目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置步骤

1. WAAS中央管理器

2. Windows 2008 R2 - NPS服务器配置

3. RADIUS用户帐户的WAAS CM配置

确认

故障排除

相关信息

简介

本文档介绍在思科广域应用服务(WAAS)和Windows 2008 R2网络策略服务器(NPS)上配置远程身份验证拨入用户服务(RADIUS)的过程。

默认WAAS配置使用本地身份验证。Cisco WAAS支持RADIUS和终端访问控制器访问控制系统(TACACS+)，也用于身份验证、授权和记帐(AAA)。 本文档仅介绍一台设备的配置。但是，也可以在设备组下执行此操作。所有配置必须通过WAAS CM GUI应用。

Cisco Wide Area Application Services Configuration Guide(Cisco Wide Area Application Services配置指南)中的“Configuring Administrative Login Authentication， Authorization， and Accounting”一章中提供了常规WAAS AAA配置。

作者：思科TAC工程师Hamilan Gnanabaskaran。

由思科TAC工程师Sanaz Tayar编辑。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- WAAS 5.x或6.x

- Windows NPS服务器

- AAA - RADIUS

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cisco WAAS — 虚拟中央管理器(vCM)

- WAAS 6.2.3.b

- Windows 2008 NPS

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。用于本文的所有设备都始于默认配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

相关产品

本文档也可与以下硬件和软件版本一起应用：

- vWAAS、ISR-WAAS和所有WAAS设备

- WAAS 5.x或WAAS 6.x

- WAAS作为中央管理器、应用加速器

注意：APPNAV-XE不支持此配置。路由器AAA将配置推送到APPNAV-XE。

配置步骤

需要应用以下配置：

1. WAAS中央管理器

1.1 AAA RADIUS配置

1.2 AAA身份验证配置

2. Windows 2008 R2 - NPS服务器配置

2.1 RADIUS客户端配置

2.2网络策略配置

3. RADIUS用户帐户的WAAS CM配置

1. WAAS中央管理器

1.1在WAAS Central manager中，在Configure>Security>AAA>RADIUS下创建RADIUS服务器。

1.2在Configure>Security>AAA>Authentication Methods下配置身份验证方法以反映RADIUS。

主身份验证方法被选为RADIUS，辅助身份验证方法被选为本地。因此，在RADIUS失败时，客户可以通过本地帐户登录。

2. Windows 2008 R2 - NPS服务器配置

2.1在Windows 2008 R2 - NPS服务器中，将WAAS设备IP创建为RADIUS客户端。

2.2在Windows 2008 R2 - NPS服务器中，创建网络策略以匹配WAAS设备并允许身份验证。

在实验室中，必须在NPS >Policies > Network Policy下选择这些参数。

条件可与Radius客户端友好名称匹配。其他方法可以使用，例如IP地址。

身份验证方法，即未加密身份验证(PAP、SPAP)。

Service-Type（服务类型）作为Administrative（管理）。

供应商特定属性，作为Cisco-AV-Pair(Shell:priv-lvl=15)。

允许完全网络访问。

3. RADIUS用户帐户的WAAS CM配置

在RADIUS中配置权限级别为15或1的用户，不提供对WAAS CM GUI的访问。CMS数据库维护与外部AAA服务器分离的用户、角色和域列表。

正确配置外部AAA服务器以验证用户身份后，必须配置CM GUI以为该用户提供在CM GUI内工作所需的角色和域。

如果RADIUS用户不在CM中的用户下，则当使用该用户登录GUI时，您的帐户没有访问任何Central Manager页的权限。请咨询管理员，了解已调配的角色和域。显示此按摩。

在WAAS CM下配置本地用户名（无密码）。

对于每个用户，用户名必须与角色管理下的正确角色绑定。

如果用户需要具有只读访问权限或有限访问权限，可以在角色下配置。

确认

在WAAS设备中，此配置被推送。

radius-server key ****

radius-server host 10.66.86.125 auth-port 1645

!

身份验证登录本地启用辅助

身份验证登录RADIUS启用主

身份验证配置本地启用辅助

身份验证配置radius启用主

authentication fail-over server-unreachable

思科 CLI 分析器（仅适用于注册客户）支持某些 show 命令。要查看对 show 命令输出的分析，请使用思科 CLI 分析器。

- authentication — 配置身份验证

故障排除

本部分提供的信息可用于对配置进行故障排除。

- 检查Windows域日志

- #从WAAS CM CLI调试aaa授权

相关信息

- 在WAAS上配置RADIUS服务器身份验证设置

- 网络策略服务器适用于Windows Server 2008