Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Problema

Solução

Introdução

Este documento descreve a solução para um problema no qual os membros do grupo de canal de porta sincronizam depois que as EVCs (Ethernet Virtual Connections) são configuradas nos Cisco ASR 903 Series Aggregation Services Routers.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nos Cisco ASR 903 Series Aggregation Services Routers configurados como um dispositivo Provider Edge com canal de porta em direção ao dispositivo Customer Edge.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Problema

Os membros do grupo de canal de porta começam a oscilar após você configurar as Conexões Virtuais Ethernet (EVC); quando você remove a configuração do EVC, os membros do grupo de canal de porta não oscilam mais.

Os logs exibem uma saída semelhante a esta:

GigabitEthernet0/0/4 taken out of port-channel1

GigabitEthernet0/0/4 added as member-2 to port-channel1

GigabitEthernet0/0/5 taken out of port-channel1

GigabitEthernet0/0/5 added as member-2 to port-channel1

Esse problema é específico dos port channels ASR 903 com EVC e é visto nesta configuração de exemplo:

!

interface Port-channel1

mtu 1604

no ip address

no negotiation auto

service instance 999 ethernet

encapsulation dot1q 999

rewrite ingress tag pop 1 symmetric

bridge-domain 999

!

service instance 1700 ethernet

encapsulation dot1q 1700

rewrite ingress tag pop 1 symmetric

xconnect 172.26.225.1 1700 encapsulation mpls pw-class TE101

!

service instance 1820 ethernet

encapsulation dot1q 1820

rewrite ingress tag pop 1 symmetric

xconnect 172.26.225.15 1820 encapsulation mpls pw-class TE305

!

interface GigabitEthernet0/0/4

mtu 1604

no ip address

negotiation auto

service-policy input Core-In

service-policy output Core-Out

channel-group 1 mode active

!

interface GigabitEthernet0/0/5

mtu 1604

no ip address

negotiation auto

cdp enable

service-policy input Core-In

service-policy output Core-Out

channel-group 1 mode active

Solução

Ao configurar port channels com EVC no ASR 903, você deve configurar 1 EVC com encapsulamento não marcado e protocolo L2. Por exemplo:

interface Port-channel1

!

service instance 1 ethernet

encapsulation untagged

bridge-domain 1

l2protocol peer

!

Para obter mais informações sobre instâncias de serviço ASR 903 e canais de porta, consulte a seção EFPs e EtherChannels de Configurando Conexões Virtuais Ethernet no Roteador Cisco ASR 903.