Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Da GUI do Cisco DNA-C:

Provisionamento do C9800 via Cisco DNA-C

Etapa1: Projeto

Etapa 2: Aprovisionamento

Troubleshoot

Introduction

Este artigo fornece um exemplo de configuração sobre como adicionar, gerenciar e provisionar controladores de LAN sem fio Catalyst 9800 sem estrutura através do Cisco DNA-Center.

Prerequisites

Conhecimento básico da configuração do Catalyst 9800 e do DNA-Center

Requirements

Consulte a matriz de compatibilidade de software para obter os requisitos de compatibilidade da solução no Catalyst 9800 WLC e no Cisco DNA-Center.

Componentes Utilizados

9800-CL na versão 16.12.4a.

Cisco DNA-Center na versão 2.1.2.0.

Configurar

Da GUI do Cisco DNA-C:

1. Faça login na GUI do Cisco DNA-C

2. No canto superior esquerdo da página da Web, clique no menu "hambúrguer", clique em "Ferramentas" e, em seguida, clique em "Descoberta":

Note: Como alternativa, você pode descobrir o dispositivo C9800 usando o menu "Inventário".

3. Na página Discovery, clique em "Add Discovery" (Adicionar descoberta):

4. Insira os detalhes da WLC C9800

Role para baixo para ativar as credenciais CLI/SNMP/HTTP/HTTPS:

NOTE: O nome de usuário/senha/SSHv2 precisa ser configurado no dispositivo primeiro.

Para habilitar o NETCONF na página de descoberta:

NOTE: A porta NETCONF padrão no C9800 é a porta 830.

Em seguida, pressione o botão "Discover" (Descobrir) e pressione o botão "Start" (Iniciar):

OBSERVAÇÃO: você pode agendar o processo de descoberta para uma data e hora diferentes.

Se tudo tiver sido configurado corretamente no Cisco DNA Center e no 9800 WLC, a Discovery deverá acabar parecendo com isso:

Certifique-se de validar se o dispositivo está em um estado "Gerenciado" na página "Inventário":

O C9800 agora é adicionado ao Cisco DNA-C.

Provisionamento do C9800 via Cisco DNA-C

Etapa1: Projeto

1. Na página inicial do Cisco DNA-C, clique na guia Design

Já foi adicionado um mapa do site e uma planta baixa à guia Hierarquia de rede.

2. Para adicionar SSID sem fio, clique na guia "Network Settings" (Configurações de rede), navegue para "Wireless" (Sem fio) e clique em "Add" (Adicionar)

Role para baixo até acessar as configurações de segurança e configurar a senha PSK.

Clicar na guia "Next" (Avançar) o leva à guia "Wireless Profiles" (Perfis sem fio), na qual você configurará seu perfil sem fio para ser atribuído ao site específico.

Clique no botão "Concluir" para adicionar os perfis de WLAN e de Política sem fio que você acabou de criar.

Etapa 2: Aprovisionamento

Agora que a WLAN e os perfis foram projetados, podemos provisioná-los para as respectivas WLCs. Para isso, clique na guia "Provisionar" na parte superior do Cisco DNA-C

1. No menu Provisionar, você pode filtrar o nome do dispositivo na opção "Filtro" do inventário do dispositivo.

2. Selecione sua WLC e passe o mouse sobre o campo "Ações" e navegue até "Provisionar"

3. Adicionar dispositivo ao seu site

4. Neste exemplo, AP e WLC estão no mesmo local, você pode ignorar a etapa de configuração e configuração avançada aqui e implantar a partir da página de resumo.

Validar se o provisionamento foi bem-sucedido:

5. A próxima etapa é provisionar seu ponto de acesso usando o mesmo método acima.

6. Agora você pode validar o status do provisionamento na GUI do C9800>>Configurações>>WLAN

Você agora provisionou com êxito o WLC/AP através do Cisco DNA-C

Troubleshoot

Do Cisco DNA-C "sudo rca" do CLI de "cada" DNAC da Cisco no cluster;

Da CLI do C9800:

Debugs:

debug snmp requests

debug snmp packets

debug netconf-yang level debug

show platform software yang-management process

Verifica se todos os processos estão em execução.

Se netconf-yang estiver em execução, todos os processos, exceto gnmib, devem estar no estado UP