Contents

Introdução

Links

Caixa Nota

Introdução

O Cisco IOS® XE 17.12.4ESW13 fornece correções importantes para o Cisco IOS XE 17.12.4 FCS, para o 9800 Wireless Controller e para pontos de acesso.

Links

Faça o download do Cisco IOS XE 17.12.4ESW13 aqui.

- Para o controlador sem fio integrado nos pontos de acesso Catalyst 9100 Series, use C9800-AP-universalk9.V1712_4_ESW13.zip

- Para o controlador sem fio Catalyst 9800-CL para nuvem, use C9800-CL-universalk9.V1712_4_ESW13.SPA.bin

- Para controladores sem fio Catalyst 9800-L, use C9800-L-universalk9_wlc.V1712_4_ESW13.SPA.bin

- Para os controladores sem fio Catalyst 9800-40 e 9800-80, use C9800-universalk9_wlc.V1712_4_ESW13.SPA.bin

- Notas de versão para 17.12.4 ES13

Caixa Nota

Os clientes devem migrar para a versão CCO 17.12.5, quando disponível. Os clientes não receberão correções de bugs adicionais nesta filial ES quando o próximo código CCO (versão de manutenção) já tiver correções integradas. Esse código é suportado pela organização TAC. Relate todos os comentários, sugestões e problemas sobre este código diretamente para wnbu-escalation@cisco.com.