Índice

Introdução

Informações de Apoio

Abreviaturas

Falha ambos os HDD

Falha ambos os HDD no server do cálculo

Falha ambos os HDD no server do controlador

Falha ambos os HDD no server do OSD-cálculo

Falha ambos os HDD no server OSPD

Introdução

Este documento descreve as etapas exigidas a fim substituir ambos os HDD defeituosos no server em um Ultra-M setup que a rede virtual de StarOS dos anfitriões funciona (VNFs).

Informações de Apoio

Ultra-M é uma solução móvel virtualizada pré-embalada e validada do núcleo do pacote projetada simplificar o desenvolvimento de VNFs. OpenStack é o gerente virtualizado da infraestrutura (VIM) para Ultra-M e consiste nestes tipos de nó:

- Cálculo

- Disco do armazenamento do objeto - Cálculo (OSD - Cálculo)

- Controlador

- Plataforma de OpenStack - Diretor (OSPD)

A arquitetura de nível elevado de Ultra-M e os componentes envolvidos são descritos nesta imagem:

Arquitetura de UltraM

Este documento é pretendido para o familiar dos Ciscos personnel com plataforma de Cisco Ultra-M e detalha as etapas exigidas ser realizado a nível de OpenStack e de StarOS VNF na altura da substituição do server do controlador.

Nota: A liberação M 5.1.x é considerada ultra a fim definir os procedimentos neste documento.

Abreviaturas

VNF

Função da rede virtual

CF

Função de controle

SF

Função de serviço

ESC

Controlador elástico do serviço

ESPANADOR

Método do procedimento

OSD

Discos do armazenamento do objeto

HDD

Unidade de disco rígido

SSD

Movimentação de circuito integrado

VIM

Gerente virtual da infraestrutura

VM

Máquina virtual

EM

Element Manager

UA

Ultra Automation Services

UUID

Universalmente identificador exclusivo

Falha ambos os HDD

Cada server do desencapado-metal será fornecida com duas movimentações HDD a fim atuar como o DISCO DE INICIALIZAÇÃO na configuração da invasão 1. Em caso da única falha HDD, desde que há uma Redundância nivelada RAID 1, o HDD defeituoso pode estar quente trocado. Contudo, quando ambos os HDD falham, o server estará para baixo e você perderá o acesso ao server. A fim restaurar o acesso ao server e aos serviços, exige-se substituir ambos os HDD e adicionar o server à pilha encobrir que existe.

O procedimento para substituir um componente defeituoso no server UCS C240 M4 pode ser consultado de substituir os componentes de servidor.

Em caso de amba a falha HDD, substitua somente estes dois HDD defeituosos no mesmo server UCS 240M4. O procedimento de upgrade BIOS não é exigido depois que você substitui discos novos.

Em OpenStack baseou a solução de Ultra-M, server do desencapado-metal UCS 240M4 pode pegar um destes papéis: Cálculo, OSD-cálculo, controlador ou OSPD. As etapas exigidas a fim segurar ambas as falhas HDD em cada um destes papéis do servidor são mencionadas nestas seções.

Nota: Nas encenações onde ambos os HDD são saudáveis mas algum outro hardware é defeituoso no server UCS 240M4, substitui o UCS 240M4 com o hardware novo, contudo, reutilize os mesmos HDD. Neste caso, somente os HDD são defeituosos, assim que reutilize o mesmo UCS 240M4 e substitua os HDD defeituosos com os HDD novos.

Falha ambos os HDD no server do cálculo

Se a falha de ambos os HDD é observada no UCS 240M4 que atua como um nó do cálculo, siga o procedimento de substituição como dado no procedimento de substituição do server do cálculo.

Falha ambos os HDD no server do controlador

Se a falha de ambos os HDD é observada no UCS 240M4 que atua como um nó do controlador, siga o procedimento de substituição como dado no.

Desde que o server do controlador que observa amba a falha HDD será não alcançável através do Shell Seguro (ssh), entre em um outro nó do controlador a fim executar o procedimento da parada oportuna alistado no link mencionado.

Falha ambos os HDD no server do OSD-cálculo

Se a falha de ambos os HDD é observada no UCS 240M4 que atua como o nó do OSD-cálculo, siga o procedimento de substituição como dado no.

No procedimento mencionado aqui, a parada oportuna do armazenamento de Ceph não pode ser executada como ambas as falhas conduz ao unreachability do server. , Ignore consequentemente aquelas etapas.

Falha ambos os HDD no server OSPD

Se a falha de ambos os HDD é observada no UCS 240M4, que atua como o nó do sn OSPD, siga o procedimento de substituição como dado no.

Neste caso, o backup previamente armazenado OSPD é precisado para a restauração após a substituição de disco HDD, outro ele será como o re-desenvolvimento completo da pilha.