Índice

Introdução

Informações de Apoio

Abreviaturas

Trabalhos do espanador

Única falha HDD

Única falha HDD no server do cálculo

Única falha HDD no server do controlador

Única falha HDD no server do OSD-cálculo

Única falha HDD no server OSPD

Introdução

Este original descreve as etapas exigidas para substituir a movimentação defeituosa da unidade de disco rígido (HDD) no server em um Ultra-M setup que a rede virtual de StarOS dos anfitriões funciona (VNFs).

Informações de Apoio

Ultra-M é uma solução móvel virtualizada pré-embalada e validada do núcleo do pacote projetada simplificar o desenvolvimento de VNFs. OpenStack é o gerente virtualizado da infraestrutura (VIM) para Ultra-M e consiste nestes tipos de nó:

- Cálculo

- Disco do armazenamento do objeto - Cálculo (OSD - Cálculo)

- Controlador

- Plataforma de OpenStack - Diretor (OSPD)

A arquitetura de nível elevado de Ultra-M e os componentes envolvidos são descritos nesta imagem:

O original de UltraM ArchitectureThis é pretendido para os Ciscos personnel que são familiares com a plataforma de Cisco Ultra-M e detalha as etapas exigidas ser realizado em OpenStack em nível na altura da substituição do server OSPD.

Note: A liberação M 5.1.x é considerada ultra a fim definir os procedimentos neste original.

Abreviaturas

VNF

Função da rede virtual

CF

Função de controle

SF

Função de serviço

ESC

Controlador elástico do serviço

ESPANADOR

Método do procedimento

OSD

Discos do armazenamento do objeto

HDD

Unidade de disco rígido

SSD

Movimentação de circuito integrado

VIM

Gerente virtual da infraestrutura

VM

Máquina virtual

EM

Element Manager

UA

Ultra Automation Services

UUID

Universalmente identificador exclusivo

Trabalhos do espanador

Única falha HDD

1. Cada server de Baremetal será fornecida com duas movimentações HDD atuar como o DISCO DE INICIALIZAÇÃO na configuração da invasão 1. Em caso da única falha HDD, desde que há uma Redundância nivelada RAID 1, a movimentação defeituosa HDD pode estar quente trocada.

2. O procedimento para substituir um componente defeituoso no server UCS C240 M4 pode ser consultado de: Substituindo os componentes de servidor.

3. Em caso da única falha HDD, somente o HDD defeituoso será trocada quente e daqui nenhum procedimento de upgrade BIOS é exigido após ter substituído discos novos.

4. Após ter substituído os discos, espera para a sincronização dos dados entre os discos. Pôde tomar horas para terminar.

5. Em um OpenStack baseado a solução (de Ultra-M), server baremetal UCS 240M4 pode pegar um destes papéis: Cálculo, OSD-cálculo, controlador e OSPD. As etapas exigidas a fim segurar a única falha HDD em cada um destes papéis do servidor são as mesmas e esta seção descreve os exames médicos completos a ser executados antes da troca quente do disco.

Única falha HDD no server do cálculo

1. Se a falha de movimentações HDD é observada no UCS 240M4 que atua como um nó do cálculo, execute estes exames médicos completos antes que você execute finalmente a troca quente do disco defeituoso

2. Identifique os VM que são executado neste server e verifique-os que o estado das funções é bom.

Identifique os VM hospedados no nó do cálculo:

Identifique os VM que são hospedados no server do cálculo e verifique que são ativos e corredor. Pode haver duas possibilidades:

1. O server do cálculo contém somente o SF VM.

[stack@director ~]$ nova list --field name,host | grep compute-10

| 49ac5f22-469e-4b84-badc-031083db0533 |  VNF2-DEPLOYM_s8_0_8bc6cc60-15d6-4ead-8b6a-10e75d0e134d     |

pod1-compute-10.localdomain    | ACTIVE|

2. O server do cálculo contém a combinação CF/ESC/EM/UAS de VM.

[stack@director ~]$ nova list --field name,host | grep compute-8

| 507d67c2-1d00-4321-b9d1-da879af524f8 | VNF2-DEPLOYM_XXXX_0_c8d98f0f-d874-45d0-af75-88a2d6fa82ea   | pod1-compute-8.localdomain     | ACTIVE |

| f9c0763a-4a4f-4bbd-af51-bc7545774be2 | VNF2-DEPLOYM_c2_0_df4be88d-b4bf-4456-945a-3812653ee229     | pod1-compute-8.localdomain     | ACTIVE |

| 75528898-ef4b-4d68-b05d-882014708694 | VNF2-ESC-ESC-0                                             | pod1-compute-8.localdomain     | ACTIVE |

| f5bd7b9c-476a-4679-83e5-303f0aae9309 | VNF2-UAS-uas-0                                             | pod1-compute-8.localdomain     | ACTIVE |

Note: Na saída mostrada aqui, a primeira coluna corresponde ao UUID, a segunda coluna é o nome VM e a terceira coluna é o hostname onde o VM esta presente.

Exames médicos completos:

1. Entre ao StarOS VNF e identifique o cartão que corresponde ao SF ou ao CF VM. Use o UUID do SF ou o CF VM identificado da seção “identifica os VM hospedados no nó do cálculo”, e identifica o cartão que corresponde ao UUID.

[local]VNF2# show card hardware

Tuesday might 08 16:49:42 UTC 2018

<snip>

Card 8:

Card Type               : 4-Port Service Function Virtual Card

CPU Packages            : 26 [#0, #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #10, #11, #12, #13, #14, #15, #16, #17, #18, #19, #20, #21, #22, #23, #24, #25]

CPU Nodes               : 2

CPU Cores/Threads       : 26

Memory                  : 98304M (qvpc-di-large)

UUID/Serial Number      :  49AC5F22-469E-4B84-BADC-031083DB0533

<snip>

[local]VNF2# show card hardware

Tuesday might 08 16:49:42 UTC 2018

<snip>

Card 2:

Card Type               : Control Function Virtual Card

CPU Packages            : 8 [#0, #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7]

CPU Nodes               : 1

CPU Cores/Threads       : 8

Memory                  : 16384M (qvpc-di-large)

UUID/Serial Number      : F9C0763A-4A4F-4BBD-AF51-BC7545774BE2

<snip>

2. Verifique o estado do cartão.

[local]VNF2# show card table

Tuesday might 08 16:52:53 UTC 2018

Slot         Card Type                               Oper State     SPOF  Attach

-----------  --------------------------------------  -------------  ----  ------

1: CFC      Control Function Virtual Card           Active         No

2: CFC      Control Function Virtual Card           Standby        -

3: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

4: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

5: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

6: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

7: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

8: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

9: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

10: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Standby        -

3. Entre ao ESC hospedado no nó do cálculo e verifique o estado.

[admin@VNF2-esc-esc-0 esc-cli]$ escadm status

0 ESC status=0 ESC Master Healthy

4. Entre ao EM hospedado no nó do cálculo e verifique o estado.

ubuntu@vnfd2deploymentem-1:~$ ncs_cli -u admin -C

admin connected from 10.225.247.142 using ssh on vnfd2deploymentem-1

admin@scm# show ems

EM            VNFM

ID  SLA  SCM  PROXY

---------------------

3   up   up   up

6   up   up   up

5. Entre aos UA hospedados no nó do cálculo e verifique o estado.

ubuntu@autovnf2-uas-1:~$ sudo su

root@autovnf2-uas-1:/home/ubuntu# confd_cli -u admin -C

Welcome to the ConfD CLI

admin connected from 127.0.0.1 using console on autovnf2-uas-1

autovnf2-uas-1#show uas ha

uas ha-vip 172.18.181.101

autovnf2-uas-1#

autovnf2-uas-1#

autovnf2-uas-1#show uas

uas version 1.0.1-1

uas state ha-active

uas ha-vip 172.18.181.101

INSTANCE IP   STATE  ROLE

-----------------------------------

172.18.180.4  alive  CONFD-SLAVE

172.18.180.5  alive  CONFD-MASTER

172.18.180.8  alive  NA

autovnf2-uas-1#show errors

% No entries found.

6. Se os exames médicos completos são muito bem, continue com procedimento e espera quentes da troca do disco defeituoso para a sincronização dos dados como toma horas para terminar. Refira a substituição dos componentes de servidor.

7. Repita estes procedimentos do exame médico completo a fim confirmar que o estado de saúde dos VM hospedados no nó do cálculo está restaurado.

Escolha a falha HDD no server do controlador

1. Se a falha de movimentações HDD é observada no UCS 240M4 que atua como um nó do controlador, siga os exames médicos completos antes que você execute a troca quente do disco defeituoso.

2. Verifique o estado do pacemaker em controladores.

3. Entre a um dos controladores ativo e verifique o estado do pacemaker. Todos os serviços devem ser executado nos controladores disponíveis e parado na falha no controlador.

[heat-admin@pod1-controller-0 ~]$ sudo pcs status

Cluster name: tripleo_cluster

Stack: corosync

Current DC: pod1-controller-0 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum

Last updated: Thu Jun 28 07:53:06 2018          Last change: Wed Jan 17 11:38:00 2018 by root via cibadmin on pod1-controller-0

3 nodes and 22 resources conimaged

Online: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]

Full list of resources:

ip-10.2.2.2      (ocf::heartbeat:IPaddr2):       Started pod1-controller-0

ip-11.120.0.42 (ocf::heartbeat:IPaddr2):       Started pod1-controller-1

ip-11.119.0.42 (ocf::heartbeat:IPaddr2):       Started pod1-controller-2

ip-11.120.0.50 (ocf::heartbeat:IPaddr2):       Started pod1-controller-0

ip-11.118.0.48 (ocf::heartbeat:IPaddr2):       Started pod1-controller-1

ip-192.200.0.102       (ocf::heartbeat:IPaddr2):       Started pod1-controller-2

Clone Set: haproxy-clone [haproxy]

Started: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]

Master/Slave Set: galera-master [galera]

Masters: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]

Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]

Started: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]

Master/Slave Set: redis-master [redis]

Masters: [ pod1-controller-0 ]

Slaves: [ pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]

openstack-cinder-volume        (systemd:openstack-cinder-volume):      Started pod1-controller-0

my-ipmilan-for-controller-0    (stonith:fence_ipmilan):        Started pod1-controller-1

my-ipmilan-for-controller-1    (stonith:fence_ipmilan):        Started pod1-controller-2

my-ipmilan-for-controller-2    (stonith:fence_ipmilan):        Started pod1-controller-0

Daemon Status:

corosync: active/enabled

pacemaker: active/enabled

pcsd: active/enabled

4. Verifique o estado de MariaDB nos controladores ativo.

[stack@director] nova list | grep control

| 4361358a-922f-49b5-89d4-247a50722f6d | pod1-controller-0 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.102 |

| d0f57f27-93a8-414f-b4d8-957de0d785fc | pod1-controller-1 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.110 |

[stack@director ~]$ for i in 192.200.0.102 192.200.0.110 ; do echo "*** $i ***" ; ssh heat-admin@$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_local_state_comment'\" ; sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_cluster_size'\""; done

*** 192.200.0.152 ***

Variable_name     Value

wsrep_local_state_comment  Synced

Variable_name     Value

wsrep_cluster_size         2

*** 192.200.0.154 ***

Variable_name     Value

wsrep_local_state_comment  Synced

Variable_name     Value

wsrep_cluster_size         2

5. Verifique que estas linhas estam presente para cada controlador ativo:

wsrep_local_state_comment: Synced

wsrep_cluster_size: 2

6. Verifique o estado de Rabbitmq nos controladores ativo.

[heat-admin@pod1-controller-0 ~]$ sudo rabbitmqctl cluster_status

Cluster status of node 'rabbit@pod1-controller-0' ...

[{nodes,[{disc,['rabbit@pod1-controller-0','rabbit@pod1-controller-1',

'rabbit@pod1-controller-2']}]},

{running_nodes,['rabbit@pod1-controller-2',

'rabbit@pod1-controller-1',

'rabbit@pod1-controller-0']},

{cluster_name,<<"rabbit@pod1-controller-0.localdomain">>},

{partitions,[]},

{alarms,[{'rabbit@pod1-controller-2',[]},

{'rabbit@pod1-controller-1',[]},

{'rabbit@pod1-controller-0',[]}]}]

7. Se os exames médicos completos são muito bem, continue com procedimento e espera quentes da troca do disco defeituoso para a sincronização dos dados como toma horas para terminar. Refira a substituição dos componentes de servidor.

8. Repita estes procedimentos do exame médico completo a fim confirmar o estado de saúde do controlador é restaurado.

Escolha a falha HDD no server do OSD-cálculo

Se a falha de movimentações HDD é observada no UCS 240M4 que atua como o nó do OSD-cálculo do sn, execute estes exames médicos completos antes que você execute a troca quente do disco defeituoso.

Identifique os VM hospedados no nó do OSD-cálculo:

Identifique os VM que são hospedados no server do cálculo. Pode haver duas possibilidades:

1. O server do OSD-cálculo contém a combinação EM/UAS/Auto-Deploy/Auto-IT de VM.

[stack@director ~]$ nova list --field name,host | grep osd-compute-0

| c6144778-9afd-4946-8453-78c817368f18 | AUTO-DEPLOY-VNF2-uas-0                                   | pod1-osd-compute-0.localdomain | ACTIVE |

| 2d051522-bce2-4809-8d63-0c0e17f251dc | AUTO-IT-VNF2-uas-0                                       | pod1-osd-compute-0.localdomain | ACTIVE |

| 507d67c2-1d00-4321-b9d1-da879af524f8 | VNF2-DEPLOYM_XXXX_0_c8d98f0f-d874-45d0-af75-88a2d6fa82ea | pod1-osd-compute-0.localdomain | ACTIVE |

| f5bd7b9c-476a-4679-83e5-303f0aae9309 | VNF2-UAS-uas-0                                           | pod1-osd-compute-0.localdomain | ACTIVE |

2. O server do cálculo contém a combinação CF/ESC/EM/UAS de VM.

[stack@director ~]$ nova list --field name,host | grep osd-compute-1

| 507d67c2-1d00-4321-b9d1-da879af524f8 | VNF2-DEPLOYM_XXXX_0_c8d98f0f-d874-45d0-af75-88a2d6fa82ea   | pod1-compute-8.localdomain     | ACTIVE |

| f9c0763a-4a4f-4bbd-af51-bc7545774be2 | VNF2-DEPLOYM_c1_0_df4be88d-b4bf-4456-945a-3812653ee229     | pod1-compute-8.localdomain     | ACTIVE |

| 75528898-ef4b-4d68-b05d-882014708694 | VNF2-ESC-ESC-0                                             | pod1-compute-8.localdomain     | ACTIVE |

| f5bd7b9c-476a-4679-83e5-303f0aae9309 | VNF2-UAS-uas-0                                             | pod1-compute-8.localdomain     | ACTIVE |

Note: Na saída mostrada aqui, a primeira coluna corresponde ao UUID, a segunda coluna é o nome VM e a terceira coluna é o hostname onde o VM esta presente.

3. Os processos de Ceph são ativos no server do OSD-cálculo.

[root@pod1-osd-compute-1 ~]# systemctl list-units *ceph*

UNIT                              LOAD   ACTIVE SUB     DESCRIPTION

var-lib-ceph-osd-ceph\x2d11.mount loaded active mounted /var/lib/ceph/osd/ceph-11

var-lib-ceph-osd-ceph\x2d2.mount  loaded active mounted /var/lib/ceph/osd/ceph-2

var-lib-ceph-osd-ceph\x2d5.mount  loaded active mounted /var/lib/ceph/osd/ceph-5

var-lib-ceph-osd-ceph\x2d8.mount  loaded active mounted /var/lib/ceph/osd/ceph-8

ceph-osd@11.service               loaded active running Ceph object storage daemon

ceph-osd@2.service                loaded active running Ceph object storage daemon

ceph-osd@5.service                loaded active running Ceph object storage daemon

ceph-osd@8.service                loaded active running Ceph object storage daemon

system-ceph\x2ddisk.slice         loaded active active  system-ceph\x2ddisk.slice

system-ceph\x2dosd.slice          loaded active active  system-ceph\x2dosd.slice

ceph-mon.target                   loaded active active  ceph target allowing to start/stop all ceph-mon@.service instances at once

ceph-osd.target                   loaded active active  ceph target allowing to start/stop all ceph-osd@.service instances at once

ceph-radosgw.target               loaded active active  ceph target allowing to start/stop all ceph-radosgw@.service instances at once

ceph.target                       loaded active active  ceph target allowing to start/stop all ceph*@.service instances at once

4. Verifique que o mapeamento de OSD (disco HDD) a girar (SSD) é bom.

[heat-admin@pod1-osd-compute-3 ~]$ sudo ceph-disk list

/dev/sda :

/dev/sda1 other, iso9660

/dev/sda2 other, xfs, mounted on /

/dev/sdb :

/dev/sdb1 ceph journal, for /dev/sdc1

/dev/sdb3 ceph journal, for /dev/sdd1

/dev/sdb2 ceph journal, for /dev/sde1

/dev/sdb4 ceph journal, for /dev/sdf1

/dev/sdc :

/dev/sdc1 ceph data, active, cluster ceph, osd.1, journal /dev/sdb1

/dev/sdd :

/dev/sdd1 ceph data, active, cluster ceph, osd.7, journal /dev/sdb3

/dev/sde :

/dev/sde1 ceph data, active, cluster ceph, osd.4, journal /dev/sdb2

/dev/sdf :

/dev/sdf1 ceph data, active, cluster ceph, osd.10, journal /dev/sdb4

5. Verifique que a saúde de Ceph e o mapeamento da árvore OSD são bons.

[heat-admin@pod1-osd-compute-3 ~]$ sudo ceph -s

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

health HEALTH_OK

1 mons down, quorum 0,1 pod1-controller-0,pod1-controller-1

monmap e1: 3 mons at {pod1-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod1-controller-1=11.118.0.11:6789/0,pod1-controller-2=11.118.0.12:6789/0}

election epoch 28, quorum 0,1 pod1-controller-0,pod1-controller-1

osdmap e709: 12 osds: 12 up, 12 in

flags sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v941813: 704 pgs, 6 pools, 490 GB data, 163 kobjects

1470 GB used, 11922 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 58580 B/s wr, 0 op/s rd, 7 op/s wr

[heat-admin@pod1-osd-compute-3 ~]$ sudo ceph osd tree

ID WEIGHT   TYPE NAME                   UP/DOWN REWEIGHT PRIMARY-AFFINITY

-1 13.07996 root default

-2  4.35999     host pod1-osd-compute-0

0  1.09000         osd.0                    up  1.00000          1.00000

3  1.09000         osd.3                    up  1.00000          1.00000

6  1.09000         osd.6                    up  1.00000          1.00000

9  1.09000         osd.9                    up  1.00000          1.00000

-4  4.35999     host pod1-osd-compute-2

2  1.09000         osd.2                    up  1.00000          1.00000

5  1.09000         osd.5                    up  1.00000          1.00000

8  1.09000         osd.8                    up  1.00000          1.00000

11  1.09000         osd.11                   up  1.00000          1.00000

-5  4.35999     host pod1-osd-compute-3

1  1.09000         osd.1                    up  1.00000          1.00000

4  1.09000         osd.4                    up  1.00000          1.00000

7  1.09000         osd.7                    up  1.00000          1.00000

10  1.09000         osd.10                   up  1.00000          1.00000

6. Se os exames médicos completos são muito bem, continue com procedimento e espera quentes da troca do disco defeituoso para a sincronização dos dados como toma horas para terminar. Refira a substituição dos componentes de servidor.

7. Repita estes procedimentos do exame médico completo a fim confirmar o estado de saúde dos VM hospedados no nó do OSD-cálculo são restaurados.

Escolha a falha HDD no server OSPD

1. Se a falha de movimentações HDD é observada no UCS 240M4 que atua como um nó OSPD, execute estes exames médicos completos antes que você inicie a troca quente do disco defeituoso.

2. Verifique o estado da pilha de OpenStack e da lista do nó.

[stack@director ~]$ source stackrc

[stack@director ~]$ openstack stack list --nested

[stack@director ~]$ ironic node-list

[stack@director ~]$ nova list

3. Verifique se todos os serviços de Undercloud estiverem no carregado, estado ativo e running do nó OSP-D.

[stack@director ~]$ systemctl list-units "openstack*" "neutron*" "openvswitch*"

UNIT                                       LOAD   ACTIVE SUB     DESCRIPTION

neutron-dhcp-agent.service                 loaded active running OpenStack Neutron DHCP Agent

neutron-openvswitch-agent.service          loaded active running OpenStack Neutron Open vSwitch Agent

neutron-ovs-cleanup.service                loaded active exited  OpenStack Neutron Open vSwitch Cleanup Utility

neutron-server.service                     loaded active running OpenStack Neutron Server

openstack-aodh-evaluator.service           loaded active running OpenStack Alarm evaluator service

openstack-aodh-listener.service            loaded active running OpenStack Alarm listener service

openstack-aodh-notifier.service            loaded active running OpenStack Alarm notifier service

openstack-ceilometer-central.service       loaded active running OpenStack ceilometer central agent

openstack-ceilometer-collector.service     loaded active running OpenStack ceilometer collection service

openstack-ceilometer-notification.service  loaded active running OpenStack ceilometer notification agent

openstack-glance-api.service               loaded active running OpenStack Image Service (code-named Glance) API server

openstack-glance-registry.service          loaded active running OpenStack Image Service (code-named Glance) Registry server

openstack-heat-api-cfn.service             loaded active running Openstack Heat CFN-compatible API Service

openstack-heat-api.service                 loaded active running OpenStack Heat API Service

openstack-heat-engine.service              loaded active running Openstack Heat Engine Service

openstack-ironic-api.service               loaded active running OpenStack Ironic API service

openstack-ironic-conductor.service         loaded active running OpenStack Ironic Conductor service

openstack-ironic-inspector-dnsmasq.service loaded active running PXE boot dnsmasq service for Ironic Inspector

openstack-ironic-inspector.service         loaded active running Hardware introspection service for OpenStack Ironic

openstack-mistral-api.service              loaded active running Mistral API Server

openstack-mistral-engine.service           loaded active running Mistral Engine Server

openstack-mistral-executor.service         loaded active running Mistral Executor Server

openstack-nova-api.service                 loaded active running OpenStack Nova API Server

openstack-nova-cert.service                loaded active running OpenStack Nova Cert Server

openstack-nova-compute.service             loaded active running OpenStack Nova Compute Server

openstack-nova-conductor.service           loaded active running OpenStack Nova Conductor Server

openstack-nova-scheduler.service           loaded active running OpenStack Nova Scheduler Server

openstack-swift-account-reaper.service     loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Account Reaper

openstack-swift-account.service            loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Account Server

openstack-swift-container-updater.service  loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Container Updater

openstack-swift-container.service          loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Container Server

openstack-swift-object-updater.service     loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Object Updater

openstack-swift-object.service             loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Object Server

openstack-swift-proxy.service              loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Proxy Server

openstack-zaqar.service                    loaded active running OpenStack Message Queuing Service (code-named Zaqar) Server

openstack-zaqar@1.service                  loaded active running OpenStack Message Queuing Service (code-named Zaqar) Server Instance 1

openvswitch.service                        loaded active exited  Open vSwitch

LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.

ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.

SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.

37 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.

To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.

4. Se os exames médicos completos são muito bem, continue com procedimento e espera quentes da troca do disco defeituoso para a sincronização dos dados como toma horas para terminar. Refira a substituição dos componentes de servidor.

5. Repita estes procedimentos do exame médico completo a fim confirmar que o estado de saúde dos Nós OSPD está restaurado.