行故障排除，以防出现与升级相关的任何问题。

重新加载CMTS后，请密切监控以下事项：

- 确保电缆调制解调器能够联机，并能从CMTS和网络管理站执行ping操作。

- 确保最终用户的用户驻地设备(CPE)设备能够获取DHCP租用，并能从远程Internet主机执行ping操作，以确保Internet连接。

- 监控CMTS控制台上显示的任何异常日志消息。在Telnet会话中，发出terminal monitor命令查看控制台日志消息，并发出show log命令查看任何缓冲的日志消息。如果出现任何异常或意外消息，则捕获这些消息以供以后分析非常重要。

- 确保CMTS中的所有接口和端口都已识别并正确初始化。show ip interface brief命令的输出应显示已识别和激活的接口。

与 DOCSIS 1.1 CMTS 一起使用的电缆调制解调器

DOCSIS 1.1要求在DOCSIS 1.0模式下运行的电缆调制解调器应能与启用DOCSIS 1.1的CMTS无缝运行。这可以包括仅能运行DOCSIS 1.0的电缆调制解调器，或已配置DOCSIS 1.0样式配置文件的支持DOCSIS 1.1的电缆调制解调器。

在CMTS升级到支持DOCSIS 1.1的Cisco IOS软件后，预计电缆调制解调器最初仍会调配为在DOCSIS 1.0模式下联机。这是因为，在升级前，电缆调制解调器必须在DOCSIS 1.0模式下调配；否则，他们将无法与旧的DOCSIS 1.0 CMTS软件联机。即使您的网络中有已运行支持DOCSIS 1.1的固件的电缆调制解调器，在CMTS升级以包含DOCSIS 1.1功能之前，也无法为DOCSIS 1.1操作调配这些电缆调制解调器。这是因为在DOCSIS 1.1模式下调配的电缆调制解调器无法与仅运行DOCSIS 1.0的CMTS一起运行。

如何将 DOCSIS 1.0 服务等级转换成等效的 DOCSIS 1.1 QoS 参数

当您使用支持DOCSIS 1.1的CMTS运行DOCSIS 1.0调制解调器时，需要了解的一个重要概念是CMTS如何在DOCSIS 1.1 QoS机制的框架内管理DOCSIS 1.0样式的QoS参数。

DOCSIS 1.0 QoS基于双向服务类配置文件，其中在DOCSIS配置文件中指定上游和下游吞吐量特性，并且上游和下游特性都与SID关联。DOCSIS 1.1 QoS基于单向服务流，这意味着上行和下行QoS必须单独定义和管理。

DOCSIS 1.1 CMTS容纳DOCSIS 1.0样式QoS配置文件的方式是将双向DOCSIS 1.0 QoS配置文件转换为等效的上游和下游DOCSIS 1.1 QoS参数集。然后，它将这些应用于单独的上游和下游服务流。

DOCSIS 1.0服务类被拆分为等效的DOCSIS 1.1上游和下游QoS参数的方式如下：

图 1

查看指定给 DOCSIS 1.0 电缆调制解调器的 DOCSIS 1.0 QoS 配置文件

假设您有许多电缆调制解调器连接到支持DOCSIS 1.1的CMTS。某些电缆调制解调器是DOCSIS 1.0电缆调制解调器，其他是DOCSIS 1.1电缆调制解调器，在DOCSIS 1.0模式下调配，其余是DOCSIS 1.1电缆调制解调器，在DOCSIS 1.1模式下运行。下一个示例输出是这些电缆调制解调器的show cable modem display。请注意，show cable modem命令的输出格式与Cisco IOS软件DOCSIS 1.0版中的输出格式不同。DOCSIS 1.0和DOCSIS 1.1 CLI之间的区别在DOCSIS 1.0和DOCSIS 1.1之间的命令行界面更改一节中进一步讨论。

uBR7246VXR_1.1# show cable modem

MAC Address    IP Address    I/F       MAC         Prim RxPwr  Timing  Num BPI

State       Sid  (db)   Offset  CPE Enb

0090.9607.3831 10.1.1.18     C3/0/U1   online(pt)  1     0.00   3820   0    Y

0090.9607.3830 10.1.1.16     C3/0/U1   online(pt)  2     0.25   3820   0    Y

0002.fdfa.0a35 10.1.1.26     C3/0/U1   online(pt)  3     0.25   3820   1    Y

0001.9659.4461 10.1.1.21     C3/0/U1   online(pt)  4     -0.50  3828   0    Y

0001.9659.4447 10.1.1.30     C3/0/U1   online(pt)  5     -0.25  3828   0    Y

0001.64ff.e459 10.1.1.29     C3/0/U1   online      6     -0.25  3820   0    N

0001.9659.4477 10.1.1.13     C3/0/U1   online(pt)  7     0.00   3828   0    Y

0001.9659.43fd 10.1.1.32     C3/0/U1   online(pt)  8     -0.50  3828   0    Y

0001.64ff.e4ad 10.1.1.28     C3/0/U1   online      9     0.25   3840   0    N

如图所示，DOCSIS 1.1 show cable modem命令输出不再显示与特定电缆调制解调器关联的DOCSIS 1.0 QoS配置文件。有关命令的新输出格式的详细信息，请参阅介绍新show cable modem命令的部分。

要查看与电缆调制解调器关联的DOCSIS 1.0 QoS配置文件，可以使用show cable modem registered命令。如下一个示例输出所示，此命令的输出格式与show cable modem命令的DOCSIS 1.0形式类似。

uBR7246VXR_1.1# show cable modem registered

Interface Prim Online      Timing Rec   QoS CPE  IP address   MAC address

Sid  State       Offset Power

C3/0/U1   1    online(pt)  3820   0.25   5   0   10.1.1.18    0090.9607.3831

C3/0/U1   2    online(pt)  3816   0.25   6   0   10.1.1.16    0090.9607.3830

C3/0/U1   3    online(pt)  3820   0.25   5   0   10.1.1.26    0002.fdfa.0a35

C3/0/U1   4    online(pt)  3832   0.00   5   0   10.1.1.21    0001.9659.4461

C3/0/U1   5    online(pt)  3828   0.00   5   0   10.1.1.30    0001.9659.4447

C3/0/U1   6    online      3820   -0.25  2   0   10.1.1.29    0001.64ff.e459

C3/0/U1   7    online(pt)  3828   0.00   6   0   10.1.1.13    0001.9659.4477

C3/0/U1   8    online(pt)  3832   -0.50  5   0   10.1.1.32    0001.9659.43fd

C3/0/U1   9    online      3840   0.25   2   0   10.1.1.28    0001.64ff.e4ad

如图所示，调制解调器的QoS配置文件为2、5或6。熟悉DOCSIS 1.0 QoS配置文件的读者可能还记得，QoS配置文件2已分配给DOCSIS 1.0电缆调制解调器，这些调制解调器处于脱机状态或未正确注册到CMTS。当DOCSIS 1.1 CMTS上的show cable modem registered输出显示电缆调制解调器具有此QoS配置文件时，这意味着电缆调制解调器没有与其关联的DOCSIS 1.0样式QoS配置文件（调制解调器在DOCSIS 1.1模式下调配）。

显示的QoS配置文件（2除外）的电缆调制解调器具有与其关联的有效DOCSIS 1.0样式QoS配置文件。在这种情况下，QoS Profile 5和6已分配给多个电缆调制解调器。

发出show cable qos profile profile-index-number verbose命令，查看属于单个QoS配置文件的服务类别参数。下一个输出示例显示，QoS配置文件5对应于DOCSIS 1.0服务类别，最大下行速率为1.5 Mbps，最大上行速率为200 kbps，保证上行速率为40 kbps，上行流量优先级为3，最大上行传输突发为1600字节。

uBR7246VXR_1.1# show cable qos profile 5 verbose

Profile Index                           5

Name

Upstream Traffic Priority               3

Upstream Maximum Rate (bps)             200000

Upstream Guaranteed Rate (bps)          40000

Unsolicited Grant Size (bytes)          0

Unsolicited Grant Interval (usecs)      0

Upstream Maximum Transmit Burst (bytes) 1600

IP Type of Service Overwrite Mask       0x0

IP Type of Service Overwrite Value      0x0

Downstream Maximum Rate (bps)           1500000

Created By                              cm

Baseline Privacy Enabled                no

查看指定给 DOCSIS 1.0 电缆调制解调器的 DOCSIS 1.1 QoS 参数集

DOCSIS 1.1服务流通过QoS参数集提供服务类别属性。至少，DOCSIS 1.1电缆调制解调器具有至少一个下游QoS参数集，该下游QoS参数集对应于下游服务流，并具有一个上游QoS参数集，该上游QoS参数集对应于上游服务流。

虽然在DOCSIS 1.0模式下运行的电缆调制解调器由其DOCSIS配置文件分配了双向DOCSIS 1.0型QoS配置文件，但DOCSIS 1.1 CMTS将此DOCSIS 1.0型QoS配置文件转换为等效的单向DOCSIS 1.1 QoS参数集。此外，启用DOCSIS 1.1的CMTS将DOCSIS 1.1类型的上游服务流和下游服务流分配给电缆调制解调器，而不是像在DOCSIS 1.0 CMTS上那样分配双向SID。这样，CMTS可以以相同方式处理DOCSIS 1.0和DOCSIS 1.1电缆调制解调器的QoS功能。此外，对于DOCSIS 1.0电缆调制解调器，这是透明的。

要查找与特定电缆调制解调器关联的DOCSIS 1.1样式QoS参数，请发出show cable modem {mac-address | ip-address} qos verbose命令。如果您认为电缆调制解调器（如0001.9659.4461）具有与其关联的DOCSIS 1.0 QoS配置文件，则可以发出show cable qos profile 命令和show cable modem {mac-address | ip-address} qos verbose命令，查看DOCSIS配置文件分配给调制解调器的DOCSIS 1.0 QoS配置文件与与电缆调制解调器关联的DOCSIS 1.1 QoS参数集对应：

1. 检查此电缆调制解调器的DOCSIS 1.0 QoS配置文件是否为5。

uBR7246VXR_1.1# show cable modem 0001.9659.4461 registered

Interface Prim Online      Timing Rec   QoS CPE  IP address   MAC address

Sid  State       Offset Power

C3/0/U1   4    online(pt)  3832   0.00   5   0   10.1.1.21    0001.9659.4461

2. 检查QoS配置文件5是否对应1.5 Mbps down、200 kbps up、40 kbps wup、3个上行优先级和1600字节的最大上行传输突发。

uBR7246VXR_1.1# show cable qos profile 5

ID  Prio Max       Guarantee Max        Max   TOS  TOS   Create  B     IP prec

upstream  upstream  downstream tx    mask value by      priv  rate

bandwidth bandwidth bandwidth  burst                    enab  enab

5   3    200000    40000     1500000    1600  0x0  0x0   cm      no    no

3. 检查分配给同一电缆调制解调器的DOCSIS 1.1样式QoS参数集。

注意：SFID 9对应于转换的上游参数，SFID 10对应于转换的下游参数。

uBR7246VXR_1.1# show cable modem 0001.9659.4461 qos verbose

Sfid                                    : 9

Current State                           : Active

Sid                                     : 4

Traffic Priority                        : 3

Maximum Sustained rate                  : 200000 bits/sec

Maximum Burst                           : 1600 bytes

Mimimum Reserved rate                   : 40000 bits/sec

Minimum Packet Size                     : 64 bytes

Admitted QoS Timeout                    : 200 seconds

Active QoS Timeout                      : 0 seconds

Maximum Concatenated Burst              : 1600 bytes

Scheduling Type                         : Best Effort

Request/Transmission policy             : 0x0

IP ToS Overwrite[AND-mask, OR-mask]     : 0xFF, 0x0

Current Throughput                      : 0 bits/sec, 0 packets/sec

Sfid                                    : 10

Current State                           : Active

Sid                                     : N/A

Traffic Priority                        : 0

Maximum Sustained rate                  : 1500000 bits/sec

Maximum Burst                           : 1522 bytes

Mimimum Reserved rate                   : 0 bits/sec

Minimum Packet Size                     : 64 bytes

Admitted QoS Timeout                    : 200 seconds

Active QoS Timeout                      : 0 seconds

Maximum Latency                         : 0 usecs

Current Throughput                      : 0 bits/sec, 0 packets/sec

当您发出show cable modem {mac-address | ip-address} qos verbose命令，您可以看到分配给此DOCSIS 1.0电缆调制解调器的DOCSIS 1.1样式QoS参数与原始DOCSIS 1.0 QoS配置文件等效。

对于下行方向，DOCSIS 1.0 QoS配置文件中显示的最大下行带宽(1.5 Mbps)已转换为SFID 10中的最大持续速率参数。

对于上游方向，DOCSIS 1.0 QoS配置文件中显示的最大上行带宽(200 kbps)已转换为SFID 9中的最大持续速率参数。此外，保证上行带宽(40 kbps)已转换为最小带宽SFID 9的费率；上游流量优先级(3)已转换为SFID 9的流量优先级；上游最大传输突发大小(1600)已转换为SFID 9的最大连接突发。

当DOCSIS 1.0服务类别转换为DOCSIS 1.1参数集时，这些服务流中不具有DOCSIS 1.0中等值的其他DOCSIS 1.1参数将保留为默认值。

将 DOCSIS 1.0 电缆调制解调器迁移到 DOCSIS 1.1

在CMTS升级到DOCSIS 1.1 IOS软件且所有电缆调制解调器都能在DOCSIS 1.0模式下联机后，下一步是将电缆调制解调器移至DOCSIS 1.1固件，并在DOCSIS 1.1模式下调配这些电缆调制解调器。

注意：在将CMTS升级到DOCSIS 1.1 IOS软件之前，也可以将电缆调制解调器升级到DOCSIS 1.1固件。但是，当CMTS运行支持DOCSIS 1.0的IOS软件时，电缆调制解调器仍必须在DOCSIS 1.0模式下进行调配。

另请注意，由于电缆调制解调器硬件的限制或缺少支持DOCSIS 1.1的固件，并非所有电缆调制解调器都可以将其固件升级到DOCSIS 1.1。在这种情况下，这些特定调制解调器必须保持在DOCSIS 1.0模式下调配。虽然这些电缆调制解调器对于传统互联网接入仍然很有用，但它们无法利用DOCSIS 1.1提供的额外QoS和安全功能。

如果您想在DOCSIS 1.1环境中将思科电缆调制解调器升级到DOCSIS 1.1软件，请下载映像12.2(15)CZ(发布在uBR905、uBR925和CVA12的思科软件下载区域)2)。 此映像是12.2(8)YI映像的超集，该映像由CableLabs认证，包含该映像的所有功能等。将此映像下载到调制解调器后，使用DOCSIS 1.1配置文件的DOCSIS 1.1模式的调制解调器应能正常联机。

较旧的调制解调器中可能有不正确的DOCSIS证书，除了CZ映像外，还需要进行证书升级。有关如何升级调制解调器证书的信息，请参阅升级Cisco uBR905/uBR925有线接入路由器和CVA122有线语音适配器中的DOCSIS证书。

此外，您还需要一个CD-ROM磁盘，该磁盘包含带有错误证书的uBR905、uBR925和CVA122产品的新证书。此磁盘可免费向思科客户（思科部件号UBR/CVA-CERT-UPG）提供。

注意：此映像仅适用于uBR905、uBR925或CVA122。uBR924和uBR904产品将永远不支持DOCSIS 1.1，因为它们没有足够的板载闪存或DOCSISRAM，以支持DOCSIS 1.1映像的开销。

另请注意，这些产品均不支持EuroDOCSIS 1.1，因为它们无法调谐到65 MHz。CVA122E是唯一支持EuroDOCSIS的思科CPE。思科不会发布CVA122E的EuroDOCSIS 1.1映像。

将电缆调制解调器固件升级到 DOCSIS 1.1 的方法

将电缆调制解调器固件升级到支持DOCSIS 1.1的固件的过程，不应与任何其他电缆调制解调器固件升级有明显不同。当然，如果升级到支持DOCSIS 1.1的固件时需要遵循任何特殊程序，请咨询您的电缆调制解调器供应商，这非常重要。

SNMP操作

升级电缆调制解调器固件的第一种常用方法是通过SNMP操作。每个特定品牌和型号的电缆调制解调器都会发送一组SNMP说明，这些说明包含TFTP服务器的IP地址和要升级到的新固件映像的名称。

下一序列显示UNIX工作站(配备NET-SNMP套件SNMP管理工具)，该工作站命令IP地址为10.1.1.30的电缆调制解调器将其固件升级到IP地址为172.1的TFTP服务器上名为firmware-1.1.bin的映像7.110.131。在实际网络中，此过程将自动执行，而不是手动执行每个需要升级的电缆调制解调器。有关本示例中使用的SNMP变量名称的详细信息，请参阅DOCS-CABLE-DEVICE-MIB。

1. 设置TFTP服务器的IP地址。

unix# snmpset 10.1.1.30 private docsDevSwServer.0 a 172.17.110.131

docsDev.docsDevMIBObjects.docsDevSoftware.docsDevSwServer.0 = IpAddress: 172.17.110.131

2. 设置要升级的电缆调制解调器固件映像的名称。

unix# snmpset 10.1.1.30 private docsDevSwFilename.0 s firmware-1.1.bin

docsDev.docsDevMIBObjects.docsDevSoftware.docsDevSwFilename.0 = ubr920-k8v6y5-mz.122-6c.bin

3. 引导电缆调制解调器继续并升级到指定的映像：将docsDevSwAdminStatus字段设置为值1。

unix# snmpset 10.1.1.30 private docsDevSwAdminStatus.0 i 1

docsDev.docsDevMIBObjects.docsDevSoftware.docsDevSwAdminStatus.0 = upgradeFromMgt(1)

4. 几秒钟后，确认电缆调制解调器确实正在下载新的固件映像(正在进行)。

unix# snmpget 10.1.1.30 public docsDevSwOperStatus.0

docsDev.docsDevMIBObjects.docsDevSoftware.docsDevSwOperStatus.0 = inProgress(1)

5. 等待大约5分钟，以便完成固件下载并重置电缆调制解调器，然后检查电缆调制解调器上的当前固件版本。

unix# ping 10.1.1.30

10.1.1.30 is alive

unix# snmpget 10.1.1.30 public docsDevSwCurrentVers.0

docsDev.docsDevMIBObjects.docsDevSoftware.docsDevSwCurrentVers.0 = firmware-1.1.bin

DOCSIS 配置文件

第二种常见方法是发送特定品牌的电缆调制解调器，并为DOCSIS配置文件建模，该配置文件指定要升级的最新固件映像的位置和名称。

理想情况下，使用此方法时，调配系统应足够复杂，能够向不同类型的电缆调制解调器发送不同的DOCSIS配置文件，以便将正确的固件映像指定给正确的电缆调制解调器型号和型号。如果命令电缆调制解调器下载不兼容的固件映像，则它们可能会陷入环路：它们联机，接收DOCSIS配置文件，下载指定的映像，拒绝它，重置，然后再次启动循环。

下一个示例显示需要对DOCSIS配置文件进行添加以指定新固件映像及其位置。此屏幕截图来自使用Cisco DOCSIS配置器构建DOCSIS 1.0配置文件。可以使用任何符合DOCSIS的配置文件生成工具。如果您想要非演示版本的思科宽带配置器版本4.0，请联系您的销售代表。

图2 — 思科独立Java配置器中显示的软件升级字段

某些电缆调制解调器可以通过CLI或Web界面升级。但是，由于此升级方法并非所有DOCSIS电缆调制解调器的通用方法，因此此处未提供示例。请参阅您的电缆调制解调器制造商文档。

确定连接电缆调制解调器的能力

发出show cable modem mac命令，查看可在DOCSIS 1.1模式下运行的电缆调制解调器：

uBR7246VXR_1.1# show cable modem mac

MAC Address    MAC         Prim  Ver     Frag  Concat PHS   Priv  DS    US

State       Sid                                    Saids Sids

0090.9607.3830 online(pt)  1     DOC1.0  no    no     no    BPI   0     0

0090.9607.3831 online(pt)  2     DOC1.0  no    no     no    BPI   0     0

0002.fdfa.0a35 online(pt)  3     DOC1.1  yes   yes    yes   BPI+  0     4

0001.9659.4447 online(pt)  4     DOC1.0  no    yes    no    BPI   0     0

0001.64ff.e4ad online(pt)  5     DOC1.1  yes   yes    yes   BPI+  0     4

0001.9659.4477 online(pt)  6     DOC1.0  no    yes    no    BPI   0     0

0001.9659.4461 online(pt)  7     DOC1.0  no    yes    no    BPI   0     0

您可以看到MAC地址为0002.fdfa.0a35和0001.64ff.e4ad的调制解调器的MAC版本为DOCSIS 1.1。它们可以执行DOCSIS 1.1特定功能，如分段和负载报头抑制(PHS)。

当电缆调制解调器运行支持DOCSIS 1.1的固件时，可以在DOCSIS 1.0模式或DOCSIS 1.1模式下进行调配，具体取决于发送给它的DOCSIS配置文件的样式。

发出show cable modem {mac-address | ip-address} verbose命令，确定电缆调制解调器是在DOCSIS 1.0模式还是DOCSIS 1.1模式下运行。在此命令输出的第一个示例中，MAC版本字段显示相关的电缆调制解调器可以在DOCSIS 1.1模式下运行，但调配模式字段显示它已调配为在DOCSIS 1.0模式下运行。

uBR7246VXR_1.1# show cable modem 0001.64ff.e4ad verbose

MAC Address                         : 0001.64ff.e4ad

IP Address                          : 10.1.1.39

Prim Sid                            : 1

QoS Profile Index                   : 11

Interface                           : C3/0/U1

Upstream Power                      : 208 dBmV (SNR = 22.85 dBmV)

Downstream Power                    : 4294967168 dBmV (SNR = 35.02 dBmV)

Timing Offset                       : 2807

Received Power                      :  1.00

MAC Version                         : DOC1.1

Provisioned Mode                    : DOC1.0

Capabilities                        : {Frag=Y, Concat=Y, PHS=Y, Priv=BPI+}

Sid/Said Limit                      : {Max Us Sids=4, Max Ds Saids=0}

Optional Filtering Support          : {802.1P=N, 802.1Q=N}

Transmit Equalizer Support          : {Taps/Symbol= 1, Num of Taps= 8}

Number of CPE IPs                   : 0(Max CPE IPs = 50)

CFG Max-CPE                         : 50

Flaps                               : 0()

Errors                              : 0 CRCs, 0 HCSes

Stn Mtn Failures                    : 1 aborts, 0 exhausted

Total US Flows                      : 1(1 active)

Total DS Flows                      : 1(1 active)

Total US Data                       : 117 packets, 12112 bytes

Total US Throughput                 : 0 bits/sec, 0 packets/sec

Total DS Data                       : 105 packets, 9202 bytes

Total DS Throughput                 : 0 bits/sec, 0 packets/sec

Active Classifiers                  : 0 (Max = NO LIMIT)

您还可以发出show cable modem registered命令，快速确定哪些电缆调制解调器在DOCSIS 1.0模式或DOCSIS 1.1模式下运行。这里的经验法则是，如果空DOCSIS 1.0 QoS配置文件编号2分配给任何电缆调制解调器，则该电缆调制解调器在DOCSIS 1.1模式下运行。

uBR7246VXR_1.1# show cable modem registered

Interface Prim Online      Timing Rec   QoS CPE  IP address   MAC address

Sid  State       Offset Power

C3/0/U1   1    online(pt)  3824   0.25   5   0   10.1.1.37    0090.9607.3830

C3/0/U1   2    online(pt)  3824   0.25   5   0   10.1.1.35    0090.9607.3831

C3/0/U1   3    online(pt)  3828   -0.50  5   0   10.1.1.38    0002.fdfa.0a35

C3/0/U1   4    online(pt)  3828   -0.75  5   0   10.1.1.36    0001.9659.4447

C3/0/U1   5    online(pt)  3840   -0.25  2   0   10.1.1.39    0001.64ff.e4ad

C3/0/U1   6    online(pt)  3836   -0.50  5   0   10.1.1.34    0001.9659.4477

C3/0/U1   7    online(pt)  3836   0.00   5   0   10.1.1.33    0001.9659.4461

在上一个示例中，只有MAC地址为0001.64ff.e4ad的电缆调制解调器标有QoS配置文件2。这表示此电缆调制解调器未使用DOCSIS 1.0样式的QoS配置文件；而是在DOCSIS 1.1模式下运行。这意味着MAC地址为0001.64ff.e4ad的电缆调制解调器已配置DOCSIS 1.1样式的配置文件。

为尽力而为服务创建简单的 DOCSIS 1.1 配置文件

本节讨论如何创建一个简单的尽力而为DOCSIS 1.1样式的配置文件，该配置文件执行与现有DOCSIS 1.0配置文件相同的功能。

要从中迁移的DOCSIS 1.0配置文件包含：

- 指定最大下行速率为1.5 Mbps的服务类

- 最大上行速率为200 kbps

- 最大上行传输突发量为1600字节

- 已启用BPI

- 允许三台CPE设备连接到电缆调制解调器

下一个示例显示与此DOCSIS 1.0配置文件对应的show cable qos profile profile-index-number verbose命令输出，并从Cisco DOCSIS CPE配置器捕获此文件的屏幕截图。

uBR7246VXR_1.1# show cable qos profile 7 verbose

Profile Index                           7

Name

Upstream Traffic Priority               0

Upstream Maximum Rate (bps)             200000

Upstream Guaranteed Rate (bps)          0

Unsolicited Grant Size (bytes)          0

Unsolicited Grant Interval (usecs)      0

Upstream Maximum Transmit Burst (bytes) 1600

IP Type of Service Overwrite Mask       0x0

IP Type of Service Overwrite Value      0x0

Downstream Maximum Rate (bps)           1500000

Created By                              cm

Baseline Privacy Enabled                yes

与此QoS配置文件对应的DOCSIS配置文件元素显示在Cisco CPE配置器工具中。首先，您会看到“服务类别”选项卡的内容。此选项卡下的参数仅针对DOCSIS 1.0样式的DOCSIS配置文件完成，而不针对DOCSIS 1.1样式的配置文件完成。

图3 - DOCSIS 1.0服务类别选项卡。此选项卡仅对DOCSIS 1.0样式的配置文件完成。

CPE选项卡还包含配置信息，其中指定了每个调制解调器3个CPE的限制。DOCSIS 1.0和DOCSIS 1.1样式配置文件的Max Number of CPEs字段已完成。请注意，对于DOCSIS 1.0样式的配置文件，只能完成此选项卡上的Max Number of CPEs和CPE Ethernet MAC Address字段。

图4 - CPE选项卡。此选项卡上的前两个字段分别适用于DOCSIS 1.0和DOCSIS 1.1;最后三个字段仅特定于DOCSIS 1.1。

要创建具有等效设置的DOCSIS 1.1配置文件，必须创建下游服务流、创建上游服务流、指定可用CPE的最大数量并指定BPI应处于活动状态。接下来的部分将讨论如何设置这些组件。

注意：在一个DOCSIS配置文件中，不要混合DOCSIS 1.0和DOCSIS 1.1特定属性，这一点非常重要。例如，请勿在定义DOCSIS 1.0服务类属性的同一文件中定义DOCSIS 1.1样式的服务流。

下行服务流

以空白DOCSIS配置文件开头。如图5所示，在“下游服务流”选项卡的相关字段中填写。

注意：在下一个屏幕截图中，与设置此简单DOCSIS 1.1配置文件无关的一些字段已缩小，以腾出空间用于其他相关字段。有关这些字段的详细信息，可从Cisco DOCSIS CPE配置器内的帮助对话框或DOCSIS 1.1接口规格摘要中获取。

图5 — 尽力服务的下行服务流配置

流参考

流引用是DOCSIS配置文件中服务流的唯一标识符。此编号可用于高级配置文件，用于将服务流链接到分类器或负载报头抑制规则。必须为在DOCSIS配置文件中创建的每个服务流指定不同的服务流参考编号。

在这种情况下，将流参考设置为1，因为这是您在DOCSIS配置文件中创建的第一个服务流。

服务类名称

在DOCSIS 1.1中，可以在CMTS上创建命名服务类，该类为服务流指定QoS参数，而不是在DOCSIS配置文件中指定这些参数。在本例中，不使用此功能。

QoS参数集类型

在DOCSIS 1.0中，当电缆调制解调器下载DOCSIS配置文件时，该文件中指定的所有服务类别都会立即激活。在DOCSIS 1.1中，可以将服务流置于不同的就绪和激活状态。服务流可以处于下一个状态之一；或者它可以是这些状态的组合，用三位表示。每个状态对应于QoS参数集类型字段中的二进制数字。

- Provisioned Set(Bit 0) — 此字段中最低有效位（值1）为DOCSIS配置文件中指定的服务流设置。

- Achoid Set(Bit 1) — 此字段中的下一个最低有效位（值2）被设置为服务流，这些服务流需要将其QoS属性允许到CMTS调度进程中并保留适当的资源。这意味着，如果您希望服务流具有专用资源，则应设置此位。在DOCSIS配置文件中创建的服务流通常是这种情况。请注意，US SID在此状态下被分配。

- Active Set(Bit 2) — 此字段中的下一个最低有效位（值4）为需要使CMTS允许通过它们发送流量的服务流设置。此位和“允许集”位之间的细微区别在于，如果您单独设置“允许集”位，则它仅为服务流保留CMTS内的资源，而本身不允许流量实际通过它。设置“活动集”位和“允许的集”位时，允许流量实际流经保留的资源。

由于您希望所有这些属性都与您在本示例中创建的服务流相关联（即，在DOCSIS配置文件中指定，您希望为其保留资源，并希望流量通过它），因此必须在此字段中设置所有三位。此字段的十进制值为1 + 2 + 4，等于7。

流量优先级

在DOCSIS 1.0服务类别配置中，您可以为不同上游流量指定优先级，其中0是最低优先级，7是最高优先级。具有较高上游流量优先级的电缆调制解调器始终允许在具有较低上游优先级的电缆调制解调器之前进行传输。

在DOCSIS 1.1中，同样的概念也适用；但是，现在有了一种新功能，可以在下游服务流上配置优先级。现在，可以使用此字段设置(从0（最低优先级）到7（最高优先级）)来配置它们。 如果此字段留空，则默认为优先级0。

在这种情况下，请不要为此服务流指定流量优先级，这意味着流经此服务流的下游流量不会收到任何特殊优先级。

最大持续流量速率

此字段指定流量在此服务流上运行的最大速率。在本示例中，指定希望服务流对下游流量设置1.5 Mbps的上限。

最大流量突发

不要与Max Contained Burst Size字段混淆，此字段与CMTS和电缆调制解调器用于限速流量的速率限制算法相关。此字段中的值设置令牌桶速率限制算法使用的最大突发大小（以字节为单位）。通常应将此字段留空，除非令牌桶速率限制算法需要对此服务流进行特殊修改或调整。

最小保留流量速率

在DOCSIS 1.0服务类别配置中，可以指定保证最小上行速率，这类似于帧中继承诺信息速率(CIR)。 此字段确保电缆调制解调器始终能够以至少达到保证最小上行速率的速率传输数据，即使上游信道拥塞也是如此。

在DOCSIS 1.1中，此概念也扩展到下游服务流。如果在Min Reserved Traffic Rate字段中设置比特率，则可以利用此功能。在这种情况下，无需保证下行速率，因此将此字段留空。

假定最小保留速率数据包大小

当在服务流中指定下行最小保留流量速率时，此参数将变为相关。如果帧是通过此服务流发送的，并且该帧的大小小于指定的假定最小保留速率数据包大小，则此帧被视为大小等于此参数。

例如，如果假设最小保留速率数据包大小设置为100字节，并且通过此服务流发送64字节帧，则CMTS将此帧视为100字节，以用于记帐和衡量所使用的最小保留流量速率。

由于您尚未指定最小保留流量速率，因此在本例中将此参数留空。

活动QoS参数超时

如果在此字段中指定了值，并且在指定秒数内没有流量通过服务流，则CMTS将停用服务流。这对于为VoIP或视频等应用动态设置的服务流非常有用：如果会话在给定时间段内处于非活动状态，则可以假设会话已结束，并且专用于会话的资源可以停用。

显然，对于满足尽力而为互联网流量的服务流而言，这是一个不恰当的字段。即使最终用户在数天内未访问Internet，最终用户仍希望服务能够正常工作。因此，请在当前示例中将此字段留空。

允许的QoS参数超时

如果在此字段中指定了值，并且服务流在“允许的已声明”中设置，并且在指定秒数内保持不变或更新，则CMTS将服务流从“允许”状态中取出并释放与其关联的资源。如果即将进行VoIP呼叫，这种情况可能适用。CMTS可能被指示为语音呼叫保留资源，但不允许流量通过，因为呼叫接收方尚未应答电话。如果此字段中指定的时间在服务流变为活动状态或刷新之前经过，则CMTS可以假设服务流从未激活，因此，可以停用服务流的资源。

在尽力而为数据服务（如本例）中，此字段不相关；因此，请将其留空。

最大DS延迟

此字段特定于下游服务流。它涉及一种服务承诺，它为从服务提供商网络端接口通过CMTS到电缆接口上下行信道的数据包定义符合下行最小保留流量速率的数据包的最大延迟（微秒）。如果在此字段中指定了值，并且CMTS不认为它可以满足延迟要求，则不允许建立服务流。

在本示例中，您没有为下游服务流指定最小保留流量速率，并且您没有特定的下游CMTS延迟要求。因此，请将此字段留空。

供应商特定QoS

此字段的值取决于所调配的电缆调制解调器的制造商。在这种情况下，无需设置供应商特定QoS参数。如果您有可利用此字段的电缆调制解调器，请查阅您的电缆调制解调器供应商的文档，了解该字段的正确使用。

上行服务流

配置下游服务流后，可以配置上游服务流。同样，与设置此简单DOCSIS 1.1配置文件无关的一些字段也已缩小，以便为其他相关字段腾出空间。您可以从Cisco DOCSIS CPE配置器内的帮助对话框或DOCSIS 1.1接口规格摘要中获取有关这些字段的详细信息。

图6 — 上游服务流定义的左半部分

流参考

与下游流参考一样，此字段是DOCSIS配置文件中服务流的唯一标识符。由于您已经为下游服务流分配了1的流引用，因此必须为上游服务流分配不同的流引用。在本例中，使用数字2。

服务类名称

请参阅下游服务类名称。

QoS参数集类型

与下游QoS参数集类型一样，由于您希望此服务流被调配、认可和激活，因此将此字段的值设置为1 + 2 + 4，等于7。

流量优先级

请参阅下行流量优先级。如果在DOCSIS 1.0配置文件中指定了上游信道优先级，则可以在此字段中指定该值。但是，由于您没有为本示例指定上游信道优先级，请将此字段留空。

最大持续流量速率

与下行最大持续流量速率一样，但您指定所需的最大上行带宽限制（在本例中为200 kbps）除外。

最大流量突发

请参阅下行最大流量突发。

注意：此字段不直接与DOCSIS 1.0服务类别中类似命名的Maximum Upstream Transmit Burst Size字段对应。与DOCSIS 1.0最大上行传输突发对应的DOCSIS 1.1上行服务流字段是上行最大连接突发。

最小保留流量速率

请参阅Downstream Min Reserved Traffic Rate。如果在DOCSIS 1.0配置文件中指定了保证最低上游速率，则可以在此字段中指定该值。但是，由于您没有为本示例指定保证的最低上游速率，请将此字段留空。

假定最小保留PKT大小

请参阅下游假定的最小保留数据包大小。

活动QoS参数超时

请参阅活动QoS参数的下行超时。

允许的QoS参数超时

请参阅“允许的QoS参数的下行超时”。

最大连接突发

最大连接突发字段特定于上游服务流定义。此字段描述在上游可以发送的串联帧突发的最大长度。默认情况下，此字段设置为0，这意味着对级联帧的上游突发大小没有限制。值得注意的是，此字段与DOCSIS 1.0字段（称为Max Upstream Transmit Burst）有相似之处。在DOCSIS 1.1环境中，DOCSIS 1.0调配的电缆调制解调器的最大上行传输突发字段不能设置为0（无限大小）或超过2000字节的任何值。对于DOCSIS 1.1电缆调制解调器，只要DOCSIS 1.1上行最大连接突发字段不超过电缆调制解调器的传输能力，就可以将其设置为任何值。

在DOCSIS 1.1模式下运行的电缆调制解调器的上行最大串联突发大小没有限制的原因是DOCSIS 1.1电缆调制解调器可以分段大型上行突发。这可确保延迟敏感型或抖动敏感型上游流量不会受到等待在上游信道中传输大帧的影响。DOCSIS 1.0电缆调制解调器无法分段大型上行流量突发；因此，必须在DOCSIS 1.0模式下运行的电缆调制解调器的上行传输突发大小必须受到限制。

在这种情况下，由于您正在调配的电缆调制解调器在DOCSIS 1.1模式下运行，因此无需将1600字节的DOCSIS 1.0最大上行传输突发值传输到此字段。将此字段留空，以允许电缆调制解调器发送任意大小的连接帧。

服务流计划类型

在DOCSIS 1.0系统中，唯一可用的上游调度机制是尽力而为服务。在这里，电缆调制解调器必须与其他电缆调制解调器竞争，才能从CMTS请求带宽分配。在DOCSIS 1.1中，有五种不同的上游调度机制可应用于上游服务流。“服务流计划类型”字段可以设置为与服务流所需的计划机制类型对应的编号：

- 尽力服务(2) — 此类服务适用于标准互联网流量，并提供与DOCSIS 1.0电缆调制解调器所接收的上游QoS类型相同的服务。如果“服务流计划类型”字段留空，则此计划方案为默认方案。

- 非实时轮询服务(3) — 此类服务适用于高吞吐量要求的标准互联网流量。

- 实时轮询服务(4) — 此类服务适用于可能以不可预知的间隔发送可变长度数据的实时应用程序。IP视频就是此类流量的一个示例，它的带宽要求取决于视频内容，但仍然需要低传输延迟。

- 主动授予服务与活动检测(5) — 此类服务适用于延迟严格且吞吐量要求可能暂时停止以随机间隔传输的流量。此类流量的一个示例是VoIP，其中Voice Activity Detection或Silence Suppression处于活动状态。

- 未经请求的授权服务(6) — 此类服务适用于延迟严格且吞吐量要求恒定的流量。VoIP就是此类流量的一个示例。

在本例中，您只需要尽力而为服务，因此使用值2。但是，将此字段留空同样可以接受，因为尽力而为服务是默认的上游计划类型。

图7 — 上游服务流定义的右半部分

请求传输策略

此字段的值由位的组合设置。每个位表示有关允许此服务流向CMTS传输数据或从CMTS请求带宽的情况的信息。本节将介绍每个位的位置、值、含义和适当的应用。

- Drop Packets that to not in the Unriquested Grant Size(Bit 8, Value 256) — 此位仅在服务流调度类型设置为Unriquested Grant Service(6)或Unriquested Grant Service with Activity Detection(5)时相关。 如果指定了任何其他调度类型，则忽略此位。如果已设置，并且要使用此服务流的数据包大于指定的未经请求的授权大小，则应丢弃该数据包。如果未设置，则应在与电缆调制解调器（通常是尽力服务服务流）关联的主上游服务流上传输大于未经请求的授权大小的数据包。

- Do not Suppress Payload Headers(Bit 7, Value 128) — 此位控制是否允许服务流执行负载报头抑制。如果设置，则服务流可能不对打算使用此服务流的数据包执行负载报头抑制。如果未设置，则只要数据包与已配置的负载报头抑制规则匹配，就会对打算使用此服务流的数据包执行负载报头抑制。

- Do not Fragment Data(Bit 6, Value 64) — 此位控制是否允许服务流对上游突发流量执行分段。如果设置，则使用服务流发送的帧可能不执行分段。如果未设置，则根据电缆调制解调器的功能，根据CMTS的指示进行分段。

- Do not Concatenate Data(Bit 5, Value 32) — 此位控制是否允许服务流将多个帧串联到一个更大的串联帧中。如果设置，则服务流可能不会对作为服务流的一部分发送的帧执行串联。如果未设置，则根据电缆调制解调器的功能和US Max Contaned Burst字段进行串联。

- Do not Piggyback Requests with Data(Bit 4, Value 16) — 此位控制服务流是否能够在传输的数据帧之上捎带数据请求。背载数据请求意味着电缆调制解调器能够避免使用争用请求机制；这可确保CMTS更有可能收到请求。如果设置了此位，则此服务流中发送的帧可能不包含经过携带的数据请求。如果未设置，则此服务流中发送的帧可以携带数据请求。此位必须为Scheduling Types UGS和UGS-AD的US Service Flows设置，并且应为Scheduling Type设置为RTPS的服务流设置。

- 不对数据使用请求/数据业务机会（第3位，第8值） — 此位控制服务流是否能够在请求/数据传输业务机会期间发送数据。这些请求/数据机会是电缆调制解调器发送数据而不需要先发送带宽请求的机会。但是，在这种传输机会中，可能会与另一电缆调制解调器的传输发生冲突。如果设置了此位，则在请求/数据业务机会期间可能不会发送此服务流中的帧。如果未设置，则服务流能够在请求/数据机会期间传输帧。此位必须为Scheduling Types UGS和UGS-AD的US Service Flows设置，并且应为Scheduling Type设置为RTPS的服务流设置。

注意：Cisco CMTS从不生成请求/数据传输机会。

- Do not use Request/Data opportunities for Requests(Bit 2, Value 4) — 此位控制服务流是否能够在请求/数据传输机会期间发送带宽请求。如果设置了此位，则在请求/数据业务机会期间可能不会代表属于此服务流的帧发送请求上游传输机会或上游带宽。如果未设置，则可以在请求/数据机会期间传输带宽请求。此位必须为Scheduling Types UGS和UGS-AD的US Service Flows设置，并且应为Scheduling Type设置为RTPS的服务流设置。

- Do not use Priority Request Multicast Request Opportunities(Bit 1, Value 2) — 当Request Opportunity可用于已配置特定流量优先级值的服务流时，此位控制服务流是否能发送带宽请求。DOCSIS 1.1提供了一种方法，允许仅具有特定流量优先级的服务流的电缆调制解调器发送带宽请求（通过称为优先级请求组播请求机会的机制）。 如果设置了此位，则在优先级请求组播请求机会期间可能不会发送代表属于此服务流的帧的上游传输机会或上游带宽请求。如果未设置，则可以在优先级请求组播请求机会期间传输带宽请求。此位必须为Scheduling Types UGS和UGS-AD的US Service Flows设置，并且应为Scheduling Type设置为RTPS的服务流设置。不应为Scheduling Type设置为NRTPS或BE服务的服务流设置它。

- Do not use Broadcast Request Opportunities(Bit 0, Value 1) — 此位控制服务流是否能够在正常带宽请求Opportunity期间发送带宽请求。如果设置了此位，则代表属于此服务流的帧的上游传输机会请求可能不会在正常的广播带宽请求机会期间发送。如果未设置，则可以在正常的广播带宽请求机会期间传输带宽请求。此位必须为Scheduling Types UGS和UGS-AD的US Service Flows设置，并且应为Scheduling Type设置为RTPS的服务流设置。不应为Scheduling Type设置为NRTPS或BE服务的服务流设置它。

下表显示服务流调度类型与请求传输策略设置：

计划类型

如果不适合UGS大小，则丢弃

不使用PHS

不分段数据

不集中数据

请勿使用Piggyback请求

不对数据使用请求/数据

不对请求使用请求/数据

不使用优先级组播请求

请勿使用广播请求

位8 - 256

位7 - 128

位6 - 64

位5 - 32

位4 - 16

位3 - 8

位2 - 4

位1 - 2

位0 - 1

超过突发大小

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NRTPS

X

X

X

X

X

X

X

0（接收）

0（接收）

RTPS

X

X

X

X

1（录制）

1（录制）

1（录制）

0（接收）

0（接收）

UGS-AD

X

X

X

X

1（需）

1（需）

1（需）

1（需）

1（需）

UGS

X

X

X

X

1（需）

1（需）

1（需）

1（需）

1（需）

- X — 请求传输策略位可根据需要设置或不设置。

- （需要d） — 必须设置位。

- （接收） — 应设置位，但不是必需的。

对于所有服务流调度类型（“尽力而为”服务除外），必须填写“请求传输策略”参数，其中默认值为0。在本例中，默认值是适当的，因为您使用的是尽力而为调度类型；将此字段留空。

通常，配置UGS和UGS-AD时，所有位都设置为1（这意味着该字段的十进制值为511）。

额定轮询间隔

此字段为具有调度类型RTPS、NRTPS或UGS-AD的US服务流设置连续请求业务机会之间的所需期间（微秒）。

由于此字段与尽力服务服务流无关，因此在本例中将其留空。

容忍的轮询抖动

此字段指定与完全定期轮询间隔的最大抖动或最大差异（微秒）所需的服务承诺，如与Nominal Polling Interval字段一起设置。此字段仅适用于具有计划类型RTPS、NRTPS或UGS-AD的美国服务流。

由于此字段与尽力服务服务流无关，因此在本例中将其留空。

未经请求的授权大小

此字段设置为具有调度类型UGS或UGS-AD的US服务流提供的单个数据授权的大小（以字节为单位）。此值必须考虑在服务流中发送的整个DOCSIS帧的大小。

由于此字段与尽力服务服务流无关，因此在本例中将其留空。

额定授予间隔

此字段指定为UGS或UGS-AD的US服务流调度类型向此服务流提供的连续未经请求的数据授权之间所需的持续时间（微秒）。

由于此字段与尽力服务服务流无关，因此在本例中将其留空。

允许的授权抖动

此字段指定与“额定授予间隔”字段一起设置的完全定期未经请求的授权发送的最大抖动或最大变化（微秒）所需的服务承诺。此字段仅适用于具有计划类型UGS或UGS-AD的美国服务流。

由于此字段与尽力服务服务流无关，因此在本例中将其留空。

按间隔授予

此字段指定为具有调度类型UGS或UGS-AD的US服务流的服务流(按额定授权间隔)的数据授权数。例如，如果仅从电缆调制解调器发出一个VoIP电话呼叫，则此字段可能设置为1。如果同时进行两个VoIP电话呼叫，则此字段可能设置为2。

由于此字段与尽力服务服务流无关，因此在本例中将其留空。

IP ToS覆盖

此字段可用于指示CMTS修改从此上游服务流接收的IP数据包的IP服务类型(ToS)报头位。指定2字节的十六进制值。第一个二进制八位数是CMTS按位AND的掩码，带有传入数据包的IP Type of Service字段。该字段的第二个字节是掩码，与AND运算的结果按位或运算以生成新的IP服务类型字段。此新字段将应用于IP数据包。

此功能有助于确保在电缆网段上获得优先级的数据（例如来自未经请求的授权服务流或实时轮询服务流的数据包）也能在回传网络中接收特殊处理。如果回传网络配置为根据IP Type of Service（IP服务类型）字段确定IP数据包的优先级，请使用此功能。

此字段可用于尽力服务服务流。但是，在此简单示例中，不使用此功能。因此，请将此字段留空。

供应商特定QoS

请参阅下游供应商特定QoS。

用户预定设备

根据DOCSIS 1.0样式的配置文件，DOCSIS 1.1配置文件需要指定最大数量的CPE。如果未指定此字段，则默认情况下，仅允许一个CPE设备通过电缆调制解调器获得网络访问。在本示例中，将Max Number of CPEs设置为3。

图8 — 在DOCSIS 1.1样式配置文件中设置CPE的最大数量

Baseline Privacy Plus (BPI+)

在DOCSIS 1.0样式的配置文件中，在Class of Service选项卡下设置一个值以启用BPI。BPI在DOCSIS层提供简单的数据加密服务。

在DOCSIS 1.1系统中，可以启用称为BPI+的新流量加密方案。要为DOCSIS 1.1电缆调制解调器启用BPI+，您需要在DOCSIS 1.1样式配置文件中的“隐私启用”下拉列表（“其他”选项卡）中选择1 - Yes。此外，您必须确保CMTS已准备好运行BPI+并且已加载DOCSIS根CA证书：按照“准备CMTS以运行BPI+”部分中的说明操作。

图9 — 在DOCSIS 1.1样式配置文件中启用BPI+

注意：在DOCSIS 1.0模式下运行的电缆调制解调器可能不使用BPI+;和在DOCSIS 1.1模式下运行的电缆调制解调器可能不使用标准BPI。您必须根据调制解调器在DOCSIS 1.1或1.0模式下运行，确保为电缆调制解调器配置了正确类型的BPI。

某些供应商的电缆调制解调器（已从DOCSIS 1.0升级到DOCSIS 1.1）可能无法运行BPI+，因为缺少与其对应的内置X.509数字证书或RSA密钥。请咨询您的电缆调制解调器供应商以确定您的电缆调制解调器是否可以运行BPI+。

如果您不希望DOCSIS 1.1电缆调制解调器运行BPI+（因为电缆调制解调器无法运行，或者CMTS尚未充分准备执行此操作），则需要将“隐私启用”下拉列表设置为否。

DOCSIS 1.0 与 DOCSIS 1.1 之间命令行界面的变化

已经熟悉运行DOCSIS 1.0 Cisco IOS软件的CMTS的CLI的有线服务提供商，在运行支持DOCSIS 1.1的Cisco IOS软件的CMTS的CLI方面几乎没有困难。

本节讨论在DOCSIS 1.0环境中常用的命令，其使用情况或输出已随支持DOCSIS 1.1的Cisco IOS软件而改变。还讨论了新命令，这些命令可替换或补充基于DOCSIS 1.0的Cisco IOS软件中的命令。

本节不讨论专门处理DOCSIS 1.1独有功能的命令，如负载报头抑制和分类器。

show cable modem

发出show cable modem命令，查看连接到CMTS的电缆调制解调器的状态。此命令的输出显示在支持DOCSIS 1.1的Cisco IOS软件中发生了许多更改。此外，已更改并添加了与此命令一起使用的许多选项和参数。

这是命令的基本形式，使用DOCSIS 1.0 Cisco IOS软件：

uBR7246VXR_1.0# show cable modem

Interface   Prim Online    Timing  Rec   QoS CPE  IP address   MAC address

Sid  State     Offset  Power

Cable3/0/U1 1    online(pt) 3832   -0.25  5   0   10.1.1.21    0001.9659.4461

Cable3/0/U1 2    online     3844    0.50  6   0   10.1.1.28    0001.64ff.e4ad

Cable3/0/U1 3    online(pt) 3836    0.50  5   0   10.1.1.32    0001.9659.43fd

Cable3/0/U1 4    online(pt) 3836   -0.25  5   0   10.1.1.30    0001.9659.4447

Cable3/0/U1 5    online(pt) 3832    0.25  5   0   10.1.1.26    0002.fdfa.0a35

Cable3/0/U1 6    online     3832    0.00  6   0   10.1.1.29    0001.64ff.e459

Cable3/0/U1 7    online(pt) 3828    0.00  5   0   10.1.1.16    0090.9607.3830

Cable3/0/U1 8    online(pt) 3824    0.00  5   0   10.1.1.18    0090.9607.3831

Cable3/0/U1 9    online(pt) 3836   -0.50  5   0   10.1.1.13    0001.9659.4477

在支持DOCSIS 1.1的Cisco IOS软件中，show cable modem命令的输出稍有不同：

ubr7246VXR_1.1# show cable modem

MAC Address    IP Address   I/F       MAC         Prim RxPwr  Timing  Num BPI

State       Sid  (db)   Offset  CPE Enb

0001.64ff.e4ad 10.1.1.28    C3/0/U1   online      1     0.25   3842   0    N

0001.9659.4461 10.1.1.21    C3/0/U1   online(pt)  2     -0.50  3830   0    Y

0001.9659.43fd 10.1.1.32    C3/0/U1   online(pt)  3     -1.00  3834   0    Y

0001.9659.4447 10.1.1.30    C3/0/U1   online(pt)  4     0.25   3830   0    Y

0001.64ff.e459 10.1.1.29    C3/0/U1   online      5     -0.25  3826   0    N

0002.fdfa.0a35 10.1.1.26    C3/0/U1   online(pt)  6     -0.75  3826   0    Y

0090.9607.3830 10.1.1.16    C3/0/U1   online(pt)  7     -0.25  3822   0    Y

0090.9607.3831 10.1.1.18    C3/0/U1   online(pt)  8     -0.25  3822   0    Y

show cable modem命令输出的DOCSIS 1.1形式旨在使查看和搜索电缆调制解调器列表更加容易。从show cable modem输出的DOCSIS 1.1版中删除的一个字段是QoS字段，该字段显示了电缆调制解调器所属的DOCSIS 1.0 QoS配置文件。此字段已删除，因为在DOCSIS 1.1 Cisco IOS软件中，电缆调制解调器可能与DOCSIS 1.0样式的QoS配置文件不关联。相反，它们与DOCSIS 1.1样式QoS参数集关联。如果CMTS用户希望查看与电缆调制解调器关联的DOCSIS 1.0 QoS配置文件，或者希望查看使用show cable modem命令的DOCSIS 1.0格式的电缆调制解调器，则他们必须发出show cable modem registered命令。

下表提供此命令输出中每个字段的说明：

字段

描述

Mac 地址

电缆调制解调器的6个二进制八位数十六进制MAC地址。此MAC地址是电缆调制解调器的唯一标识符。因此，它放置在命令输出的左侧，以便更轻松地进行索引和查看。

IP Address

电缆调制解调器的IP地址。电缆调制解调器的IP地址在CMTS中是唯一的。因此，它被放置在命令输出的左侧，以便更轻松地进行索引和查看。

I/F

电缆调制解调器连接的下行电缆接口和上行端口。此列的含义与DOCSIS 1.0形式的show cable modem命令输出中的Interface列相同。但是，DOCSIS 1.1命令输出以更简洁的格式表示接口：它将Cable缩写为字母C。

MAC状态

电缆调制解调器与CMTS实现的连接阶段。此列的含义与DOCSIS 1.0形式的show cable modem命令输出中的Online State列的含义相同。调制解调器通常显示为脱机、联机或处于多个init或reject状态之一。

普里姆·希德

与此电缆调制解调器关联的主上游SID编号。此列的含义与DOCSIS 1.0形式的show cable modem命令输出中的Prim Sid列的含义相同。

RxPwr(db)

上游从此电缆调制解调器接收电源（以dBmV为单位）。 此列的含义与DOCSIS 1.0形式的show cable modem命令输出中的Rec Power列的含义相同。

计时偏移

从CMTS到电缆调制解调器并返回的往返时间偏移。此列的含义与DOCSIS 1.0形式的show cable modem命令输出中的Timing Offset列的含义相同。

CPE编号

此电缆调制解调器后面的活动CPE设备数。此列与DOCSIS 1.0形式的show cable modem命令输出中的CPE列具有相同含义。

BPI引擎

此字段指示电缆调制解调器是已调配为使用BPI（如果它在DOCSIS 1.0模式下运行）还是使用BPI+（如果它在DOCSIS 1.1模式下运行）运行。 此字段不一定表示电缆调制解调器实际上运行BPI;它仅表示已调配它以执行此操作。如果电缆调制解调器显示为联机(pt)状态，则它已成功运行BPI或BPI+。在DOCSIS 1.0形式的show cable modem命令输出中，没有与此相同的字段。

show cable modem [<mac-address> | <ip-address> | <interface>]

如果指定电缆调制解调器的MAC地址、IP地址或连接的电缆接口或上游端口，则show cable modem命令可能会针对单个电缆调制解调器执行。此命令的输出格式与show cable modem 本身类似，并且每列的含义与show cable modem命令输出中的相同。

以下是显示show cable modem [mac-address]输出的一些示例 | ip-address | interface ]命令，在支持DOCSIS 1.1的Cisco IOS软件中：

uBR7246VXR_1.1# show cable modem 10.1.1.41

MAC Address    IP Address   I/F       MAC         Prim RxPwr  Timing  Num BPI

State       Sid  (db)   Offset  CPE Enb

0006.2854.7319 10.1.1.41    C3/0/U1   online(pt)  3     0.00   3848   1    Y

uBR7246VXR_1.1# show cable modem 0001.9659.4447

MAC Address    IP Address   I/F       MAC         Prim RxPwr  Timing  Num BPI

State       Sid  (db)   Offset  CPE Enb

0001.9659.4447 10.1.1.36    C3/0/U1   online(pt)  3     0.25   2812   0    Y

uBR7246VXR_1.1# show cable modem cable 4/0

MAC Address    IP Address   I/F       MAC         Prim RxPwr  Timing  Num BPI

State       Sid  (db)   Offset  CPE Enb

0090.9607.3830 10.1.1.37    C4/0/U0   online(pt)  1     -0.25  2806   0    Y

0050.7366.12fb 10.1.1.43    C4/0/U0   online(pt)  2     -0.50  2288   0    Y

0002.fdfa.0a35 10.1.1.38    C4/0/U0   online(pt)  3     0.25   2807   1    Y

uBR7246VXR_1.1# show cable modem cable 3/0 upstream 1

MAC Address    IP Address   I/F       MAC         Prim RxPwr  Timing  Num BPI

State       Sid  (db)   Offset  CPE Enb

0001.64ff.e4ad 10.1.1.39    C3/0/U1   online      1     0.50   2807   0    N

0001.9659.4447 10.1.1.36    C3/0/U1   online(pt)  3     0.25   2812   0    Y

0001.9659.4461 10.1.1.33    C3/0/U1   online(pt)  4     0.00   2814   0    Y

0001.64ff.e459 10.1.1.42    C3/0/U1   online      5     0.00   2803   0    N

0020.4089.7ed6 10.1.1.40    C3/0/U1   online      6     0.75   2800   0    Y

0090.9607.3831 10.1.1.35    C3/0/U1   online(pt)  7     0.50   2805   0    Y

0006.2854.7319 10.1.1.41    C3/0/U1   online      8     0.00   2808   0    N

show cable modem {<mac-address> | <ip-address>} cnr

在基于DOCSIS 1.0的Cisco IOS软件中，发出show cable modem detail命令以获取每个电缆调制解调器的上行信噪比(SNR)估计值：

uBR7246VXR_1.0# show cable modem detail

Interface   SID  MAC address    Max CPE  Concatenation  Rx SNR

Cable3/0/U1 1    0090.9607.3831 3        no             29.17

Cable3/0/U1 2    0006.2854.7319 15       yes            29.88

Cable3/0/U1 3    0001.9659.4461 3        yes            29.26

Cable3/0/U1 4    0001.9659.4447 3        yes            29.31

Cable3/0/U1 5    0001.64ff.e459 50       yes            29.47

Cable3/0/U1 6    0001.64ff.e4ad 50       yes            29.66

Cable3/0/U1 7    0020.4089.7ed6 3        no             29.58

Cable3/0/U1 8    0000.f025.1bd9 1        no             29.41

在支持DOCSIS 1.1的Cisco IOS软件中，show cable modem detail 命令不再存在。相反，请发出show cable modem {mac-address | ip-address} cnr命令，获取每个电缆调制解调器的上行SNR读数：

uBR7246VXR_1.1# show cable modem 10.1.1.41 cnr

MAC Address    IP Address   I/F         MAC         Prim  snr/cnr

State       Sid   (db)

0006.2854.7319 10.1.1.41    C3/0/U1     online(pt)  3     29.04

下表提供此命令输出中每个字段的说明：

字段

描述

Mac 地址

电缆调制解调器的6个二进制八位数十六进制MAC地址。

IP Address

电缆调制解调器的IP地址。

I/F

电缆调制解调器连接的下行电缆接口和上行端口。

MAC状态

电缆调制解调器与CMTS实现的连接阶段。调制解调器通常显示为脱机、联机或处于多个init或reject状态之一。

普里姆·希德

与此电缆调制解调器关联的主上游SID编号。

snr/cnr(db)

此电缆调制解调器的上行SNR。
注意：如果电缆调制解调器所连接的电缆线卡没有内置频谱管理功能，则此值是根据从电缆调制解调器接收的大数据包的接收波形估计的值。如果电缆调制解调器所连接的电缆线路卡确实具有内置频谱管理功能（如MC16S卡），则此值源自线路卡上的频谱分析硬件，并且更准确。

show cable modem {<mac-address> | <ip-address>} cpe

在基于DOCSIS 1.0的Cisco IOS软件中，发出隐藏的Cisco IOS软件命令show interface cable slot / port modem [sid-number]，以确定连接到特定设备后的CPE设备的MAC地址和IP地址。在该命令中，sid-number 可以设置为特定电缆调制解调器的SID，也可以设置为零(0)，以使命令show all cable modems the connected to a cable interface:

uBR7246VXR_1.0# show interface cable 3/0 modem 0

SID   Priv bits  Type      State     IP address      method    MAC address

1     11         modem     up        10.1.1.43       dhcp      0050.7366.12fb

2     11         modem     up        10.1.1.35       dhcp      0090.9607.3831

3     11         modem     up        10.1.1.37       dhcp      0090.9607.3830

4     00         modem     up        10.1.1.42       dhcp      0001.64ff.e459

5     11         modem     up        10.1.1.36       dhcp      0001.9659.4447

6     00         modem     up        10.1.1.39       dhcp      0001.64ff.e4ad

7     11         modem     up        10.1.1.33       dhcp      0001.9659.4461

8     11         host      unknown   192.168.1.10    static    0050.5480.326e

8     11         modem     up        10.1.1.38       dhcp      0002.fdfa.0a35

9     00         modem     up        10.1.1.41       dhcp      0006.2854.7319

12    00         modem     up        10.1.1.40       dhcp      0020.4089.7ed6

虽然此命令在支持DOCSIS 1.1的Cisco IOS软件中仍然可用，但您可以发出show cable modem {mac-address | ip-address } cpe 命令，显示与特定电缆调制解调器连接的CPE设备的详细信息：

uBR7246VXR_1.1# show cable modem 0006.2854.7319 cpe

IP address        MAC address

192.168.1.50      0000.0c02.f4be

下表提供此命令输出中某些字段的说明：

字段

描述

IP 地址

连接到指定电缆调制解调器的CPE设备的IP地址。

Mac 地址

连接到指定电缆调制解调器的CPE设备的MAC地址。

show cable modem {<mac-address> | <ip-address>} qos

在基于DOCSIS 1.0的Cisco IOS软件中，show cable modem命令列出与每个电缆调制解调器关联的DOCSIS 1.0样式QoS配置文件编号。然后，您可以发出show cable qos profile命令，以查看与每个QoS配置文件编号对应的QoS参数：

uBR7246VXR_1.0# show cable modem 10.1.1.35

Interface   Prim Online    Timing Rec    QoS CPE IP address   MAC address

Sid  State     Offset Power

Cable3/0/U1 1    online(pt) 2799  0.75   5   0   10.1.1.35    0090.9607.3831

uBR7246VXR_1.0# show cable qos profile 5

ID  Prio Max       Guarantee Max        Max   TOS  TOS   Create  B     IP prec

upstream  upstream  downstream tx    mask value by      priv  rate

bandwidth bandwidth bandwidth  burst                    enab  enab

5   0    200000    0         1500000    1600  0x0  0x0   cm      yes   no

在启用DOCSIS 1.1的Cisco IOS软件中，有许多新方法可查看分配给电缆调制解调器的DOCSIS 1.1型QoS参数。其中一个是show cable modem {mac-address | ip-address} qos命令：

uBR7246VXR_1.1# show cable modem 10.1.1.41 qos

Sfid  Dir Curr  Sid   Sched  Prio MaxSusRate  MaxBrst   MinRsvRate  Throughput

State       Type

7     US  act   3     BE     0    200000      1522      0           190968

8     DS  act   N/A   BE     0    15000000    1522      0           11291458

在本示例中，IP地址为10.1.1.41的电缆调制解调器有两个与之关联的服务流（编号为7和8）。下表提供此命令输出中每个字段的说明：

字段

描述

SFID

与此服务流关联的服务流ID。

目录

对于上游服务流，设置为US，对于下游服务流，设置为DS。

当前状态

此服务流的状态：

- pro — 已调配，但未接受或激活

- adm — 已允许但未激活

- act — 活动

锡德

如果这是上游服务流，则这是与此服务流关联的SID编号。下游服务流不使用SID。

计划类型

服务流计划类型：

- BE — 尽力

- UGS — 未经请求的授权服务

- UGS_AD — 主动授予服务，带活动检测

- RTPS — 实时轮询服务

- NRTPS — 非实时轮询服务流

普里奥

服务流优先级，指示要分配给与此服务流关联的带宽要求的优先级。零(0)是最低的，七(7)是最高的。

MaxSusRate

此服务流的最大允许流量速率（以bps为单位），由令牌桶策略算法实施。

MaxBrst

此服务流的最大流量突发量（以字节为单位），在令牌桶流量策略算法中使用。

MinRsvRate

如果此服务流配置了最小保留速率（以确保最小吞吐率），则此字段显示此值（以bps为单位）。

吞吐量

此服务流的当前吞吐量（以bps为单位），计算时间为最后一秒。

show cable modem {<mac-address> | <ip-address>} qos verbose

此命令显示的信息比父show cable modem {mac-address中显示的信息更详细 | ip-address} qos命令：

uBR7246VXR_1.1# show cable modem 10.1.1.40 qos verbose

Sfid                                    : 24

Current State                           : Active

Sid                                     : 12

Traffic Priority                        : 0

Maximum Sustained rate                  : 200000 bits/sec

Maximum Burst                           : 1600 bytes

Mimimum Reserved rate                   : 0 bits/sec

Minimum Packet Size                     : 64 bytes

Admitted QoS Timeout                    : 200 seconds

Active QoS Timeout                      : 0 seconds

Maximum Concatenated Burst              : 1600 bytes

Scheduling Type                         : Best Effort

Request/Transmission policy             : 0x0

IP ToS Overwrite[AND-mask, OR-mask]     : 0xFF, 0x0

Current Throughput                      : 0 bits/sec, 0 packets/sec

Sfid                                    : 25

Current State                           : Active

Sid                                     : N/A

Traffic Priority                        : 0

Maximum Sustained rate                  : 1500000 bits/sec

Maximum Burst                           : 1522 bytes

Mimimum Reserved rate                   : 0 bits/sec

Minimum Packet Size                     : 64 bytes

Admitted QoS Timeout                    : 200 seconds

Active QoS Timeout                      : 0 seconds

Maximum Latency                         : 0 usecs

Current Throughput                      : 0 bits/sec, 0 packets/sec

此命令的命令输出与为与电缆调制解调器关联的每个服务流发出show interface cable slot/port service-flow service-flow-index qos verbose时的命令输出相同。因此，有关此命令输出的详细信息，请参阅show interface cable slot/port service-flow service-flow-index qos verbose部分。

show cable modem [<mac-address> | <ip-address> | <interface>]连接

在基于DOCSIS 1.0的Cisco IOS软件中，发出show interface cable slot /port sid sid-number connectivity命令以获取电缆调制解调器的连接统计信息：

uBR7246VXR_1.0# show interface cable 3/0 sid 5 connectivity

Sid   1st time    Times  %online     Online time            Offline time

online      Online          min     avg     max     min     avg     max

5     Mar 05 2002 1      99.99   00:00   1d19h   1d19h   00:08   00:08   00:08

在基于DOCSIS 1.1的Cisco IOS软件中，此命令不再可用。已用show cable modem connectivity命令替换它：

uBR7246VXR_1.1# show cable modem connectivity

Prim  1st time    Times  %online     Online time            Offline time

Sid   online      Online          min     avg     max     min     avg     max

1     Mar 06 2002 1      99.99   00:00   14h44m  14h44m  00:05   00:05   00:05

2     Mar 06 2002 1      99.98   00:00   14h44m  14h44m  00:08   00:08   00:08

3     Mar 06 2002 1      99.98   00:00   14h44m  14h44m  00:08   00:08   00:08

4     Mar 06 2002 41     98.53   00:59   21:14   3h38m   00:05   00:18   00:20

5     Mar 06 2002 1      99.99   00:00   14h43m  14h43m  00:05   00:05   00:05

6     03:26:18    6      99.86   00:42   2h27m   13h23m  00:05   00:12   00:14

7     Mar 06 2002 1      99.99   00:00   14h43m  14h43m  00:05   00:05   00:05

8     14:29:59    1      99.99   00:00   14h43m  14h43m  00:05   00:05   00:05

注意：当您在CMTS上发出clear counters命令时，此命令中的所有字段将重置回0。

下表提供此命令输出中每个字段的说明：

字段

描述

普里姆·希德

与此电缆调制解调器关联的主上游SID编号。

首次在线

电缆调制解调器首次联机时的CMTS时间。如果电缆调制解调器在发出命令的同一天上线，则显示为hh:mm:ss;否则，它会显示电缆调制解调器上线的日期。

在线时间

此电缆调制解调器已联机的次数。

%联机

电缆调制解调器处于在线状态的时间百分比(自此电缆调制解调器首次激活以来)。

在线时间最小值

此电缆调制解调器上线的最短时间。

在线时间平均

此电缆调制解调器已联机的平均时间。

在线时间最长

此电缆调制解调器在线的最长时间

脱机时间分钟

此电缆调制解调器在联机后处于脱机状态的最短时间。

脱机时间平均

此电缆调制解调器在联机后处于脱机状态的平均时间。

脱机时间最长

此电缆调制解调器在联机后处于脱机状态的最长时间。

show cable modem [<mac-address> | <ip-address> | <interface>] counters

在基于DOCSIS 1.0的Cisco IOS软件中，您可以发出show interface cable slot /port sid counters 命令，以获取每SID数据包和八位组计数器：

uBR7246VXR_1.0# show interface cable 3/0 sid counters

Sid   Inpackets  Inoctets   Outpackets Outoctets  Ratelimit  Ratelimit

BWReqDrop  DSPktDrop

1     246        23586      241        21854      0          0

2     1773       260409     0          0          0          0

3     491        47796      478        43175      0          0

4     434        41058      423        38592      0          0

5     256        24434      244        22125      0          0

6     299        28445      289        26264      0          0

7     256        24701      246        22231      0          0

8     195        18342      186        16212      0          0

此命令在启用DOCSIS 1.1的Cisco IOS软件中仍然可用。但是，在DOCSIS 1.1中，SID是仅上游实体。因此，此命令的DOCSIS 1.1版本仅显示上游计数器。在启用DOCSIS 1.1的Cisco IOS软件中，有一个新命令 — show cable modem counters命令，它显示与电缆调制解调器关联的所有服务流的上游和下游二进制八位数和数据包计数总计：

uBR7246VXR_1.1# show cable modem counters

MAC Address    US Packets   US Bytes   DS Packets   DS Bytes

0020.4089.7ed6 3960         372364     3953         363690

0090.9607.3831 3949         370690     3946         363186

0090.9607.3830 3949         370690     3946         363186

0002.fdfa.0a35 5460         549567     9279         895697

0001.64ff.e4ad 7154         694009     5333         497295

0006.2854.7319 2208         210217     5430         484154

0001.64ff.e459 3961         372227     3955         363770

0001.9659.4461 11826        1062992    4546         424924

注意：当您在CMTS上发出clear counters命令时，此命令中的所有字段将重置回0。

下表提供此命令输出中每个字段的说明：

字段

描述

Mac 地址

电缆调制解调器的MAC地址。

美国数据包

CMTS从此电缆调制解调器接收的上行数据包总数。

美国字节

CMTS从此电缆调制解调器接收的上行数据字节总数。

DS数据包

CMTS已直接发送到此电缆调制解调器的下行数据包总数。此编号不包括广播和组播数据包。

DS字节

CMTS已直接发送到此电缆调制解调器的下行数据字节总数。此数字不包括广播和组播数据包中的字节。

show cable modem [<mac-address> | <ip-address> | <interface>] flap

在基于DOCSIS 1.0的Cisco IOS软件中，您可以发出show cable flap-list命令来获取电缆调制解调器抖动统计信息：

uBR7246VXR_1.0# show cable flap-list

MAC Address    Upstream    Ins  Hit   Miss  CRC   P-Adj Flap  Time

0006.2854.7319 Cable3/0/U1 110  113   551   0     0     220   Mar 16 14:14:26

0000.f025.1bd9 Cable3/0/U1 0    851   1     0     0     1     Mar 16 13:51:32

0050.7366.12fb Cable3/0/U0 1    2026  8     0     0     2     Mar 16 14:05:07

此命令在支持DOCSIS 1.1的Cisco IOS软件中仍然存在。但是，在启用DOCSIS 1.1的Cisco IOS软件中有一个新命令，称为show cable modem flap命令。此命令可显示所有电缆调制解调器的抖动统计信息，而不仅显示抖动列表中的调制解调器。

以下是此命令的输出示例；请注意，某些电缆调制解调器没有记录针对它们的摆动：

uBR7246VXR_1.1# show cable modem flap

MAC Address    I/F     Ins   Hit   Miss  CRC   P-Adj   Flap  Time

0000.f025.1bd9 C3/0/U1 67    205   522   0     0       134   Mar 18 15:39:21

0090.9607.3831 C3/0/U1 0     291   0     0     0       0

0001.9659.4461 C3/0/U1 0     278   1     0     0       1     Mar 18 15:08:58

0001.64ff.e4ad C3/0/U1 0     277   0     0     1       1     Mar 18 15:18:09

0006.2854.7319 C3/0/U1 0     277   0     0     1       1     Mar 18 15:17:44

0001.64ff.e459 C3/0/U1 0     277   0     0     0       0

0020.4089.7ed6 C3/0/U1 0     274   0     0     1       1     Mar 18 15:18:14

注意：当您发出clear cable flap-list {all时，此命令中的所有字段都重置回0 | mac-address}命令。

下表提供此命令输出中每个字段的说明：

字段

描述

Mac 地址

电缆调制解调器的MAC地址。

I/F

电缆调制解调器连接的下行电缆接口和上行端口。

Ins

计算此电缆调制解调器在抖动列表插入时间指定的时间段内连续尝试联机的次数。插入定义为电缆调制解调器尝试通过初始测距联机。默认情况下，抖动列表插入时间设置为180秒；或者，您可以发出cable flap-list insertion-time seconds全局配置命令进行配置。此计数器的每次增量也会增加Flap计数器。

命中

计算此电缆调制解调器响应站维护保持连接请求的次数。

错过

计算此电缆调制解调器未响应站维护保持连接请求的次数。如果电缆调制解调器的连续丢失次数比连续的丢失阈值多，然后出现命中，则抖动计数器会增加。默认情况下，连续缺失阈值设置为6;或者，您可以发出cable flap-list miss-threshold misses全局配置命令来配置它。

CRC

计算从此电缆调制解调器收到的包含CRC错误的帧数。

P-Adj

计算此电缆调制解调器被命令更改其上游输出功率的次数超过抖动列表功率调整阈值的幅度。抖动列表功率调整阈值默认设置为2 dB;或者，您可以发出cable flap-list power-adjust threshold dB全局配置命令来配置它。此计数器的每次增量也会增加Flap计数器。

襟翼

计算此电缆调制解调器注册抖动事件的次数。

时间

根据系统时钟，此电缆调制解调器上次记录抖动事件，以增加抖动计数器。

show cable modem [<mac-address> | <ip-address> | <interface>] mac

在基于DOCSIS 1.0的Cisco IOS软件中，您可以发出show cable modem detail命令来显示电缆调制解调器的功能：

uBR7246VXR_1.0# show cable modem detail

Interface   SID  MAC address    Max CPE  Concatenation  Rx SNR

Cable3/0/U1 1    0090.9607.3831 3        no             29.17

Cable3/0/U1 2    0006.2854.7319 15       yes            29.88

Cable3/0/U1 3    0001.9659.4461 3        yes            29.26

Cable3/0/U1 4    0001.9659.4447 3        yes            29.31

Cable3/0/U1 5    0001.64ff.e459 50       yes            29.47

Cable3/0/U1 6    0001.64ff.e4ad 50       yes            29.66

Cable3/0/U1 7    0020.4089.7ed6 3        no             29.58

Cable3/0/U1 8    0000.f025.1bd9 1        no             29.41

在启用DOCSIS 1.1的Cisco IOS软件中，show cable modem detail命令不再可用。但是，在启用DOCSIS 1.1的Cisco IOS软件中，您可以发出show cable modem mac命令来显示电缆调制解调器的DOCSIS层功能，如调制解调器向CMTS注册时所通告的：

uBR7246VXR_1.1# show cable modem mac

MAC Address    MAC         Prim  Ver     Frag  Concat PHS   Priv  DS    US

State       Sid                                    Saids Sids

0020.4089.7ed6 online      1     DOC1.0  no    no     no    BPI   0     0

0090.9607.3831 online(pt)  2     DOC1.0  no    no     no    BPI   0     0

0001.64ff.e459 online      3     DOC1.0  no    yes    no    BPI   0     0

0001.9659.4461 online(pt)  4     DOC1.0  no    yes    no    BPI   0     0

0006.2854.7319 online      5     DOC1.1  yes   yes    yes   BPI+  0     4

0001.64ff.e4ad online      6     DOC1.1  yes   yes    yes   BPI+  0     4

0000.f025.1bd9 init(rc)    8     DOC1.0  no    no     no    BPI   0     0

0090.9607.3830 online(pt)  1     DOC1.0  no    no     no    BPI   0     0

0002.fdfa.0a35 online(pt)  2     DOC1.1  yes   yes    yes   BPI+  0     4

下表提供此命令输出中每个字段的说明：

字段

描述

Mac 地址

电缆调制解调器的MAC地址。

MAC状态

电缆调制解调器与CMTS实现的连接阶段。调制解调器通常以脱机、联机或许以多init或reject状态之一显示。

普里姆·希德

与此电缆调制解调器关联的主SID编号

版本

此电缆调制解调器支持的DOCSIS规范版本。对于仅具有DOCSIS 1.0功能的电缆调制解调器，显示DOC1.0。DOC1.1显示用于具有DOCSIS 1.1功能的电缆调制解调器。
注意：此字段不一定指示电缆调制解调器的运行模式。支持DOCSIS 1.1的电缆调制解调器可以在DOCSIS 1.0模式下运行。

帧

如果此电缆调制解调器可以执行DOCSIS 1.1式分段，则此字段设置为yes。如果此电缆调制解调器无法执行DOCSIS 1.1式分段，则此字段设置为no。

孔卡

如果此电缆调制解调器可以执行串联，则此字段设置为yes。如果此电缆调制解调器无法执行串联，则此字段设置为no。

PHS

如果此电缆调制解调器可以执行DOCSIS 1.1式PHS，则此字段设置为yes。如果此电缆调制解调器无法执行DOCSIS 1.1式PHS，则此字段设置为no。

普里夫

如果此电缆调制解调器可支持BPI+加密，则此字段设置为BPI+;否则，设置为BPI。

DS Saids

此电缆调制解调器可支持的BPI+型下行安全关联标识符(SAID)的数量。此字段仅与可在DOCSIS 1.1模式下运行的电缆调制解调器相关。

美国小岛屿

此电缆调制解调器可支持的上游SID的数量。此字段仅与可在DOCSIS 1.1模式下运行的电缆调制解调器相关。

show cable modem [<mac-address> | <ip-address> | <interface>] phy

在基于DOCSIS 1.0的Cisco IOS软件中，您可以发出show cable modem detail命令来获取每个电缆调制解调器的上游SNR估计值。此外，您可以发出show cable modem remote-query命令以获取每个电缆调制解调器的下行信号统计信息：

uBR7246VXR_1.0# show cable modem detail

Interface   SID  MAC address    Max CPE  Concatenation  Rx SNR

Cable3/0/U1 1    0090.9607.3831 3        no             29.17

Cable3/0/U1 2    0006.2854.7319 15       yes            29.88

Cable3/0/U1 3    0001.9659.4461 3        yes            29.26

Cable3/0/U1 4    0001.9659.4447 3        yes            29.31

Cable3/0/U1 5    0001.64ff.e459 50       yes            29.47

Cable3/0/U1 6    0001.64ff.e4ad 50       yes            29.66

Cable3/0/U1 7    0020.4089.7ed6 3        no             29.58

Cable3/0/U1 8    0000.f025.1bd9 1        no             29.41

uBR7246VXR_1.0# show cable modem remote-query

Remote Query Polling State : Active

IP address   MAC address     S/N    US     DS    Tx Time Micro (dB) Modem

Ratio  Power  Power Offset  Reflection State

10.1.1.12    0000.f025.1bd9   0.0    0.0    0.0  0       0          online

10.1.1.35    0090.9607.3831  37.2   27.0    5.9  12421   7          online(pt)

10.1.1.33    0001.9659.4461  36.6   27.0    0.0  12425   15         online(pt)

10.1.1.39    0001.64ff.e4ad  35.2   20.8  -12.6  12417   19         online

10.1.1.36    0001.9659.4447  37.4   27.0    0.0  12424   13         online(pt)

10.1.1.41    0006.2854.7319   0.0    0.0    0.0  0       0          init(i)

10.1.1.42    0001.64ff.e459  34.5   21.8  -14.4  12415   15         online

10.1.1.40    0020.4089.7ed6  38.5   28.0    0.0  12415   40         online

在启用DOCSIS 1.1的Cisco IOS软件中，show cable modem detail命令不再可用。但是，show cable modem remote-query命令仍然可用。这两个命令的功能已经结合起来，形成了新的show cable modem phy命令，该命令显示每个电缆调制解调器的下行和上行信号特征：

uBR7246VXR_1.1# show cable modem phy

MAC Address    USPwr  USSNR  Timing MicroReflec DSPwr  DSSNR

(dBmV) (dBmV) Offset (dBc)       (dBmV) (dBmV)

0001.64ff.e4ad 19.8   18.99  2807   19          -12.8  35.02

0000.f025.1bd9 0.0    19.74  2286   0           0      -----

0001.9659.4447 27.0   21.24  2812   13          0      37.04

0001.9659.4461 26.0   21.64  2814   15          0      36.06

0001.64ff.e459 20.8   22.42  2803   15          -14.7  34.05

0020.4089.7ed6 26.0   24.34  2800   41          0      38.05

0090.9607.3831 27.0   23.62  2805   7           5.6    37.02

0090.9607.3830 24.0   17.62  2806   7           5.1    37.05

0050.7366.12fb 0.0    18.14  2287   0           0      -----

0002.fdfa.0a35 20.0   18.25  2807   15          -12.8  33.04

下表提供此命令输出中每个字段的说明：

字段

描述

Mac 地址

电缆调制解调器的MAC地址。

USPwr(dBmV)

此电缆调制解调器正在传输的上行功率电平（以dBmV为单位）。
注意：此值通过SNMP从电缆调制解调器中检索，其可用性要求正确配置电缆调制解调器远程查询功能。

USSNR(dBmV)

在CMTS上行端口测量的由此电缆调制解调器生成的估计上行信噪比。
注：对于没有内置频谱管理功能的电缆线卡，此值仅是估计值。

计时偏移

电缆调制解调器的测距时间偏移（单位为1/10,240,000秒）。

MicroReflec(dBc)

总微反射，包括此接口上感知的通道内响应（以低于信号电平的dBc为单位）。
注：此值通过SNMP从电缆调制解调器中检索，其可用性要求正确配置电缆调制解调器远程查询功能。

DSPwr(dBmV)

电缆调制解调器接收的下行功率电平（以dBmV为单位）。如果电缆调制解调器不支持下行接收功率电平测量，则此字段可设置为0。
注：此值通过SNMP从电缆调制解调器中检索，其可用性要求正确配置电缆调制解调器远程查询功能。

DSSNR(dBmV)

下行信噪比，在电缆调制解调器上测量。
注：此值通过SNMP从电缆调制解调器中检索，其可用性要求正确配置电缆调制解调器远程查询功能。

show cable modem [<mac-address> | <ip-address> | <interface>] registered

在基于DOCSIS 1.0的Cisco IOS软件和基于DOCSIS 1.1的Cisco IOS软件版本之间，show cable modem registered命令输出没有更改。但是，此命令具有额外的意义，因为命令输出可用于快速判断哪些电缆调制解调器在DOCSIS 1.1模式下运行。您可以假设，以DOCSIS 1.0 QoS配置文件2显示的电缆调制解调器在DOCSIS 1.1模式下运行。

此外，此命令的输出格式与基于DOCSIS 1.0的Cisco IOS软件版本中的show cable modem命令的输出格式相同。对于不熟悉DOCSIS 1.1样式show cable modem命令输出格式的用户，这可以使其输出更易于解释。

uBR7246VXR_1.1# show cable modem registered

Interface Prim Online      Timing Rec    QoS CPE IP address   MAC address

Sid  State       Offset Power

C3/0/U1   1    online      2807   0.75   11  0   10.1.1.39    0001.64ff.e4ad

C3/0/U1   3    online(pt)  2812   0.00   5   0   10.1.1.36    0001.9659.4447

C3/0/U1   4    online(pt)  2814   0.00   5   0   10.1.1.33    0001.9659.4461

C3/0/U1   5    online      2803   0.00   11  0   10.1.1.42    0001.64ff.e459

C3/0/U1   6    online      2800   -1.00  5   0   10.1.1.40    0020.4089.7ed6

C3/0/U1   7    online(pt)  2805   0.50   5   0   10.1.1.35    0090.9607.3831

C3/0/U1   8    online      2807   -0.50  2   0   10.1.1.41    0006.2854.7319

注：该输出中的最后一个电缆调制解调器标有DOCSIS 1.0 QoS配置文件2。这表示此电缆调制解调器在DOCSIS 1.1模式下运行。所有其它电缆调制解调器显示在DOCSIS 1.0模式下运行。

下表提供此命令输出中每个字段的说明：

字段

描述

接口

电缆调制解调器连接的下行电缆接口和上行端口。

普里姆·希德

与此电缆调制解调器关联的主SID编号。

在线状态

电缆调制解调器与CMTS实现的连接阶段。此字段的含义与show cable modem命令输出的DOCSIS 1.0形式中的“在线状态”列的含义相同。调制解调器通常以脱机、联机或许以多init或reject状态之一显示。

计时偏移

电缆调制解调器的测距时间偏移（单位为1/10,240,000秒）。

接收电源

此电缆调制解调器的CMTS上行端口上测量的接收上行功率电平。

QoS

分配给此电缆调制解调器的DOCSIS 1.0样式QoS配置文件。如果QoS配置文件编号2分配给电缆调制解调器，则电缆调制解调器在DOCSIS 1.1模式下运行。否则，您可以查看与此QoS配置文件对应的DOCSIS 1.0服务类别参数(发出show cable qos-profile命令)。

CPE

当前连接到此电缆调制解调器的活动CPE设备数。

IP 地址

此电缆调制解调器的IP地址。

Mac 地址

此电缆调制解调器的MAC地址。

show cable modem [<mac-address> | <ip-address> | <interface>] verbose

show cable modem verbose命令显示与电缆调制解调器的几乎每个方面相关的详细信息。此简单命令可用于收集有关特定电缆调制解调器的大量信息：

uBR7246VXR_1.1# show cable modem 0006.2854.7319 verbose

MAC Address                         : 0006.2854.7319

IP Address                          : 10.1.1.41

Prim Sid                            : 3

Interface                           : C3/0/U1

Upstream Power                      : 320 dBmV (SNR = 29.01 dBmV)

Downstream Power                    : 1 dBmV (SNR = 34.05 dBmV)

Timing Offset                       : 2807

Received Power                      : 0.50

MAC Version                         : DOC1.1

Provisioned Mode                    : DOC1.1

Capabilities                        : {Frag=Y, Concat=Y, PHS=Y, Priv=BPI+}

Sid/Said Limit                      : {Max Us Sids=4, Max Ds Saids=0}

Optional Filtering Support          : {802.1P=N, 802.1Q=N}

Transmit Equalizer Support          : {Taps/Symbol= 1, Num of Taps= 8}

Number of CPE IPs                   : 1(Max CPE IPs = 5)

CFG Max-CPE                         : 15

Flaps                               : 1(Mar 20 18:03:47)

Errors                              : 0 CRCs, 0 HCSes

Stn Mtn Failures                    : 4 aborts, 0 exhausted

Total US Flows                      : 2(2 active)

Total DS Flows                      : 1(1 active)

Total US Data                       : 197 packets, 21149 bytes

Total US Throughput                 : 0 bits/sec, 0 packets/sec

Total DS Data                       : 172 packets, 14004 bytes

Total DS Throughput                 : 0 bits/sec, 0 packets/sec

Active Classifiers                  : 1 (Max = NO LIMIT)

CM Upstream Filter Group            : 4

CM Downstream Filter Group          : 3

CPE Upstream Filter Group           : 2

CPE Downstream Filter Group         : 1

下表提供此命令输出中每个字段的说明：

字段

描述

Mac 地址

此电缆调制解调器的MAC地址。

IP Address

此电缆调制解调器的IP地址。

普里姆·希德

与此电缆调制解调器关联的主SID编号。

QoS配置文件索引

分配给此电缆调制解调器的DOCSIS 1.0样式QoS配置文件。如果QoS配置文件编号2分配给电缆调制解调器，则电缆调制解调器在DOCSIS 1.1模式下运行。

接口

电缆调制解调器连接的下行电缆接口和上行端口。

上游电源

此电缆调制解调器正在传输的上行功率电平（以dBmV为单位）。
注：此值通过SNMP从电缆调制解调器中检索，其可用性要求正确配置电缆调制解调器远程查询功能。

下行电源

电缆调制解调器接收的下行功率电平（以dBmV为单位）。如果电缆调制解调器不支持下行接收功率电平测量，则此字段可设置为0。
注：此值通过SNMP从电缆调制解调器中检索，其可用性要求正确配置电缆调制解调器远程查询功能。

计时偏移

电缆调制解调器的测距时间偏移（单位为1/10,240,000秒）。

接收电源

此电缆调制解调器的CMTS上行端口上测量的接收上行功率电平。

MAC版本

此电缆调制解调器支持的DOCSIS规范版本。对于仅具有DOCSIS 1.0功能的电缆调制解调器，显示DOC1.0。DOC1.1显示用于具有DOCSIS 1.1功能的电缆调制解调器。

调配模式

DOCSIS规范的版本，此电缆调制解调器当前调配用于运行。DOC1.0显示用于调配为在DOCSIS 1.0模式下运行的电缆调制解调器。DOC1.1显示用于调配为在DOCSIS 1.1模式下运行的电缆调制解调器。

功能

电缆调制解调器的通告功能，表示其能够执行DOCSIS 1.1式分段(Frag=Y/N)、串联(Concat=Y/N)和负载报头抑制(PHS=Y/N)。 它还指示支持的BPI版本(Priv=BPI+/BPI)。

锡德/赛义德限制

此电缆调制解调器可支持的上游SID数(Max Us Sids)和此电缆调制解调器可支持的BPI+型下游SAID数(Max Ds Saids)。 此字段仅与可在DOCSIS 1.1模式下运行的电缆调制解调器相关。

可选过滤支持

电缆调制解调器支持802.1P和802.1Q过滤的能力。此字段仅与可在DOCSIS 1.1模式下运行的电缆调制解调器相关。

传输均衡器支持

此电缆调制解调器支持的上行传输预均衡器分接头和分接头/符号的数量。此字段仅与可在DOCSIS 1.1模式下运行的电缆调制解调器相关。

CPE IP数

此电缆调制解调器后检测到的CPE设备数，后跟此电缆调制解调器后允许的最大CPE IP地址数。

CFG最大CPE

连接到此电缆调制解调器的允许同时网络访问的CPE设备的最大数量。

襟翼

此电缆调制解调器记录的襟翼数量，以及最近的襟翼发生的时间（根据CMTS时钟）。

错误

为此电缆调制解调器的上游传输记录的CRC和报头校验和(HCS)错误数。

站MTN故障

此电缆调制解调器的测距中止数和测距耗尽计数器数。当CMTS在连续16次站维护轮询中无法接受电缆调制解调器收到的上游传输时，将向电缆调制解调器发送测距中止。当电缆调制解调器无法响应16个连续站维护轮询时，会出现“测距耗尽”情况。

美国总流量

此电缆调制解调器的已调配或已允许上游服务流的总数，后跟活动的这些服务流的数量。

总DS流量

此电缆调制解调器的已调配或已允许的下行服务流总数，后跟活动的这些服务流数。

美国数据总量

CMTS从此电缆调制解调器接收的上行数据包和字节总数。

美国总吞吐量

与此电缆调制解调器关联的所有活动上游服务流的当前组合上游吞吐量。

总DS数据

CMTS发送到此电缆调制解调器的下行数据包和字节总数。此图不包括广播或组播数据包。

总DS吞吐量

与此电缆调制解调器关联的所有活动下行服务流的当前组合下行吞吐量。

活动分类器

与此电缆调制解调器上的服务流主动关联的分类器数量，后跟可能与此电缆调制解调器关联的最大分类器数量。此字段仅与可在DOCSIS 1.1模式下运行的电缆调制解调器相关。

CM上游过滤器组

DOCSIS CMTS数据包过滤器组号，用于应用于来自电缆调制解调器本身上游的流量。此字段仅对在DOCSIS 1.1模式下调配的电缆调制解调器显示，在DOCSIS配置文件中应用了相应的用户管理过滤器组。

CM下游过滤器组

DOCSIS CMTS数据包过滤器组号，用于应用到下行到电缆调制解调器本身的流量。此字段仅对在DOCSIS 1.1模式下调配的电缆调制解调器显示，在DOCSIS配置文件中应用了相应的用户管理过滤器组。

CPE上游过滤器组

DOCSIS CMTS数据包过滤器组号，用于应用于从CPE上游连接到此电缆调制解调器的流量。此字段仅对在DOCSIS 1.1模式下调配的电缆调制解调器显示，在DOCSIS配置文件中应用了相应的用户管理过滤器组。

CPE下游过滤器组

DOCSIS CMTS数据包过滤器组号，用于应用到下游到CPE且连接到此电缆调制解调器的流量。此字段仅对在DOCSIS 1.1模式下调配的电缆调制解调器显示，在DOCSIS配置文件中应用了相应的用户管理过滤器组。

show interface cable <slot>/<port>

随着启用DOCSIS 1.1的Cisco IOS软件的发布，show interface cable slot/port系列命令中已内置了大量新功能。本节详细介绍在基于DOCSIS 1.0的Cisco IOS软件和基于DOCSIS 1.1的Cisco IOS软件之间新增的或已发生显着变化的常用show interface cable slot/port子命令。

show interface cable <slot>/<port> downstream

show interface cable slot /port downstream命令输出显示了启用DOCSIS 1.1的Cisco IOS软件中的几个额外字段。命令输出的前三行与基于DOCSIS 1.0的Cisco IOS软件中的三行相同。命令输出的最后四行是启用DOCSIS 1.1的Cisco IOS软件所独有的。以下是此命令的输出示例：

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 downstream

Cable3/0: Downstream is up

348 packets output, 27855 bytes, 0 discarded

0 output errors

9 total active devices, 8 active modems

Total downstream bandwidth: 30341646

Total downstream reserved bandwidth: 50000

Worst case latency for low latency queue: 0 usecs

Current Upper limit for worst case latency: 0 usecs

注意：当您发出clear interface命令时，此命令中的所有下游输出计数器都会重置。

下表提供此命令输出中每个字段的说明：

字段

描述

packets output

此电缆接口在下行方向上传输的数据包数。

字节

与此电缆接口在下行方向上传输的数据包相关联的字节数。

已放弃

由于错误而未在下游传输的数据包数；例如，CMTS内存不足，或者帧太大，无法接口MTU。

输出错误

由于传输错误而无法传输的数据包数。

活动设备总数

连接到此电缆接口的有源电缆调制解调器和CPE的总数。

活动调制解调器

连接到此电缆接口的有源电缆调制解调器的数量。

总下行带宽

与此电缆接口关联的下行带宽（以bps为单位）。

下行预留总带宽

为使用Downstream Min Reserved Traffic Rate参数的Downstream Service Flow保留的下行带宽总量。

低延迟队列的最坏情况延迟

使用此电缆接口上的Max DS Latency参数的下行服务流可能遇到的最坏情况延迟。

最坏情况延迟的当前上限

此电缆接口上存在的任何下游服务流的最低指定最大DS延迟参数。如果存在导致低延迟队列的最坏情况延迟超过最坏情况延迟的当前上限的下游服务流，并且DS服务流尝试被允许，则不允许该流。

show interface cable <slot>/<port> mac-scheduler <upstream-port-number>

在启用DOCSIS 1.0的Cisco IOS软件中，您可以发出show interface cable slot /port upstream upstream-port-number命令，以查看有关上游调度和性能的统计信息：

uBR7246VXR_1.0# show interface cable 3/0 upstream 0

Cable3/0: Upstream 0 is administratively down

Received 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 unicasts

0 discards, 0 errors, 0 unknown protocol

0 packets input, 0 uncorrectable

0 noise, 0 microreflections

Total Modems On This Upstream Channel : 0 (0 active)

Default MAC scheduler

Queue[Rng Polls]  0/64, fifo queueing, 0 drops

Queue[Cont Mslots]  0/104, fifo queueing, 0 drops

Queue[CIR Grants]  0/64, fair queueing, 0 drops

Queue[BE Grants]  0/64, fair queueing, 0 drops

Queue[Grant Shpr]   0/64, calendar queueing, 0 drops

Reserved slot table currently has 0 CBR entries

Req IEs 0, Req/Data IEs 0

Init Mtn IEs 0, Stn Mtn IEs 0

Long Grant IEs 0, Short Grant IEs 0

Avg upstream channel utilization : 0%

Avg percent contention slots : 0%

Avg percent initial ranging slots : 0%

Avg percent minislots lost on late MAPs : 0%

Total channel bw reserved 0 bps

CIR admission control not enforced

Admission requests rejected 0

Current minislot count   : 2865362    Flag: 0

Scheduled minislot count : 2865402    Flag: 0

show interface cable slot /port upstream 命令在启用DOCSIS 1.1的Cisco IOS软件中仍然可用。但是，此命令在支持DOCSIS 1.0的Cisco IOS软件中显示的许多字段（在支持DOCSIS 1.1的Cisco IOS软件中）已移至show interface cable slot/port mac-scheduler upstream-port-number命令输出。此外，其输出现在显示有关高级DOCSIS 1.1上游调度机制的详细信息：

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 mac-scheduler 1

DOCSIS 1.1 MAC scheduler for Cable3/0/U1

Queue[Rng Polls] 0/64, 0 drops

Queue[CIR Grants] 0/64, 0 drops

Queue[BE(7) Grants] 0/64, 0 drops

Queue[BE(6) Grants] 0/64, 0 drops

Queue[BE(5) Grants] 0/64, 0 drops

Queue[BE(4) Grants] 0/64, 0 drops

Queue[BE(3) Grants] 0/64, 0 drops

Queue[BE(2) Grants] 0/64, 0 drops

Queue[BE(1) Grants] 0/64, 0 drops

Queue[BE(0) Grants] 0/64, 0 drops

Req Slots 81256509, Req/Data Slots 0

Init Mtn Slots 568433, Stn Mtn Slots 68664

Short Grant Slots 2261, Long Grant Slots 2064698

Awacs Slots 0

Fragmentation count 6

Fragmentation test disabled

Avg upstream channel utilization : 1%

Avg percent contention slots : 97%

Avg percent initial ranging slots : 2%

Avg percent minislots lost on late MAPs : 0%

Sched Table Adm-State: Grants 1, Reqpolls 1, Util 20%

UGS    : 0 SIDs, Reservation-level in bps 0

UGS-AD : 1 SIDs, Reservation-level in bps 412800

RTPS   : 0 SIDs, Reservation-level in bps 0

NRTPS  : Not Supported

BE     : 8 SIDs, Reservation-level in bps 0

下表提供此命令输出中每个字段的说明：

字段

描述

队列[环轮询]

显示有关工作站维护授权如何排队的统计信息。显示待处理的授权数，后跟允许的待处理站维护授权的最大数量，后跟已从调度程序中丢弃的站维护授权数，因为此上游端口上的授权队列已满。

Queue[CIR授权]

显示有关在此上游端口上使用Min Reserved Traffic Rate参数的上游服务流中如何排队数据授权的统计信息。

队列[BE(x)授权]

显示有关数据授权如何为具有各种上游流量优先级的上游服务流排队的统计信息。

请求插槽

代表此上游端口通告的带宽请求传输机会数。

请求/数据插槽

代表此上游端口通告的请求/数据传输机会数。

初始MTN插槽

代表此上游端口通告的初始维护（初始范围）商机数。

STN MTN插槽

代表此上游端口通告的站维护（单播测距）机会数。

短授权插槽

代表此上游端口授予的短数据授权数。

长授权插槽

代表此上游端口授予的长数据授权数。

Awacs插槽

为促进硬件频谱管理功能而发放的授权数。此计数器在属于没有内置硬件频谱管理功能的电缆线卡的上游端口上不会增加。

分段计数

此上游端口接收的已使用DOCSIS 1.1分段方案的帧数。

平均上游信道利用率

由于上游数据流量和DOCSIS管理流量，此上游端口的当前平均信道利用率。

平均争用插槽百分比

专用于带宽请求机会的普罗维登斯的上游信道带宽的当前平均部分。通常，此数量相当于信道的约100%，减去上游数据和管理流量以及初始测距插槽的利用率。

初始测距插槽的平均百分比

上行信道带宽的当前平均部分，该部分专用于尝试上线的电缆调制解调器的初始测距机会。

延迟MAP上丢失的微时隙平均百分比

由于带宽分配MAP消息发送延迟，因此当前未使用的微时隙的平均部分。

计划表ADM状态

描述允许的UGS类型上游服务流(Grants)的数量、允许的RTPS类型上游服务流(Reqpolls)的数量，以及预期与这些服务流关联的信道利用率。

UGS

显示使用UGS式调度机制的上游SID的数量，以及这些上游SID保留的带宽（以bps为单位）。

UGS-AD

显示使用UGS-AD式调度机制的上游SID的数量，以及这些上游SID保留的带宽（以bps为单位）。

RTPS

显示使用RTPS式调度机制的上游SID的数量，以及这些上游SID保留的带宽（以bps为单位）。

NRTPS

显示使用NRTPS式调度机制的上游SID的数量，以及这些上游SID保留的带宽（以bps为单位）。

超过突发大小

显示使用BE式调度机制的上游SID的数量，以及这些上游SID保留的带宽（以bps为单位）。

show interface cable <slot>/<port> qos paramset

在启用DOCSIS 1.0的Cisco IOS软件中，您可以发出show cable qos profile命令来查看与DOCSIS 1.0样式QoS配置文件关联的参数：

uBR7246VXR_1.0# show cable qos profile

ID  Prio Max       Guarantee Max        Max   TOS  TOS   Create  B     IP prec

upstream  upstream  downstream tx    mask value by      priv  rate

bandwidth bandwidth bandwidth  burst                    enab  enab

1   0    0         0         0          0     0x0  0x0   cmts(r) no    no

2   0    64000     0         1000000    0     0x0  0x0   cmts(r) no    no

3   7    31200     31200     0          0     0x0  0x0   cmts    yes   no

4   7    87200     87200     0          0     0x0  0x0   cmts    yes   no

5   0    200000    0         1500000    1600  0x0  0x0   cm      yes   no

10  0    128000    0         512000     1600  0x0  0x0   mgmt    no    no

11  0    128000    0         1000000    1600  0x0  0x0   mgmt    no    no

12  1    256000    0         2000000    1600  0x0  0x0   mgmt    yes   no

13  0    20000     0         64000      1600  0x0  0x0   mgmt    no    no

此命令仍存在于启用DOCSIS 1.1的Cisco IOS软件中，用于查看DOCSIS 1.0样式QoS配置文件。

要查看DOCSIS 1.1样式QoS参数集，请发出show interface cable slot /port qos paramset 命令。当使用show interface cable slot /port service-flow 命令查看服务流时，会使用QoS参数集索引号来指示与该服务流关联的服务类别。发出show interface cable slot/port qos paramset，以查看与该QoS参数集索引号关联的实际参数：

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 qos paramset

Index Name             Dir   Sched  Prio MaxSusRate  MaxBurst    MinRsvRate

1                      US    BE     0    64000       0           0

2                      DS    BE     0    1000000     0           0

3                      US    BE     0    200000      1600        0

4                      DS    BE     0    1500000     1522        0

5                      US    BE     0    500000      1522        0

6                      US    UGS_AD

7                      DS    BE     0    2000000     1522        0

8                      US    BE     0    128000      1600        0

9                      DS    BE     0    1000000     1522        0

10                     DS    BE     0    100000      1522        50000

下表提供此命令输出中每个字段的说明：

字段

描述

索引

与此DOCSIS 1.1样式QoS参数集关联的索引号。

名称

与这组DOCSIS 1.1样式QoS参数关联的名称。

目录

指示此QoS参数集是针对上游服务流还是下游服务流。

舍德

与此服务流关联的计划类型：

- BE — 尽力

- UGS — 未经请求的授权服务

- UGS_AD — 主动授予服务，带活动检测

- RTPS — 实时轮询服务

- NRTPS — 非实时轮询服务

普里奥

与使用此QoS参数集的服务流关联的优先级。范围为0（最低）至7（最高）。

MaxSusRate

使用此QoS参数集的服务流的最大持续速率或吞吐量（以bps为单位）。

最大突发

令牌桶速率限制算法使用的最大流量突发大小（以字节为单位），用于使用此QoS参数集的服务流。与DOCSIS 1.0系统中同样命名的Maximum Upstream Transmit Burst字段不同，此字段的值不一定表示可以在上游路径中传输的最大帧大小。

MinRsvRate

使用此QoS参数集的服务流的最小保留吞吐量速率或承诺信息速率（以bps为单位）。

show interface cable <slot>/<port> qos paramset <service-template-index> verbose

show interface cable slot / port qos paramset service-template-index verbose命令显示有关单个DOCSIS 1.1样式QoS参数集的详细信息。命令的输出取决于为每个QoS参数集配置的属性类型。

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 qos paramset 8 verbose

Index:                                  8

Name:

Direction:                              Upstream

Minimum Packet Size                     64 bytes

Admitted QoS Timeout                    200 seconds

Active QoS Timeout                      0 seconds

Scheduling Type:                        Unsolicited Grant Service(AD)

Request/Transmission Policy:            0x1FF

Nominal Polling Interval:               10000 usecs

Tolerated Poll Jitter:                  2000 usecs

Unsolicited Grant Size:                 500 bytes

Nominal Grant Interval:                 10000 usecs

Tolerated Grant Jitter:                 2000 usecs

Grants per Interval:                    1

IP ToS Overwrite [AND-mask,OR-mask]:    0xFF,0x0

Parameter Presence Bitfield:            {0x0, 0x3FC000}

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 qos paramset 10 verbose

Index:                                  10

Name:

Direction:                              Downstream

Traffic Priority:                       0

Maximum Sustained Rate:                 100000 bits/sec

Max Burst:                              1522 bytes

Minimum Reserved Rate:                  50000 bits/sec

Minimum Packet Size                     100 bytes

Admitted QoS Timeout                    200 seconds

Active QoS Timeout                      0 seconds

Scheduling Type:                        Reserved

Max Latency:                            20000 usecs

Parameter Presence Bitfield:            {0x1340, 0x0}

下表提供此命令输出中每个字段的说明：

字段

描述

索引

与此DOCSIS 1.1样式QoS参数集关联的索引号。

名称

与这组DOCSIS 1.1样式QoS参数关联的名称。

方向

指示此QoS参数集是针对上游服务流还是针对下游服务流。

流量优先级

与使用此QoS参数集的服务流关联的优先级。范围为0（最低）至7（最高）。

最大持续速率

使用此QoS参数集的服务流的最大持续速率或吞吐量（以bps为单位）。

最大突发

使用此QoS参数集的服务流的最大流量突发大小（以字节为单位）（由令牌桶速率限制算法使用）。与DOCSIS 1.0系统中同样命名的Maximum Upstream Transmit Burst字段不同，此字段的值不一定表示可以在上游路径中传输的最大帧大小。

最低保留率

使用此QoS参数集的服务流的最小保留吞吐率或承诺信息速率（以bps为单位）。

最小数据包大小

使用此QoS参数集的服务流的最小数据包大小（以字节为单位）（用于计算最小保留速率）。

允许的QoS超时

使用此QoS参数集的处于“允许”状态的服务流从“允许”状态中取出的持续时间（以秒为单位）（如果未看到服务流的活动）。 如果此字段设置为0，则与此QoS参数集关联的服务流具有无限的允许QoS超时。

活动QoS超时

使用此QoS参数集的处于活动状态的服务流从活动和认可状态（如果服务流中没有数据流）中取出的持续时间（以秒为单位）。 如果此字段设置为0，则与此QoS参数集关联的服务流具有无限的活动QoS超时。

最大级连突发

在使用此QoS参数集的服务流中可以发送的串联帧的突发的最大长度（以字节为单位）。

计划类型

与此服务流关联的计划类型。

请求/传输策略

由位组合设置的值，其中每个位表示关于允许与此QoS参数集相关联的服务流向CMTS传输数据或从CMTS请求带宽的情况的信息。有关详细信息，请参阅“请求传输策略”部分。

额定轮询间隔

使用此QoS参数集的RTPS-、NRTPS — 或UGS-AD-style服务流的连续请求机会之间的周期（微秒）。

容忍的轮询抖动

与完全定期的轮询间隔相比，使用此QoS参数集的RTPS-、NRTPS — 或UGS-AD-style服务流所需的最大抖动或最大变化（微秒）的服务承诺。

未经请求的授权大小

为使用此QoS参数集的UGS或UGS-AD样式服务流提供的单个数据授权的大小（以字节为单位）。

额定授予间隔

使用此QoS参数集的UGS或UGS-AD样式服务流的连续未经请求的数据授权之间的持续时间（微秒）。

允许的授权抖动

对于使用此QoS参数集的UGS或UGS-AD型服务流，从完全定期的未经请求的数据授权中获得最大抖动或最大变化（微秒）所需的服务承诺。

按间隔授予

给予使用此QoS参数集的UGS或UGS-AD类型服务流的数据授权数（按额定授权间隔）。

IP ToS覆盖

指示CMTS如何修改从使用此QoS参数集的服务流接收的传入IP数据包的IP Type of Service Header字段。第一个二进制八位数是CMTS按位AND的掩码，带有传入数据包的IP Type of Service字段。第二个字节是掩码，与AND运算的结果按位OR运算，生成新的IP服务类型字段，以应用到IP数据包。

最大延迟

通过CMTS的最大延迟（微秒）所需的服务承诺，用于使用此QoS参数集的服务流的数据包（用于具有下游方向的服务流）。

参数在线状态位字段

两个位字段，指示此QoS参数集中存在哪些服务流参数。第一组大括号表示上游和下游服务流通用的参数，并表示特定于下游服务流的参数。第二组大括号表示特定于上游服务流的参数。

show interface cable <slot>/<port> service-flow

在基于DOCSIS 1.0的Cisco IOS软件中，您可以发出show cable modem命令并查看QoS列，以查看与电缆调制解调器关联的QoS配置文件：

uBR7246VXR_1.0# show cable modem 10.1.1.35

Interface   Prim Online    Timing Rec    QoS CPE IP address   MAC address

Sid  State     Offset Power

Cable3/0/U1 1    online(pt) 2799  0.75   5   0   10.1.1.35    0090.9607.3831

在启用DOCSIS 1.1的IOS软件中，您可以发出show interface cable slot /port service-flow命令，以查看与服务流关联的DOCSIS 1.1样式QoS参数集。(可以发出show interface cable slot/port qos paramset命令，以查看QoS参数集索引(在QoS Prov、Param Adm和Index Act字段中给出)所表示的QoS参数。)

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 service-flow

Sfid  Sid   Mac Address     QoS Param Index   Type    Dir    Curr   Active

Prov  Adm  Act                   State  Time

4     N/A   0001.9659.4447   4     4    4     prim    DS     act    1d0h39m

3     1     0001.9659.4447   3     3    3     prim    US     act    1d0h39m

6     N/A   0001.64ff.e4ad   6     6    6     prim    DS     act    1d0h39m

14    N/A   0006.2854.7319   9     9    9     prim    DS     act    1d0h2m

457   N/A   0006.2854.7319   10    10   0     sec(S)  DS     adm    00:00

13    6     0006.2854.7319   7     7    7     prim    US     act    1d0h2m

456   155   0006.2854.7319   8     8    8     sec(S)  US     act    21h31m

458   156   0006.2854.7319   0     11   11    dyn(S)  US     act    00:10

16    N/A   0050.7366.12fb   4     4    4     prim    DS     act    1d0h39m

15    7     0050.7366.12fb   3     3    3     prim    US     act    1d0h39m

24    N/A   0090.9607.3831   4     4    4     prim    DS     act    1d0h39m

23    10    0090.9607.3831   3     3    3     prim    US     act    1d0h39m

下表提供此命令输出中每个字段的说明：

字段

描述

SFID

与此行中的数据对应的SFID编号。

锡德

如果服务流是上游服务流，则此值是与其关联的SID编号。

Mac 地址

此服务流ID所属的电缆调制解调器的MAC地址。

QoS提供

与此服务流ID的已调配服务类别对应的QoS参数集索引。发出show interface cable slot/port qos paramset 命令，查看与此编号关联的服务类别。

参数ADM

与此服务流ID的认可服务类别对应的QoS参数集索引。发出show interface cable slot/port qos paramset 命令，查看与此编号关联的服务类别。

索引法

与此服务流ID的活动服务类别对应的QoS参数集索引。发出show interface cable slot/port qos paramset 命令，查看与此编号关联的服务类别。

类型

此SFID对应的服务流的类型。

- prim — 由DOCSIS配置文件调配的主服务流。

- sec(S) - DOCSIS配置文件也调配的辅助服务流。

- dyn(S) - CMTS和电缆调制解调器动态创建的辅助服务流。

目录

此服务流的运行方向：

- 美国 — 上游

- DS — 下游

当前状态

服务流的当前状态：

- pro — 已调配

- adm — 已接受

- act — 活动

活动时间

服务流处于活动状态的时间量。对于非活动服务流，设置为00:00。

show interface cable <slot>/<port> service-flow counters

在启用DOCSIS 1.0的Cisco IOS软件中，您可以发出show interface cable slot /port sid counters 命令来查看每个SID计数器：

uBR7246VXR_1.0# show interface cable 3/0 sid counters

Sid   Inpackets  Inoctets   Outpackets Outoctets  Ratelimit  Ratelimit

BWReqDrop  DSPktDrop

1     246        23586      241        21854      0          0

2     1773       260409     0          0          0          0

3     491        47796      478        43175      0          0

4     434        41058      423        38592      0          0

5     256        24434      244        22125      0          0

6     299        28445      289        26264      0          0

7     256        24701      246        22231      0          0

8     195        18342      186        16212      0          0

此命令在启用DOCSIS 1.1的Cisco IOS软件中仍然可用。但是，在DOCSIS 1.1中，SID是仅上游实体。因此，此命令的DOCSIS 1.1版本仅显示上游计数器。发出show interface cable slot/port service-flow counters命令，查看在两个方向上运行的服务流的计数器：

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 service-flow counters

Sfid  Packets     Bytes       PacketDrops Bits/Sec    Packets/Sec

14    4826        460427      0           90247       99

457   0           0           0           0           0

13    5126        573503      0           0           0

456   652         326000      0           382406      99

注意：当您发出clear counters命令时，此命令中的所有字段都会重置。

下表提供此命令输出中每个字段的说明：

字段

描述

SFID

此行对应的SFID。

数据包

通过此服务流发送或接收的数据包数。

字节

通过此服务流传输的字节数。

数据包丢弃

由于此服务流的速率限制而丢弃的下行数据包或上游数据授权的数量。

比特/秒

此服务流的当前吞吐量（以bps为单位）。

数据包/秒

每秒通过此服务流的当前数据包数。

show interface cable <slot>/<port> service-flow <service-flow-index> counters verbose

show interface cable slot/port service-flow service-flow-index counters verbose命令以详细方式显示与服务流关联的计数器信息：

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 service-flow 14 counters verbose

Sfid                   : 14

Packets                : 1406

Octets                 : 1373874

RateLimit Delayed Pkts : 693

RateLimit Dropped Pkts : 0

Bits/sec               : 1019840

Packets/Sec            : 129

注意：当您发出clear counters命令时，此命令中的所有字段都会重置。

下表提供此命令输出中每个字段的说明：

字段

描述

SFID

此行对应的SFID。

数据包

通过此服务流发送或接收的数据包数。

八位组

通过此服务流传输的字节数。

RateLimit延迟数据包

由于此服务流的流量整形而延迟的下游数据包或上游数据授权的数量。

RateLimit已丢弃数据包

由于此服务流的速率限制而丢弃的下行数据包或上游数据授权的数量。

位/秒

此服务流的当前吞吐量（以bps为单位）。

数据包/秒

每秒通过此服务流的当前数据包数。

show interface cable <slot>/<port> service-flow qos

在启用DOCSIS 1.0的Cisco IOS软件中，发出show cable modem命令，获取相关QoS配置文件编号，然后发出show cable qos profile命令，查看与QoS配置文件编号关联的服务类别参数：

uBR7246VXR_1.0# show cable modem 10.1.1.35

Interface   Prim Online    Timing Rec    QoS CPE IP address   MAC address

Sid  State     Offset Power

Cable3/0/U1 1    online(pt) 2799  0.75   5   0   10.1.1.35    0090.9607.3831

uBR7246VXR_1.0# show cable qos profile 5

ID  Prio Max       Guarantee Max        Max   TOS  TOS   Create  B     IP prec

upstream  upstream  downstream tx    mask value by      priv  rate

bandwidth bandwidth bandwidth  burst                    enab  enab

5   0    200000    0         1500000    1600  0x0  0x0   cm      yes   no

在启用DOCSIS 1.1的Cisco IOS软件中，show interface cable slot /port service-flow qos命令允许您查看与服务流关联的主要QoS参数，而无需执行以下两个命令：

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 service-flow qos

Sfid  Dir Curr  Sid   Sched  Prio MaxSusRate  MaxBrst   MinRsvRate  Throughput

State       Type

14    DS  act   N/A   BE     0    2000000     1522      0           8124

457   DS  adm   N/A   BE     0    100000      1522      50000       0

13    US  act   6     BE     0    500000      1522      0           0

456   US  act   155   UGS_A  0    0           1522      0           57643

下表提供此命令输出中每个字段的说明：

字段

描述

SFID

此行对应的SFID。

目录

此服务流的运行方向：

- 美国 — 上游

- DS — 下游

当前状态

服务流的当前状态：

- pro — 已调配

- adm — 已接受

- act — 活动

锡德

如果服务流是上游服务流，则此字段显示与其关联的SID。

计划类型

与此服务流关联的计划类型。

普里奥

与此服务流关联的传输优先级，从0（最低）到7（最高）。

MaxSusRate

此服务流的最大持续速率或吞吐量（以bps为单位）。

MaxBrst

此服务流的最大流量突发大小（以字节为单位）（由令牌桶速率限制算法使用）。与DOCSIS 1.0系统中同样命名的Maximum Upstream Transmit Burst字段不同，此字段的值不一定表示使用此服务流的上游路径中可以传输的最大帧大小。

MinRsvRate

此服务流的最小保留速率或承诺信息速率（以bps为单位）。

吞吐量

此服务流的当前吞吐量（以bps为单位）。

show interface cable <slot>/<port> service-flow <service-flow-index> qos verbose

show interface cable slot/port service-flow qos verbose 命令显示的信息比基本的show interface cable slot /port service-flow qos命令中显示的信息更详细：

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 service-flow 24 qos verbose

Sfid                                    : 24

Current State                           : Active

Sid                                     : 12

Minimum Packet Size                     : 0 bytes

Admitted QoS Timeout                    : 200 seconds

Active QoS Timeout                      : 0 seconds

Scheduling Type                         : Unsolicited Grant Service

Unsolicited Grant Size                  : 150 bytes

Nominal Grant Interval                  : 100000 usecs

Grants per interval                     : 1

Tolerated Grant Jitter                  : 100000 usecs

Request/Transmission policy             : 0x1FF

IP ToS Overwrite[AND-mask, OR-mask]     : 0xFF, 0x0

Current Throughput                      : 0 bits/sec, 0 packets/sec

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 service-flow 19 qos verbose

Sfid                                    : 19

Current State                           : Active

Sid                                     : N/A

Traffic Priority                        : 0

Maximum Sustained rate                  : 100000 bits/sec

Maximum Burst                           : 1522 bytes

Mimimum Reserved rate                   : 50000 bits/sec

Minimum Packet Size                     : 100 bytes

Admitted QoS Timeout                    : 200 seconds

Active QoS Timeout                      : 0 seconds

Maximum Latency                         : 20000 usecs

Current Throughput                      : 0 bits/sec, 0 packets/sec

注意：仅当此命令显示的字段与要查询的服务流相关时，才会显示这些字段。

下表提供此命令输出中每个字段的说明：

字段

描述

SFID

此行对应的SFID。

当前状态

服务流的当前状态：已调配、已接受或活动。

锡德

如果服务流是上游服务流，则SID与其关联。此字段显示此SID编号。如果此服务流是下游服务流，则显示N/A。

流量优先级

与此服务流关联的优先级，从0（最低）到7（最高）。

最大持续速率

此服务流的最大持续速率或吞吐量（以bps为单位）。

最大突发

此服务流的最大流量突发大小（以字节为单位）（由令牌桶速率限制算法使用）。与DOCSIS 1.0系统中同样命名的Maximum Upstream Transmit Burst字段不同，此字段的值不一定表示可以在上游路径中传输的最大帧大小。

最低保留率

此服务流的最小保留吞吐率或承诺信息速率（以bps为单位）。

最小数据包大小

此服务流的最小数据包大小（以字节为单位）（用于计算最小保留速率）。

允许的QoS超时

如果服务流上未发现任何活动，则服务流（如果处于“已允许”状态）从“已允许”状态中取出的持续时间（以秒为单位）。如果此字段设置为0，则服务流具有无限的“允许的QoS超时”。

活动QoS超时

如果服务流中没有数据流，则服务流（如果处于活动状态）从活动状态和认可状态取出的持续时间（以秒为单位）。如果此字段设置为0，则服务流具有无限的活动QoS超时。

最大级连突发

可通过此服务流发送的串联帧突发的最大长度（以字节为单位）。

计划类型

与此服务流关联的计划类型。

未经请求的授权大小

此服务流中提供的单个数据授权的大小（以字节为单位）（如果它使用的是UGS — 或UGS-AD-style调度类型）。

额定授予间隔

此服务流使用UGS或UGS-AD样式调度类型时，连续未经请求的数据授权之间的持续时间（微秒）。

按间隔授予

根据额定授予间隔（如果它使用UGS或UGS-AD样式的调度类型）为此服务流提供的数据授予数。

允许的授权抖动

此服务流使用UGS或UGS-AD样式调度类型时，与完全定期的未经请求的数据授权相比，对于最大抖动或最大变化（微秒）所需的服务承诺。

额定轮询间隔

此服务流的连续请求业务机会之间的时段（以微秒为单位），如果它使用的是RTPS-、NRTPS — 或UGS-AD-style调度类型。

容忍的轮询抖动

此服务流使用RTPS-、NRTPS — 或UGS-AD — 样式调度类型时，与完全定期轮询间隔相比，最大抖动或最大变化（微秒）所需的服务承诺。

请求/传输策略

由位组合设置的值。每个位表示有关允许此服务流向CMTS传输数据或从CMTS请求带宽的情况的信息。有关详细信息，请参阅“请求传输策略”部分。

IP ToS覆盖

此字段指示CMTS如何修改从此服务流接收的传入IP数据包的IP服务报头类型字段。第一个二进制八位数是CMTS按位AND的掩码，带有传入数据包的IP Type of Service字段。第二个字节是掩码，与AND运算的结果按位OR运算，生成新的IP服务类型字段，以应用到IP数据包。

最大延迟

如果服务流具有下行方向，则使用此服务流的数据包通过CMTS的最大延迟（微秒）所需的服务承诺。

当前吞吐量

此服务流的当前吞吐量（以bps为单位）。

show interface cable <slot>/<port> service-flow <service-flow-index> verbose

show interface cable slot/port service-flow service-flow-index verbose命令显示的信息比基本的show interface cable slot /port service-flow命令中显示的信息更详细：

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 service-flow 19 verbose

Sfid                                    : 4

Mac Address                             : 0090.9607.3831

Type                                    : Primary

Direction                               : Downstream

Current State                           : Active

Current QoS Indexes [Prov, Adm, Act]    : [4, 4, 4]

Active Time                             : 21h04m

Sid                                     : N/A

Traffic Priority                        : 0

Maximum Sustained rate                  : 1500000 bits/sec

Maximum Burst                           : 1522 bytes

Minimum Reserved Rate                   : 0 bits/sec

Admitted QoS Timeout                    : 200 seconds

Active QoS Timeout                      : 0 seconds

Packets                                 : 130

Bytes                                   : 123096

Rate Limit Delayed Grants               : 0

Rate Limit Dropped Grants               : 0

Current Throughput                      : 68715 bits/sec, 9 packets/sec

Classifiers                             : NONE

注意：当您发出clear counters命令时，此命令中的所有字段都会重置。

下表提供此命令输出中每个字段的说明：

字段

描述

SFID

此行对应的SFID。

Mac 地址

此服务流ID所属的电缆调制解调器的MAC地址。

类型

此SFID对应的服务流类型：

- Primary — 由DOCSIS配置文件调配的主服务流。

- 辅助（静态）- DOCSIS配置文件也调配的辅助服务流。

- 辅助（动态）- CMTS和电缆调制解调器动态创建的辅助服务流。

方向

此服务流的运行方向：上游或下游。

当前状态

服务流的当前状态：已调配、已接受或活动。

当前QoS索引

与此服务流的已调配、已接受和活动服务类别对应的QoS参数集索引。

活动时间

服务流处于活动状态的时间量。对于非活动服务流，设置为0秒。

锡德

如果服务流是上游服务流，则SID与其关联。此字段显示此SID编号。如果此服务流是下游服务流，则显示N/A。

流量优先级

与此服务流关联的优先级，从0（最低）到7（最高）。

最大持续速率

此服务流的最大持续速率或吞吐量（以bps为单位）。

最大突发

此服务流的最大流量突发大小（以字节为单位）（由令牌桶速率限制算法使用）。与DOCSIS 1.0系统中同样命名的Maximum Upstream Transmit Burst字段不同，此字段的值不一定表示可以在上游路径中传输的最大帧大小。

最低保留率

此服务流的最小保留吞吐率或承诺信息速率（以bps为单位）。

允许的QoS超时

如果服务流上未发现任何活动，则服务流（如果处于“已允许”状态）从“已允许”状态中取出的持续时间（以秒为单位）。如果此字段设置为0，则服务流具有无限的“允许的QoS超时”。

活动QoS超时

如果服务流中没有数据流，则服务流（如果处于活动状态）从活动状态和认可状态取出的持续时间（以秒为单位）。如果此字段设置为0，则服务流具有无限的活动QoS超时。

数据包

通过此服务流发送或接收的数据包数。

字节

通过此服务流传输的字节数。

速率限制延迟授权

由此服务流的流量整形延迟的下行数据包或上游数据授权的数量。

速率限制丢弃的授权

由于此服务流的速率限制而丢弃的下行数据包或上游数据授权的数量。

当前吞吐量

此服务流的当前吞吐量（以bps为单位）。

分类器

此字段显示与此服务流关联的数据包分类器的信息。如果服务流没有与其关联的分类器，则此字段显示NONE。如果服务流确实有与其关联的分类器，则显示指定的分类器参数。

show interface cable <slot>/<port> sid

在启用DOCSIS 1.0的Cisco IOS软件中，show interface cable slot /port sid 命令显示了有关电缆接口上SID的详细信息：

uBR7246VXR_1.0# show interface cable 3/0 sid

Sid  Prim Type Online     Admin   QoS Create      IP Address  MAC Address

Sid       State      Status      Time

1         stat online(pt) enable  5   01:29:27    10.1.1.35   0090.9607.3831

2         stat online     enable  5   01:29:27    10.1.1.12   0000.f025.1bd9

3         stat online(pt) enable  5   01:29:43    10.1.1.33   0001.9659.4461

4         stat online(pt) enable  5   01:29:47    10.1.1.36   0001.9659.4447

5         stat online     enable  11  01:29:49    10.1.1.42   0001.64ff.e459

6         stat init(i)    enable  2   01:29:51    10.1.1.41   0006.2854.7319

7         stat online     enable  11  01:29:55    10.1.1.39   0001.64ff.e4ad

8         stat online     enable  5   01:30:05    10.1.1.40   0020.4089.7ed6

9         stat online(pt) enable  5   01:30:09    10.1.1.38   0002.fdfa.0a35

10        stat online(pt) enable  5   01:30:13    10.1.1.43   0050.7366.12fb

11        stat online(pt) enable  5   01:30:21    10.1.1.37   0090.9607.3830

在启用DOCSIS 1.1的Cisco IOS软件中，此命令的输出已修改为包括新的DOCSIS 1.1特定字段和参数。此外，在DOCSIS 1.1中，SID是严格仅上游实体。因此，命令输出仅显示与上游服务流对应的信息：

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 sid

Sid  Prim  MAC Address    IP Address      Type Age      Admin   Sched  Sfid

State   Type

1          0090.9607.3831 10.1.1.35       stat 22h26m   enable  BE     3

2          0001.9659.4447 10.1.1.36       stat 22h26m   enable  BE     5

3          0000.f025.1bd9 0.0.0.0         stat 22h26m   enable  BE     7

4          0001.64ff.e4ad 10.1.1.39       stat 22h26m   enable  BE     9

5          0006.2854.7319 10.1.1.41       stat 22h26m   enable  BE     11

6          0001.9659.4461 10.1.1.33       stat 22h26m   enable  BE     13

7          0001.64ff.e459 10.1.1.42       stat 22h26m   enable  BE     15

8    5                                    stat 22h26m   enable  UGS_AD 17

9    5                                    stat 22h26m   enable  BE     18

10         0050.7366.12fb 10.1.1.43       stat 22h26m   enable  BE     20

11         0020.4089.7ed6 10.1.1.40       stat 22h26m   enable  BE     22

12   5                                    dyn  22h26m   enable  UGS    24

13   5                                    dyn  22h26m   enable  BE     25

下表提供此命令输出中每个字段的说明：

字段

描述

锡德

与此SID关联的上游SID编号。

普里姆

如果此SID不是与电缆调制解调器关联的主SID，则这是与此SID的电缆调制解调器关联的主SID编号。

Mac 地址

此SID所属的电缆调制解调器的MAC地址。

IP Address

此SID所属的电缆调制解调器的IP地址。

类型

此字段指示SID是由DOCSIS配置文件(stat)静态调配的，还是由电缆调制解调器或CMTS(dyn)动态创建的。

年龄

此SID处于活动状态的时间。

管理状态

此SID的管理状态：启用、禁用或销毁。

计划类型

与此SID关联的计划类型：

- BE — 尽力

- UGS — 未经请求的授权服务

- UGS_AD — 主动授予服务，带活动检测

- RTPS — 实时轮询服务

- NRTPS — 非实时轮询服务

SFID

与此SID关联的上游SFID索引。

show interface cable <slot>/<port> sid counters

在启用DOCSIS 1.0的Cisco IOS软件中，发出show interface cable slot /port sid counters 命令以查看每个SID计数器：

uBR7246VXR_1.0# show interface cable 3/0 sid counters

Sid   Inpackets  Inoctets   Outpackets Outoctets  Ratelimit  Ratelimit

BWReqDrop  DSPktDrop

1     31         3758       25         2268       0          0

2     24         3285       16         1408       0          0

3     62         6764       50         4499       0          0

4     54         5826       44         3998       0          0

5     49         5292       37         3344       0          0

6     471        74862      0          0          0          0

7     65         7152       49         4587       0          0

8     36         4410       26         2276       0          0

9     59         6481       45         4821       0          0

10    8          1635       9          780        0          0

11    26         3300       20         1818       0          0

在启用DOCSIS 1.1的Cisco IOS软件中，此命令的输出已修改为包括新的DOCSIS 1.1特定字段和参数。此外，在DOCSIS 1.1中，SID是严格仅上游实体。因此，命令输出仅显示有关上游服务流的信息：

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 sid counters

Sid  Req-polls  BW-reqs    Grants     Packets    Frag       Concatpkts

issued     received   issued     received   complete   received

1    0          70         70         70         0          0

2    0          126        126        126        0          0

3    0          278        278        0          0          0

4    0          127        127        127        0          0

5    0          70         70         70         0          0

6    0          146        146        146        0          0

7    0          84         84         84         0          0

8    192488     0          0          0          0          0

9    0          0          0          0          0          0

10   0          0          0          0          0          0

11   0          70         70         70         0          0

12   0          0          19248      0          0          0

13   0          0          0          0          0          0

注意：当您发出clear counters命令时，此命令中的所有字段都会重置。

下表提供此命令输出中每个字段的说明：

字段

描述

锡德

与此SID关联的上游SID编号。

发出请求轮询

定向到此SID的单播带宽请求业务机会数（如果此SID使用RTPS-、NRTPS — 或UGS-AD-style调度类型）。

已接收BW-req

CMTS从此SID接收的上行带宽请求数。

发放的补助

此CMTS给SID的上游数据授权数。

Packets Received

CMTS从此SID接收的数据包数。

帧完成

CMTS从此SID完全成功接收的分段帧数。

已接收Concatpkts

包含CMTS从此SID成功接收的连接数据包的帧数。

show interface cable <slot>/<port> sid <sid-number> counters verbose

show interface cable slot/port sid sid-number counters verbose命令显示的信息比基本的show interface cable slot /port sid counters命令中显示的信息更详细。

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 sid 1 counters verbose

Sid                            : 1

Request polls issued           : 0

BWReqs {Cont,Pigg,RPoll,Other} : 64, 6, 0, 0

No grant buf BW request drops  : 0

Rate exceeded BW request drops : 0

Grants issued                  : 70

Packets received               : 70

Bytes received                 : 6552

Fragment reassembly completed  : 0

Fragment reassembly incomplete : 0

Concatenated packets received  : 0

Queue-indicator bit statistics : 0 set, 0 granted

注意：当您发出clear counters命令时，此命令中的所有字段都会重置。

下表提供此命令输出中每个字段的说明：

字段

描述

锡德

与此SID关联的上游SID编号。

发出请求轮询

定向到此SID的单播带宽请求业务机会数（如果此SID使用RTPS-、NRTPS — 或UGS-AD-style调度类型）。

BWReqs

CMTS从此SID接收的上行带宽请求数：

- (续) — 作为争用广播或组播带宽请求机会的一部分收到的请求数。

- Pigg — 在上游数据帧中携带请求所接收的请求数。

- RPoll — 在单播带宽请求商机期间收到的请求数。

- 其他- CMTS在其他情况下收到的带宽请求数。

无授予BW请求丢弃

由于调度问题或冲突而无法授予数据授权的此SID的上游数据请求数。

速率超出BW请求丢弃

无法给定数据授权的此SID的上游数据请求数，因为SID超出了应用到它的上游速率限制。

发放的补助

此CMTS给SID的上游数据授权数。

Packets Received

CMTS从此SID接收的数据包数。

接收的字节数

CMTS从此SID接收的数据流量字节数。

碎片重组已完成

CMTS从此SID完全成功接收的分段帧数。

碎片重组未完成

CMTS未成功从此SID完全接收的分段帧数。

收到的连接数据包

包含CMTS从此SID成功接收的连接数据包的帧数。

队列指示器位统计信息。

此SID设置队列指示器位的次数，后跟CMTS能够为电缆调制解调器授予更多带宽的次数。当电缆调制解调器尝试比CMTS允许的传输数据的频率稍高时，队列指示器位通常由SID设置，其UGS或UGS-AD类型为调度类型。

show interface cable <slot>/<port> sid qos

在启用DOCSIS 1.0的Cisco IOS软件中，发出show cable modem命令，获取相关的QoS配置文件编号，然后发出show cable qos profile命令，以查看与QoS配置文件编号关联的服务类别参数：

uBR7246VXR_1.0# show cable modem 10.1.1.35

Interface   Prim Online    Timing Rec    QoS CPE IP address   MAC address

Sid  State     Offset Power

Cable3/0/U1 1    online(pt) 2799    0.75 5   0   10.1.1.35    0090.9607.3831

uBR7246VXR_1.0# show cable qos profile 5

ID  Prio Max       Guarantee Max        Max   TOS  TOS   Create  B     IP prec

upstream  upstream  downstream tx    mask value by      priv  rate

bandwidth bandwidth bandwidth  burst                    enab  enab

5   0    200000    0         1500000    1600  0x0  0x0   cm      yes   no

在启用DOCSIS 1.1的Cisco IOS软件中，show interface cable slot /port sid qos 命令允许您查看与SID关联的主要QoS参数，而无需发出两个命令：

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 sid qos

Sid  Pr MaxSusRate MinRsvRate Sched  Grant Grant  GPI Poll   Thrput

Type   Size  Intvl      Intvl

1    0  200000     0          BE     100   100000 1   100000 848

2    0  200000     0          BE     100   100000 1   100000 0

3    0  64000      0          BE     0     0      0   0      0

4    0  128000     0          BE     100   100000 1   100000 0

5    0  500000     0          BE     100   100000 1   100000 0

6    0  200000     0          BE     100   100000 1   100000 848

7    0  128000     0          BE     100   100000 1   100000 0

8    0  0          0          UGS_AD 500   10000  1   10000  3468

9    0  100000     0          BE     100   100000 1   100000 0

10   0  200000     0          BE     100   100000 1   100000 848

11   0  200000     0          BE     100   100000 1   100000 848

12   0  0          0          UGS    150   100000 1   100000 0

13   0  7000       0          BE     100   100000 1   100000 0

下表提供此命令输出中每个字段的说明：

字段

描述

锡德

与此SID关联的上游SID编号。

公关

与此SID关联的优先级，从0（最低）到7（最高）。

MaxSusRate

此SID的最大持续速率或吞吐量（以bps为单位）。

MinRsvRate

此SID的最小保留吞吐率或承诺信息速率（以bps为单位）。

计划类型

与此服务流关联的计划类型。

授予大小

如果此SID使用UGS或UGS-AD样式调度类型，则为此SID提供的单个数据授权的大小（以字节为单位）。

格兰特·因特维尔

此SID的连续未经请求的数据授权之间的持续时间（以微秒为单位），如果它使用的是UGS — 或UGS-AD-style调度类型。

GPI

每个授予间隔给此SID的数据授予数（如果它使用UGS或UGS-AD样式的调度类型）。

投票意向

此SID的连续请求业务机会之间的时段（以微秒为单位），如果它使用的是RTPS-、NRTPS — 或UGS-AD-style调度类型。

吞吐量

此SID的当前吞吐量（以bps为单位）。

show interface cable <slot>/<port> sid <sid-number> qos verbose

show interface cable slot/port sid sid-number qos verbose命令显示的信息比基本show interface cable slot /port sid qos命令中显示的信息更详细：

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 sid 1 qos verbose

Sid                                     : 1

Traffic Priority                        : 0

Maximum Sustained Rate                  : 200000 bits/sec

Maximum Burst                           : 1600 bytes

Minimum Reserved Rate                   : 0 bits/sec

Minimum Packet Size                     : 64 bytes

Admitted QoS Timeout                    : 200 seconds

Active QoS Timeout                      : 0 seconds

Maximum Concatenated Burst              : 1600 bytes

Scheduling Type                         : Best Effort

Nominal Grant Interval                  : 100000 usecs

Tolerated Grant Jitter                  : 2000 usecs

Nominal Polling Interval                : 100000 usecs

Tolerated Polling Jitter                : 2000 usecs

Unsolicited Grant Size                  : 100 bytes

Grants per Interval                     : 1

Request/Transmission Policy             : 0x0

IP ToS Overwrite [AND-mask, OR-mask]    : 0xFF, 0x0

Current Throughput                      : 863 bits/sec, 0 packets/sec

下表提供此命令输出中每个字段的说明：

字段

描述

锡德

与此SID关联的上游SID编号。

流量优先级

与此SID关联的优先级，从0（最低）到7（最高）。

最大持续速率

此SID的最大持续速率或吞吐量（以bps为单位）。

最大突发

此SID的最大流量突发大小（以字节为单位）（由令牌桶速率限制算法使用）。与DOCSIS 1.0系统中同样命名的Maximum Upstream Transmit Burst字段不同，此字段的值不一定表示可以在上游路径中传输的最大帧大小。

最低保留率

此SID的最小保留吞吐率或承诺信息速率（以bps为单位）。

最小数据包大小

此SID的最小数据包大小（以字节为单位）（用于计算最小保留速率）。

允许的QoS超时

如果在SID上未看到任何活动，则此SID（如果它处于“已承认”状态）从“已承认”状态中取出的持续时间（以秒为单位）。如果此字段设置为0，则SID具有无限的“允许的QoS超时”。

活动QoS超时

此SID（如果处于活动状态）在之后从活动状态和承认状态（如果没有数据流通过SID）中取出的持续时间（以秒为单位）。如果此字段设置为0，则SID具有无限的活动QoS超时。

最大级连突发

可通过此SID发送的串连帧的最大长度（以字节为单位）。

计划类型

与此服务流关联的计划类型。

额定授予间隔

此SID的连续未经请求的数据授权之间的持续时间（以微秒为单位），如果它使用的是UGS — 或UGS-AD-style调度类型。

允许的授权抖动

此SID使用UGS或UGS-AD样式调度类型时，与完全定期的未经请求的数据授权相比的最大抖动或最大变化（微秒）所需的服务承诺。

额定轮询间隔

此SID的连续请求业务机会之间的时段（以微秒为单位），如果它使用的是RTPS-、NRTPS — 或UGS-AD-style调度类型。

容忍的轮询抖动

此SID使用RTPS-、NRTPS — 或UGS-AD-style调度类型时，与完全定期轮询间隔相比，最大抖动或最大变化（微秒）所需的服务承诺。

未经请求的授权大小

如果此SID使用的是UGS — 或UGS-AD-style调度类型，则为此SID提供的单个数据授权的大小（以字节为单位）。

按间隔授予

如果此SID使用UGS或UGS-AD样式的调度类型，则给予此SID的数据授权数。

请求/传输策略

由位组合设置的值。每个位表示有关允许此SID向CMTS传输数据或从CMTS请求带宽的情况的信息。有关详细信息，请参阅“请求传输策略”部分。

IP ToS覆盖

此字段指示CMTS如何修改从此SID接收的传入IP数据包的IP服务报头类型字段。第一个二进制八位数是CMTS按位AND的掩码，带有传入数据包的IP Type of Service字段。第二个字节是掩码，与AND运算的结果按位OR运算，生成新的IP服务类型字段，以应用到IP数据包。

当前吞吐量

此SID的当前吞吐量（以bps为单位）。

show interface cable <slot>/<port> sid verbose

在编写本文档时，此命令的输出与show interface cable slot/port sid命令的输出相同。

show interface cable <slot>/<port> upstream <upstream-port-number>

在启用DOCSIS 1.0的Cisco IOS软件中，show interface cable slot /port upstream upstream-port-number 命令显示有关上游端口上接收的数据包和错误的统计数据。它还显示有关上游调度、队列和利用率的详细信息：

uBR7246VXR_1.0# show interface cable 3/0 upstream 0

Cable3/0: Upstream 0 is administratively down

Received 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 unicasts

0 discards, 0 errors, 0 unknown protocol

0 packets input, 0 uncorrectable

0 noise, 0 microreflections

Total Modems On This Upstream Channel : 0 (0 active)

Default MAC scheduler

Queue[Rng Polls]  0/64, fifo queueing, 0 drops

Queue[Cont Mslots]  0/104, fifo queueing, 0 drops

Queue[CIR Grants]  0/64, fair queueing, 0 drops

Queue[BE Grants]  0/64, fair queueing, 0 drops

Queue[Grant Shpr]   0/64, calendar queueing, 0 drops

Reserved slot table currently has 0 CBR entries

Req IEs 0, Req/Data IEs 0

Init Mtn IEs 0, Stn Mtn IEs 0

Long Grant IEs 0, Short Grant IEs 0

Avg upstream channel utilization : 0%

Avg percent contention slots : 0%

Avg percent initial ranging slots : 0%

Avg percent minislots lost on late MAPs : 0%

Total channel bw reserved 0 bps

CIR admission control not enforced

Admission requests rejected 0

Current minislot count   : 2865362    Flag: 0

Scheduled minislot count : 2865402    Flag: 0

在启用DOCSIS 1.1的Cisco IOS软件中，show interface cable slot /port upstream upstream-port-number命令仅显示上游端口数据包和错误统计信息。(现在，show interface cable slot/port mac-scheduler命令显示其他上游统计信息。)

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 upstream 1

Cable3/0: Upstream 1 is up

Received 1130 broadcasts, 5 multicasts, 163861 unicasts

0 discards, 112199 errors, 0 unknown protocol

164996 packets input, 1 uncorrectable

10 noise, 0 microreflections

Total Modems On This Upstream Channel : 8 (8 active)

注意：当您发出clear counters命令时，此命令中的所有字段都会重置。

下表提供此命令输出中每个字段的说明：

字段

描述

广播

此上游端口上接收的广播数据包数。

组播

此上游端口上接收的组播数据包数。

单播

在此上游端口上接收的单播数据包数。

丢弃

在此上游端口上接收的正确接收但被丢弃的数据包数。始终为 0.

错误

CMTS上游端口接收错误信号的指示。
注：如果此计数器增量很快，则可能并不总是RF问题的征兆。使用不可修正的计数器可更好地测量射频干扰问题。

未知协议

此上游端口上接收的协议类型未知的数据包数。始终为 0.

输入的数据包

此上游端口上接收的输入数据包总数。这应等于广播、组播和单播的数量。

不可纠正

此上游端口上接收的具有不可纠正错误的数据包数。

噪声

CMTS在测距和带宽请求期间在此上游端口上接收的噪声量的指示。

微反射

在此上游端口上接收的微反射数。对于当前Cisco IOS软件版本12.2(4)BC1a，在编写本文档时，始终为0。

此上游信道上的调制解调器总数

与此上游关联的电缆调制解调器总数，后跟当前处于活动状态的电缆调制解调器数。

结论

要成功部署基于IP的高级多媒体服务和有线数据基础设施，必须确保有线数据网络的基本组件运行稳定。一旦现有应用证明了网络稳定性，可激活更新、更复杂的应用。

本文档介绍如何从基于DOCSIS 1.0的系统迁移到基于DOCSIS 1.1的系统，而无需实施任何新的高级功能。通过确保新的DOCSIS 1.1系统能够成功支持与旧的DOCSIS 1.0系统相同的功能，有线服务提供商可以基于这种稳定性构建并进一步部署高级IP服务，如VoIP和MPEG Video over IP。

相关信息

- Verisign DOCSIS根证书颁发机构证书下载

- NET-SNMP主页

- DOCS-CABLE-DEVICE-MIB

- CableLabs电缆调制解调器/DOCSIS规格

- 技术支持和文档 - Cisco Systems