Índice

Introdução

Informações de Apoio

Abreviaturas

Trabalhos do espanador

Pré-requisitos

Backup

Verificação de status preliminar

Desabilitação que cerca no conjunto do controlador

Instale o nó novo do controlador

A substituição do nó do controlador encobre dentro

Prepare para remover o nó da falha no controlador

Prepare para adicionar o nó novo do controlador

Intervenção manual

Verifique encobrem serviços no controlador

Finalize os roteadores do agente L3

Finalize serviços do cálculo

Reinicie o cerco nos Nós do controlador

Afixe ajustes da substituição do server

Introdução

Este documento descreve as etapas exigidas para substituir um server do controlador defeituoso em um Ultra-M setup que a rede virtual de StarOS dos anfitriões funciona (VNFs).

Informações de Apoio

Ultra-M é uma solução móvel virtualizada pré-embalada e validada do núcleo do pacote que seja projetada a fim simplificar o desenvolvimento de VNFs. OpenStack é o gerente virtualizado da infraestrutura (VIM) para Ultra-M e consiste nestes tipos de nó:

- Cálculo

- Disco do armazenamento do objeto - Cálculo (OSD - Cálculo)

- Controlador

- Plataforma de OpenStack - Diretor (OSPD)

A arquitetura de nível elevado de Ultra-M e os componentes envolvidos são descritos nesta imagem:

Arquitetura de UltraM

Este documento é pretendido para os Ciscos personnel que são familiares com a plataforma de Cisco Ultra-M e detalha as etapas que são exigidas ser realizadas a nível de OpenStack e de StarOS VNF na altura da substituição do server do controlador.

Nota: A liberação M 5.1.x é considerada ultra a fim definir os procedimentos neste documento.

Abreviaturas

VNF

Função da rede virtual

CF

Função de controle

SF

Função de serviço

ESC

Controlador elástico do serviço

ESPANADOR

Método do procedimento

OSD

Discos do armazenamento do objeto

HDD

Unidade de disco rígido

SSD

Movimentação de circuito integrado

VIM

Gerente virtual da infraestrutura

VM

Máquina virtual

EM

Element Manager

UA

Ultra Automation Services

UUID

Universalmente identificador exclusivo

Trabalhos do espanador

Trabalhos de nível elevado do procedimento de substituição

Pré-requisitos

Backup

Em caso da recuperação, Cisco recomenda tomar um backup do base de dados OSPD (DB) com o uso destas etapas:

[root@director ~]# mysqldump --opt --all-databases > /root/undercloud-all-databases.sql

[root@director ~]# tar --xattrs -czf undercloud-backup-`date +%F`.tar.gz /root/undercloud-all-databases.sql

/etc/my.cnf.d/server.cnf /var/lib/glance/images /srv/node /home/stack

tar: Removing leading `/' from member names

Verificação de status preliminar

É importante verificar o status atual do ambiente e dos serviços de OpenStack e assegurar-se de que seja saudável antes que você continue com o procedimento de substituição. Pode ajudar a evitar complicações na altura do processo de substituição do controlador.

- Verifique o estado de OpenStack e da lista do nó:

[stack@director ~]$ source stackrc

[stack@director ~]$ openstack stack list --nested

[stack@director ~]$ ironic node-list

[stack@director ~]$ nova list

- Verifique o estado do pacemaker em controladores:

Entre a um dos controladores ativo e verifique o estado do pacemaker. Todos os serviços devem ser executado nos controladores disponíveis e parado na falha no controlador.

[stack@pod1-controller-0 ~]# pcs status

<snip>

Online: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 ]

OFFLINE: [ pod1-controller-2 ]

Full list of resources:

ip-11.120.0.109 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-0

ip-172.25.22.109 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-1

ip-192.200.0.107 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-0

Clone Set: haproxy-clone [haproxy]

Started: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 ]

Stopped: [ pod1-controller-2 ]

Master/Slave Set: galera-master [galera]

Masters: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 ]

Stopped: [ pod1-controller-2 ]

ip-11.120.0.110 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-0

ip-11.119.0.110 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-1

Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]

Started: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 ]

Stopped: [ pod1-controller-2 ]

Master/Slave Set: redis-master [redis]

Masters: [ pod1-controller-0 ]

Slaves: [ pod1-controller-1 ]

Stopped: [ pod1-controller-2 ]

ip-11.118.0.104 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-1

openstack-cinder-volume (systemd:openstack-cinder-volume): Started pod1-controller-0

my-ipmilan-for-controller-6 (stonith:fence_ipmilan): Started pod1-controller-1

my-ipmilan-for-controller-4 (stonith:fence_ipmilan): Started pod1-controller-0

my-ipmilan-for-controller-7 (stonith:fence_ipmilan): Started pod1-controller-0

Failed Actions:

Daemon Status:

corosync: active/enabled

pacemaker: active/enabled

pcsd: active/enabled

Neste exemplo, Controller-2 é autônomo. , Consequentemente, será substituído. Controller-0 e Controller-1 são operacionais e estão dirigindo os serviços do conjunto.

- Verifique o estado de MariaDB nos controladores ativo:

[stack@director] nova list | grep control

| 4361358a-922f-49b5-89d4-247a50722f6d | pod1-controller-0 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.102 |

| d0f57f27-93a8-414f-b4d8-957de0d785fc | pod1-controller-1 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.110 |

[stack@director ~]$ for i in 192.200.0.102 192.200.0.110 ; do echo "*** $i ***" ; ssh heat-admin@$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_local_state_comment'\" ; sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_cluster_size'\""; done

*** 192.200.0.152 ***

Variable_name     Value

wsrep_local_state_comment  Synced

Variable_name     Value

wsrep_cluster_size         2

*** 192.200.0.154 ***

Variable_name     Value

wsrep_local_state_comment  Synced

Variable_name     Value

wsrep_cluster_size         2

Verifique que estas linhas estam presente para cada controlador ativo:

wsrep_local_state_comment: Sincronizado

wsrep_cluster_size: 2

- Verifique o estado de Rabbitmq nos controladores ativo. A falha no controlador não deve aparecer na lista dos Nós running.

[heat-admin@pod1-controller-0 ~] sudo rabbitmqctl cluster_status

Cluster status of node 'rabbit@pod1-controller-0' ...

[{nodes,[{disc,['rabbit@pod1-controller-0','rabbit@pod1-controller-1',

'rabbit@pod1-controller-2']}]},

{running_nodes,['rabbit@pod1-controller-1',

'rabbit@pod1-controller-0']},

{cluster_name,<<"rabbit@pod1-controller-2.localdomain">>},

{partitions,[]},

{alarms,[{'rabbit@pod1-controller-1',[]},

{'rabbit@pod1-controller-0',[]}]}]

[heat-admin@pod1-controller-1 ~] sudo rabbitmqctl cluster_status

Cluster status of node 'rabbit@pod1-controller-1' ...

[{nodes,[{disc,['rabbit@pod1-controller-0','rabbit@pod1-controller-1',

'rabbit@pod1-controller-2']}]},

{running_nodes,['rabbit@pod1-controller-0',

'rabbit@pod1-controller-1']},

{cluster_name,<<"rabbit@pod1-controller-2.localdomain">>},

{partitions,[]},

{alarms,[{'rabbit@pod1-controller-0',[]},

{'rabbit@pod1-controller-1',[]}]}]

- Verifique se todos os serviços do undercloud estiverem no carregado, estado ativo e running do nó OSP-D.

[stack@director ~]$ systemctl list-units "openstack*" "neutron*" "openvswitch*"

UNIT                                       LOAD   ACTIVE SUB     DESCRIPTION

neutron-dhcp-agent.service                 loaded active running OpenStack Neutron DHCP Agent

neutron-openvswitch-agent.service          loaded active running OpenStack Neutron Open vSwitch Agent

neutron-ovs-cleanup.service                loaded active exited  OpenStack Neutron Open vSwitch Cleanup Utility

neutron-server.service                     loaded active running OpenStack Neutron Server

openstack-aodh-evaluator.service           loaded active running OpenStack Alarm evaluator service

openstack-aodh-listener.service            loaded active running OpenStack Alarm listener service

openstack-aodh-notifier.service            loaded active running OpenStack Alarm notifier service

openstack-ceilometer-central.service       loaded active running OpenStack ceilometer central agent

openstack-ceilometer-collector.service     loaded active running OpenStack ceilometer collection service

openstack-ceilometer-notification.service  loaded active running OpenStack ceilometer notification agent

openstack-glance-api.service               loaded active running OpenStack Image Service (code-named Glance) API server

openstack-glance-registry.service          loaded active running OpenStack Image Service (code-named Glance) Registry server

openstack-heat-api-cfn.service             loaded active running Openstack Heat CFN-compatible API Service

openstack-heat-api.service                 loaded active running OpenStack Heat API Service

openstack-heat-engine.service              loaded active running Openstack Heat Engine Service

openstack-ironic-api.service               loaded active running OpenStack Ironic API service

openstack-ironic-conductor.service         loaded active running OpenStack Ironic Conductor service

openstack-ironic-inspector-dnsmasq.service loaded active running PXE boot dnsmasq service for Ironic Inspector

openstack-ironic-inspector.service         loaded active running Hardware introspection service for OpenStack Ironic

openstack-mistral-api.service              loaded active running Mistral API Server

openstack-mistral-engine.service           loaded active running Mistral Engine Server

openstack-mistral-executor.service         loaded active running Mistral Executor Server

openstack-nova-api.service                 loaded active running OpenStack Nova API Server

openstack-nova-cert.service                loaded active running OpenStack Nova Cert Server

openstack-nova-compute.service             loaded active running OpenStack Nova Compute Server

openstack-nova-conductor.service           loaded active running OpenStack Nova Conductor Server

openstack-nova-scheduler.service           loaded active running OpenStack Nova Scheduler Server

openstack-swift-account-reaper.service     loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Account Reaper

openstack-swift-account.service            loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Account Server

openstack-swift-container-updater.service  loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Container Updater

openstack-swift-container.service          loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Container Server

openstack-swift-object-updater.service     loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Object Updater

openstack-swift-object.service             loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Object Server

openstack-swift-proxy.service              loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Proxy Server

openstack-zaqar.service                    loaded active running OpenStack Message Queuing Service (code-named Zaqar) Server

openstack-zaqar@1.service                  loaded active running OpenStack Message Queuing Service (code-named Zaqar) Server Instance 1

openvswitch.service                        loaded active exited  Open vSwitch

LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.

ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.

SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.

37 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.

To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.

Desabilite o cerco no conjunto do controlador

[root@pod1-controller-0 ~]# sudo pcs property set stonith-enabled=false

[root@pod1-controller-0 ~]# pcs property show

Cluster Properties:

cluster-infrastructure: corosync

cluster-name: tripleo_cluster

dc-version: 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8

have-watchdog: false

last-lrm-refresh: 1510809585

maintenance-mode: false

redis_REPL_INFO: pod1-controller-0

stonith-enabled: false

Node Attributes:

pod1-controller-0: rmq-node-attr-last-known-rabbitmq=rabbit@pod1-controller-0

pod1-controller-1: rmq-node-attr-last-known-rabbitmq=rabbit@pod1-controller-1

pod1-controller-2: rmq-node-attr-last-known-rabbitmq=rabbit@pod1-controller-2

Instale o nó novo do controlador

- As etapas a fim instalar um server novo UCS C240 M4 e as etapas da instalação inicial podem ser consultadas de:

Instalação do servidor de Cisco UCS C240 M4 e guia do serviço

- Início de uma sessão ao server com o uso do IP CIMC

- Execute a elevação BIOS se o firmware não é conforme a versão recomendada usada previamente. As etapas para a elevação BIOS são dadas aqui:

Guia da elevação do server BIOS do montagem de rack da série C de Cisco UCS

- Verifique o estado de movimentações físicas. Deve ser “desconfigurado bom”:

Armazenamento > controlador modular da invasão de Cisco 12G SAS (SLOT-HBA) > informação física da movimentação

- Crie uma unidade virtual das movimentações físicas com o nível 1 RAID:

O armazenamento > o controlador modular da invasão de Cisco 12G SAS (SLOT-HBA) > informação do controlador > criam a unidade virtual das movimentações físicas não utilizadas

- Selecione o VD e configurar o grupo como a unidade de inicialização:

- Permita IPMI sobre o LAN:

Admin > serviços de comunicação > serviços de comunicação

- Desabilitação que hyperthreading:

O cálculo > o BIOS > configuram BIOS > avançaram > configuração do processador

Nota: A imagem mostrada aqui e as etapas de configuração mencionadas nesta seção são com referência à versão de firmware 3.0(3e) e pôde haver umas leves variações se você trabalha em outras versões.

A substituição do nó do controlador encobre dentro

Esta seção cobre as etapas que são exigidas a fim substituir o controlador defeituoso com o novo encobrir. Para isto, o script de deploy.sh que foi usado para trazer acima a pilha seria reutilizado. Na altura do desenvolvimento, na fase de ControllerNodesPostDeployment, a atualização falharia devido a algumas limitações nos módulos do fantoche. A intervenção manual é exigida antes que você reinicie o script do desenvolvimento.

Prepare para remover o nó da falha no controlador

- Identifique o deslocamento predeterminado da falha no controlador. O deslocamento predeterminado é o sufixo numérico no nome do controlador na saída da lista de servidor de OpenStack. Neste exemplo, o deslocamento predeterminado é 2:

[stack@director ~]$ nova list | grep controller

| 5813a47e-af27-4fb9-8560-75decd3347b4 | pod1-controller-0  | ACTIVE | -          | Running     | ctlplane=192.200.0.152 |

| 457f023f-d077-45c9-bbea-dd32017d9708 | pod1-controller-1  | ACTIVE | -          | Running     | ctlplane=192.200.0.154 |

| d13bb207-473a-4e42-a1e7-05316935ed65 | pod1-controller-2  | ACTIVE | -          | Running     | ctlplane=192.200.0.151 |

- Crie um arquivo ~templates/remove-controller.yaml de Yaml que defina o nó para suprimir. Use o deslocamento predeterminado encontrado na etapa precedente para a entrada na lista de recursos:

[stack@director ~]$ cat templates/remove-controller.yaml

parameters:

ControllerRemovalPolicies:

[{'resource_list': [‘2’]}]

parameter_defaults:

CorosyncSettleTries: 5

- Faça uma cópia do script da distribuição que seja usada a fim instalar encobrir e introduzir uma linha a fim incluir o arquivo remove-controller.yaml criado previamente:

[stack@director ~]$ cp deploy.sh deploy-removeController.sh

[stack@director ~]$ cat deploy-removeController.sh

time openstack overcloud deploy --templates \

-r ~/custom-templates/custom-roles.yaml \

-e /home/stack/templates/remove-controller.yaml \

-e /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/puppet-pacemaker.yaml \

-e /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/network-isolation.yaml \

-e /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/storage-environment.yaml \

-e /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/neutron-sriov.yaml \

-e ~/custom-templates/network.yaml \

-e ~/custom-templates/ceph.yaml \

-e ~/custom-templates/compute.yaml \

-e ~/custom-templates/layout-removeController.yaml \

-e ~/custom-templates/rabbitmq.yaml \

--stack pod1 \

--debug \

--log-file overcloudDeploy_$(date +%m_%d_%y__%H_%M_%S).log \

--neutron-flat-networks phys_pcie1_0,phys_pcie1_1,phys_pcie4_0,phys_pcie4_1 \

--neutron-network-vlan-ranges datacentre:101:200 \

--neutron-disable-tunneling \

--verbose --timeout 180

- Identifique o ID do controlador a ser substituído, com o uso dos comandos mencionados aqui e mova-o para o modo de manutenção:

[stack@director ~]$ nova list | grep controller

| 5813a47e-af27-4fb9-8560-75decd3347b4 | pod1-controller-0  | ACTIVE | -          | Running     | ctlplane=192.200.0.152 |

| 457f023f-d077-45c9-bbea-dd32017d9708 | pod1-controller-1  | ACTIVE | -          | Running     | ctlplane=192.200.0.154 |

| d13bb207-473a-4e42-a1e7-05316935ed65 | pod1-controller-2  | ACTIVE | -          | Running     | ctlplane=192.200.0.151 |

[stack@director ~]$ openstack baremetal node list | grep d13bb207-473a-4e42-a1e7-05316935ed65

| e7c32170-c7d1-4023-b356-e98564a9b85b | None | d13bb207-473a-4e42-a1e7-05316935ed65 | power off   | active             | False       |

[stack@b10-ospd ~]$ openstack baremetal node maintenance set e7c32170-c7d1-4023-b356-e98564a9b85b

[stack@director~]$ openstack baremetal node list | grep True

| e7c32170-c7d1-4023-b356-e98564a9b85b | None | d13bb207-473a-4e42-a1e7-05316935ed65 | power off   | active             | True        |

- A fim assegurar-se de que o DB seja executado na altura do procedimento de substituição, remova Galera do controle do pacemaker e execute este comando em um dos controladores ativo:

[root@pod1-controller-0 ~]# sudo pcs resource unmanage galera

[root@pod1-controller-0 ~]# sudo pcs status

Cluster name: tripleo_cluster

Stack: corosync

Current DC: pod1-controller-0 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum

Last updated: Thu Nov 16 16:51:18 2017                   Last change: Thu Nov 16 16:51:12 2017 by root via crm_resource on pod1-controller-0

3 nodes and 22 resources configured

Online: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 ]

OFFLINE: [ pod1-controller-2 ]

Full list of resources:

ip-11.120.0.109          (ocf::heartbeat:IPaddr2):        Started pod1-controller-0

ip-172.25.22.109        (ocf::heartbeat:IPaddr2):        Started pod1-controller-1

ip-192.200.0.107        (ocf::heartbeat:IPaddr2):        Started pod1-controller-0

Clone Set: haproxy-clone [haproxy]

Started: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 ]

Stopped: [ pod1-controller-2 ]

Master/Slave Set: galera-master [galera] (unmanaged)

galera         (ocf::heartbeat:galera):          Master pod1-controller-0 (unmanaged)

galera         (ocf::heartbeat:galera):          Master pod1-controller-1 (unmanaged)

Stopped: [ pod1-controller-2 ]

ip-11.120.0.110          (ocf::heartbeat:IPaddr2):        Started pod1-controller-0

ip-11.119.0.110          (ocf::heartbeat:IPaddr2):        Started pod1-controller-1

<snip>

Prepare para adicionar o nó novo do controlador

- Crie um arquivo controllerRMA.json com somente os detalhes novos do controlador. Assegure-se de que o número do índice no controlador novo não esteja usado antes.  Tipicamente, incremento ao número o mais alto seguinte do controlador.

Exemplo: Era o mais altamente previamente Controller-2, assim que crie Controller-3.

Nota: Seja consciente do formato do json.

[stack@director ~]$ cat controllerRMA.json

{

"nodes": [

{

"mac": [

<MAC_ADDRESS>

],

"capabilities": "node:controller-3,boot_option:local",

"cpu": "24",

"memory": "256000",

"disk": "3000",

"arch": "x86_64",

"pm_type": "pxe_ipmitool",

"pm_user": "admin",

"pm_password": "<PASSWORD>",

"pm_addr": "<CIMC_IP>"

}

]

}

- Importe o novo nó com o uso do arquivo do json criado na etapa precedente:

[stack@director ~]$ openstack baremetal import --json controllerRMA.json

Started Mistral Workflow. Execution ID: 67989c8b-1225-48fe-ba52-3a45f366e7a0

Successfully registered node UUID 048ccb59-89df-4f40-82f5-3d90d37ac7dd

Started Mistral Workflow. Execution ID: c6711b5f-fa97-4c86-8de5-b6bc7013b398

Successfully set all nodes to available.

[stack@director ~]$ openstack baremetal node list | grep available

| 048ccb59-89df-4f40-82f5-3d90d37ac7dd | None | None                                 | power off   | available          | False

- Ajuste o nó para controlar o estado:

[stack@director ~]$ openstack baremetal node manage 048ccb59-89df-4f40-82f5-3d90d37ac7dd

[stack@director ~]$ openstack baremetal node list | grep off

| 048ccb59-89df-4f40-82f5-3d90d37ac7dd | None | None | power off | manageable | False |

- Execute a introspecção:

[stack@director ~]$ openstack overcloud node introspect 048ccb59-89df-4f40-82f5-3d90d37ac7dd --provide

Started Mistral Workflow. Execution ID: f73fb275-c90e-45cc-952b-bfc25b9b5727

Waiting for introspection to finish...

Successfully introspected all nodes.

Introspection completed.

Started Mistral Workflow. Execution ID: a892b456-eb15-4c06-b37e-5bc3f6c37c65

Successfully set all nodes to available

[stack@director ~]$ openstack baremetal node list | grep available

| 048ccb59-89df-4f40-82f5-3d90d37ac7dd | None | None                                 | power off   | available          | False       |

- Marque o nó disponível com as propriedades novas do controlador. Assegure para usar o controlador ID designado para o controlador novo, como usado no arquivo controllerRMA.json:

[stack@director ~]$ openstack baremetal node set --property capabilities='node:controller-3,profile:control,boot_option:local' 048ccb59-89df-4f40-82f5-3d90d37ac7dd

- No script da distribuição, há um molde personalizado chamado layout.yaml que entre outras coisas, especifica que endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT são atribuídos aos controladores para as várias relações. Em uma pilha nova, há 3 endereços definidos para Controller-0, Controller-1, e Controller-2. Quando você adiciona um controlador novo, assegure-se de que você adicione um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT seguinte em ordem para cada sub-rede:

ControllerIPs:

internal_api:

- 11.120.0.10

- 11.120.0.11

- 11.120.0.12

- 11.120.0.13

tenant:

- 11.117.0.10

- 11.117.0.11

- 11.117.0.12

- 11.117.0.13

storage:

- 11.118.0.10

- 11.118.0.11

- 11.118.0.12

- 11.118.0.13

storage_mgmt:

- 11.119.0.10

- 11.119.0.11

- 11.119.0.12

- 11.119.0.13

- Execute agora deploy-removecontroller.sh que foi criado previamente, a fim remover o nó velho e adicionar o novo nó.

Nota: Esta etapa é esperada falhar em ControllerNodesDeployment_Step1. Nesse ponto, a intervenção manual é exigida.

[stack@b10-ospd ~]$ ./deploy-addController.sh

START with options: [u'overcloud', u'deploy', u'--templates', u'-r', u'/home/stack/custom-templates/custom-roles.yaml', u'-e', u'/usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/puppet-pacemaker.yaml', u'-e', u'/usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/network-isolation.yaml', u'-e', u'/usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/storage-environment.yaml', u'-e', u'/usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/neutron-sriov.yaml', u'-e', u'/home/stack/custom-templates/network.yaml', u'-e', u'/home/stack/custom-templates/ceph.yaml', u'-e', u'/home/stack/custom-templates/compute.yaml', u'-e', u'/home/stack/custom-templates/layout-removeController.yaml', u'-e', u'/home/stack/custom-templates/rabbitmq.yaml', u'--stack', u'newtonoc', u'--debug', u'--log-file', u'overcloudDeploy_11_15_17__07_46_35.log', u'--neutron-flat-networks', u'phys_pcie1_0,phys_pcie1_1,phys_pcie4_0,phys_pcie4_1', u'--neutron-network-vlan-ranges', u'datacentre:101:200', u'--neutron-disable-tunneling', u'--verbose', u'--timeout', u'180']

:

DeploymentError: Heat Stack update failed

END return value: 1

real     42m1.525s

user     0m3.043s

sys      0m0.614s

O progresso/estado do desenvolvimento pode ser monitorado com estes comandos:

[stack@director~]$ openstack stack list --nested | grep -iv complete

+--------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------------------+----------------------+--------------------------------------+

| ID                                   | Stack Name                                                                                                                                                              | Stack Status    | Creation Time        | Updated Time         | Parent                               |

+--------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------------------+----------------------+--------------------------------------+

| c1e338f2-877e-4817-93b4-9a3f0c0b3d37 | pod1-AllNodesDeploySteps-5psegydpwxij-ComputeDeployment_Step1-swnuzjixac43                                                                                          | UPDATE_FAILED   | 2017-10-08T14:06:07Z | 2017-11-16T18:09:43Z | e90f00ef-2499-4ec3-90b4-d7def6e97c47 |

| 1db4fef4-45d3-4125-bd96-2cc3297a69ff | pod1-AllNodesDeploySteps-5psegydpwxij-ControllerDeployment_Step1-hmn3hpruubcn                                                                                       | UPDATE_FAILED   | 2017-10-08T14:03:05Z | 2017-11-16T18:12:12Z | e90f00ef-2499-4ec3-90b4-d7def6e97c47 |

| e90f00ef-2499-4ec3-90b4-d7def6e97c47 | pod1-AllNodesDeploySteps-5psegydpwxij                                                                                                                               | UPDATE_FAILED   | 2017-10-08T13:59:25Z | 2017-11-16T18:09:25Z | 6c4b604a-55a4-4a19-9141-28c844816c0d |

| 6c4b604a-55a4-4a19-9141-28c844816c0d | pod1                                                                                                                                                              | UPDATE_FAILED   | 2017-10-08T12:37:11Z | 2017-11-16T17:35:35Z | None                                 |

+--------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------------------+----------------------+--------------------------------------+

Intervenção manual

- No server OSP-D, execute o comando da lista de servidor de OpenStack a fim alistar os controladores disponíveis. O controlador recentemente adicionado deve aparecer na lista:

[stack@director ~]$ openstack server list | grep controller

| 3e6c3db8-ba24-48d9-b0e8-1e8a2eb8b5ff | pod1-controller-3  | ACTIVE | ctlplane=192.200.0.103 | overcloud-full |

| 457f023f-d077-45c9-bbea-dd32017d9708 | pod1-controller-1  | ACTIVE | ctlplane=192.200.0.154 | overcloud-full |

| 5813a47e-af27-4fb9-8560-75decd3347b4 | pod1-controller-0  | ACTIVE | ctlplane=192.200.0.152 | overcloud-full |

- Conecte a um dos controladores ativo (não controlador recentemente adicionado) e olhe o arquivo /etc/corosync/corosycn.conf. Encontre o nodelist que atribui um nodeid a cada controlador. Encontre a entrada para o nó falho e note seu nodeid:

[root@pod1-controller-0 ~]# cat /etc/corosync/corosync.conf

totem {

version: 2

secauth: off

cluster_name: tripleo_cluster

transport: udpu

token: 10000

}

nodelist {

node {

ring0_addr: pod1-controller-0

nodeid: 5

}

node {

ring0_addr: pod1-controller-1

nodeid: 7

}

node {

ring0_addr: pod1-controller-2

nodeid: 8

}

}

- Entre a cada um dos controladores ativo. Remova o nó falho e reinicie o serviço. Neste caso, remova pod1-controller-2. Não execute esta ação no controlador recentemente adicionado:

[root@pod1-controller-0 ~]# sudo pcs cluster localnode remove pod1-controller-2

pod1-controller-2: successfully removed!

[root@pod1-controller-0 ~]# sudo pcs cluster reload corosync

Corosync reloaded

[root@pod1-controller-1 ~]# sudo pcs cluster localnode remove pod1-controller-2

pod1-controller-2: successfully removed!

[root@pod1-controller-1 ~]# sudo pcs cluster reload corosync

Corosync reloaded

- Execute este comando de um dos controladores ativo a fim suprimir do nó falho do conjunto:

[root@pod1-controller-0 ~]# sudo crm_node -R pod1-controller-2 --force

- Execute este comando de um dos controladores ativo a fim suprimir do nó falho do conjunto do rabbitmq:

[root@pod1-controller-0 ~]# sudo rabbitmqctl forget_cluster_node rabbit@pod1-controller-2

Removing node 'rabbit@newtonoc-controller-2' from cluster ...

- Suprima do nó falho do MongoDB. A fim fazer isto, você precisa de encontrar o nó ativo do Mongo. Use o netstat para encontrar o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do host:

[root@pod1-controller-0 ~]# sudo netstat -tulnp | grep 27017

tcp        0      0 11.120.0.10:27017       0.0.0.0:*               LISTEN      219577/mongod

- Entre ao nó e verifique a fim ver se é o mestre com o uso do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT e do número de porta do comando precedente:

[heat-admin@pod1-controller-0 ~]$ echo "db.isMaster()" | mongo --host 11.120.0.10:27017

MongoDB shell version: 2.6.11

connecting to: 11.120.0.10:27017/test

{

"setName" : "tripleo",

"setVersion" : 9,

"ismaster" : true,

"secondary" : false,

"hosts" : [

"11.120.0.10:27017",

"11.120.0.12:27017",

"11.120.0.11:27017"

],

"primary" : "11.120.0.10:27017",

"me" : "11.120.0.10:27017",

"electionId" : ObjectId("5a0d2661218cb0238b582fb1"),

"maxBsonObjectSize" : 16777216,

"maxMessageSizeBytes" : 48000000,

"maxWriteBatchSize" : 1000,

"localTime" : ISODate("2017-11-16T18:36:34.473Z"),

"maxWireVersion" : 2,

"minWireVersion" : 0,

"ok" : 1

}

Se o nó não é o mestre, entre ao outro controlador ativo e execute a mesma etapa.

- Do mestre, aliste os Nós disponíveis com o uso do comando rs.status (). Encontre nó velho/sem resposta e identifique o nome de nó do mongo.

[root@pod1-controller-0 ~]# mongo --host 11.120.0.10

MongoDB shell version: 2.6.11

connecting to: 11.120.0.10:27017/test

<snip>

tripleo:PRIMARY> rs.status()

{

"set" : "tripleo",

"date" : ISODate("2017-11-14T13:27:14Z"),

"myState" : 1,

"members" : [

{

"_id" : 0,

"name" : "11.120.0.10:27017",

"health" : 1,

"state" : 1,

"stateStr" : "PRIMARY",

"uptime" : 418347,

"optime" : Timestamp(1510666033, 1),

"optimeDate" : ISODate("2017-11-14T13:27:13Z"),

"electionTime" : Timestamp(1510247693, 1),

"electionDate" : ISODate("2017-11-09T17:14:53Z"),

"self" : true

},

{

"_id" : 2,

"name" : "11.120.0.12:27017",

"health" : 1,

"state" : 2,

"stateStr" : "SECONDARY",

"uptime" : 418347,

"optime" : Timestamp(1510666033, 1),

"optimeDate" : ISODate("2017-11-14T13:27:13Z"),

"lastHeartbeat" : ISODate("2017-11-14T13:27:13Z"),

"lastHeartbeatRecv" : ISODate("2017-11-14T13:27:13Z"),

"pingMs" : 0,

"syncingTo" : "11.120.0.10:27017"

},

{

"_id" : 3,

"name" : "11.120.0.11:27017

"health" : 0,

"state" : 8,

"stateStr" : "(not reachable/healthy)",

"uptime" : 0,

"optime" : Timestamp(1510610580, 1),

"optimeDate" : ISODate("2017-11-13T22:03:00Z"),

"lastHeartbeat" : ISODate("2017-11-14T13:27:10Z"),

"lastHeartbeatRecv" : ISODate("2017-11-13T22:03:01Z"),

"pingMs" : 0,

"syncingTo" : "11.120.0.10:27017"

}

],

"ok" : 1

}

- Do mestre, suprima do nó falho com o uso do comando rs.remove. Alguns erros serão considerados quando você executa este comando, mas verificam o estado uma vez mais para encontrar que o nó esteve removido:

[root@pod1-controller-0 ~]$ mongo --host 11.120.0.10

<snip>

tripleo:PRIMARY> rs.remove('11.120.0.12:27017')

2017-11-16T18:41:04.999+0000 DBClientCursor::init call() failed

2017-11-16T18:41:05.000+0000 Error: error doing query: failed at src/mongo/shell/query.js:81

2017-11-16T18:41:05.001+0000 trying reconnect to 11.120.0.10:27017 (11.120.0.10) failed

2017-11-16T18:41:05.003+0000 reconnect 11.120.0.10:27017 (11.120.0.10) ok

tripleo:PRIMARY> rs.status()

{

"set" : "tripleo",

"date" : ISODate("2017-11-16T18:44:11Z"),

"myState" : 1,

"members" : [

{

"_id" : 3,

"name" : "11.120.0.11:27017",

"health" : 1,

"state" : 2,

"stateStr" : "SECONDARY",

"uptime" : 187,

"optime" : Timestamp(1510857848, 3),

"optimeDate" : ISODate("2017-11-16T18:44:08Z"),

"lastHeartbeat" : ISODate("2017-11-16T18:44:11Z"),

"lastHeartbeatRecv" : ISODate("2017-11-16T18:44:09Z"),

"pingMs" : 0,

"syncingTo" : "11.120.0.10:27017"

},

{

"_id" : 4,

"name" : "11.120.0.10:27017",

"health" : 1,

"state" : 1,

"stateStr" : "PRIMARY",

"uptime" : 89820,

"optime" : Timestamp(1510857848, 3),

"optimeDate" : ISODate("2017-11-16T18:44:08Z"),

"electionTime" : Timestamp(1510811232, 1),

"electionDate" : ISODate("2017-11-16T05:47:12Z"),

"self" : true

}

],

"ok" : 1

}

tripleo:PRIMARY> exit

bye

- Execute este comando a fim atualizar a lista de Nós do controlador ativo. Inclua o nó novo do controlador nesta lista:

[root@pod1-controller-0 ~]# sudo pcs resource update galera wsrep_cluster_address=gcomm://pod1-controller-0,pod1-controller-1,pod1-controller-2

- Copie estes arquivos de um controlador que já exista ao controlador novo:

/etc/sysconfig/clustercheck

/root/.my.cnf

On existing controller:

[root@pod1-controller-0 ~]# scp /etc/sysconfig/clustercheck stack@192.200.0.1:/tmp/.

[root@pod1-controller-0 ~]# scp /root/.my.cnf stack@192.200.0.1:/tmp/my.cnf

On new controller:

[root@pod1-controller-3 ~]# cd /etc/sysconfig

[root@pod1-controller-3 sysconfig]# scp stack@192.200.0.1:/tmp/clustercheck .

[root@pod1-controller-3 sysconfig]# cd /root

[root@pod1-controller-3 ~]# scp stack@192.200.0.1:/tmp/my.cnf .my.cnf

- Execute o comando add do nó de cluster de um dos controladores que já existe:

[root@pod1-controller-1 ~]# sudo pcs cluster node add pod1-controller-3

Disabling SBD service...

pod1-controller-3: sbd disabled

pod1-controller-0: Corosync updated

pod1-controller-1: Corosync updated

Setting up corosync...

pod1-controller-3: Succeeded

Synchronizing pcsd certificates on nodes pod1-controller-3...

pod1-controller-3: Success

Restarting pcsd on the nodes in order to reload the certificates...

pod1-controller-3: Success

- Entre a cada controlador e veja o arquivo /etc/corosync/corosync.conf. Assegure-se de que o controlador novo esteja listado e que a identificação de nó atribuída a esse controlador é o número seguinte na sequência que não tem sido usada previamente. Assegure-se de que esta mudança esteja feita em todos os 3 controladores:

[root@pod1-controller-1 ~]# cat /etc/corosync/corosync.conf

totem {

version: 2

secauth: off

cluster_name: tripleo_cluster

transport: udpu

token: 10000

}

nodelist {

node {

ring0_addr: pod1-controller-0

nodeid: 5

}

node {

ring0_addr: pod1-controller-1

nodeid: 7

}

node {

ring0_addr: pod1-controller-3

nodeid: 6

}

}

quorum {

provider: corosync_votequorum

}

logging {

to_logfile: yes

logfile: /var/log/cluster/corosync.log

to_syslog: yes

}

Por exemplo /etc/corosync/corosync.conf após a alteração:

totem {

version: 2

secauth: off

cluster_name: tripleo_cluster

transport: udpu

token: 10000

}

nodelist {

node {

ring0_addr: pod1-controller-0

nodeid: 5

}

node {

ring0_addr: pod1-controller-1

nodeid: 7

}

node {

ring0_addr: pod1-controller-3

nodeid: 9

}

}

quorum {

provider: corosync_votequorum

}

logging {

to_logfile: yes

logfile: /var/log/cluster/corosync.log

to_syslog: yes

}

- Corosync do reinício nos controladores ativo. Não comece o corosync no controlador novo:

[root@pod1-controller-0 ~]# sudo pcs cluster reload corosync

[root@pod1-controller-1 ~]# sudo pcs cluster reload corosync

- Comece o nó novo do controlador de um dos controladores ativos:

[root@pod1-controller-1 ~]# sudo pcs cluster start pod1-controller-3

- Reinicie Galera de um dos controladores ativos:

[root@pod1-controller-1 ~]#  sudo pcs cluster start pod1-controller-3

pod1-controller-0: Starting Cluster...

[root@pod1-controller-1 ~]# sudo pcs resource cleanup galera

Cleaning up galera:0 on pod1-controller-0, removing fail-count-galera

Cleaning up galera:0 on pod1-controller-1, removing fail-count-galera

Cleaning up galera:0 on pod1-controller-3, removing fail-count-galera

* The configuration prevents the cluster from stopping or starting 'galera-master' (unmanaged)

Waiting for 3 replies from the CRMd... OK

[root@pod1-controller-1 ~]#

[root@pod1-controller-1 ~]# sudo pcs resource manage galera

- O conjunto reage do modo de manutenção. Desabilite o modo de manutenção a fim conseguir os serviços começar:

[root@pod1-controller-2 ~]# sudo pcs property set maintenance-mode=false --wait

- Verifique o estado PC para ver se há Galera até que todos os 3 controladores estejam alistados como mestres em Galera:

Nota: Para grandes instalações, pode tomar alguma hora à sincronização DB.

[root@pod1-controller-1 ~]# sudo pcs status | grep galera -A1

Master/Slave Set: galera-master [galera]

Masters: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-3 ]

- Comute o conjunto ao modo de manutenção:

[root@pod1-controller-1~]# sudo pcs property set maintenance-mode=true --wait

[root@pod1-controller-1 ~]# pcs cluster status

Cluster Status:

Stack: corosync

Current DC: pod1-controller-0 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum

Last updated: Thu Nov 16 19:17:01 2017                  Last change: Thu Nov 16 19:16:48 2017 by root via cibadmin on pod1-controller-1

*** Resource management is DISABLED ***

The cluster will not attempt to start, stop or recover services

PCSD Status:

pod1-controller-3: Online

pod1-controller-0: Online

pod1-controller-1: Online

- Torne a colocar em funcionamento o script da distribuição que você executou previamente. Esta vez deve suceder.

[stack@director ~]$ ./deploy-addController.sh

START with options: [u'overcloud', u'deploy', u'--templates', u'-r', u'/home/stack/custom-templates/custom-roles.yaml', u'-e', u'/usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/puppet-pacemaker.yaml', u'-e', u'/usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/network-isolation.yaml', u'-e', u'/usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/storage-environment.yaml', u'-e', u'/usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/neutron-sriov.yaml', u'-e', u'/home/stack/custom-templates/network.yaml', u'-e', u'/home/stack/custom-templates/ceph.yaml', u'-e', u'/home/stack/custom-templates/compute.yaml', u'-e', u'/home/stack/custom-templates/layout-removeController.yaml', u'--stack', u'newtonoc', u'--debug', u'--log-file', u'overcloudDeploy_11_14_17__13_53_12.log', u'--neutron-flat-networks', u'phys_pcie1_0,phys_pcie1_1,phys_pcie4_0,phys_pcie4_1', u'--neutron-network-vlan-ranges', u'datacentre:101:200', u'--neutron-disable-tunneling', u'--verbose', u'--timeout', u'180']

options: Namespace(access_key='', access_secret='***', access_token='***', access_token_endpoint='', access_token_type='', aodh_endpoint='', auth_type='', auth_url='https://192.200.0.2:13000/v2.0', authorization_code='', cacert=None, cert='', client_id='', client_secret='***', cloud='', consumer_key='', consumer_secret='***', debug=True, default_domain='default', default_domain_id='', default_domain_name='', deferred_help=False, discovery_endpoint='', domain_id='', domain_name='', endpoint='', identity_provider='', identity_provider_url='', insecure=None, inspector_api_version='1', inspector_url=None, interface='', key='', log_file=u'overcloudDeploy_11_14_17__13_53_12.log', murano_url='', old_profile=None, openid_scope='', os_alarming_api_version='2', os_application_catalog_api_version='1', os_baremetal_api_version='1.15', os_beta_command=False, os_compute_api_version='', os_container_infra_api_version='1', os_data_processing_api_version='1.1', os_data_processing_url='', os_dns_api_version='2', os_identity_api_version='', os_image_api_version='1', os_key_manager_api_version='1', os_metrics_api_version='1', os_network_api_version='', os_object_api_version='', os_orchestration_api_version='1', os_project_id=None, os_project_name=None, os_queues_api_version='2', os_tripleoclient_api_version='1', os_volume_api_version='', os_workflow_api_version='2', passcode='', password='***', profile=None, project_domain_id='', project_domain_name='', project_id='', project_name='admin', protocol='', redirect_uri='', region_name='', roles='', timing=False, token='***', trust_id='', url='', user='', user_domain_id='', user_domain_name='', user_id='', username='admin', verbose_level=3, verify=None)

Auth plugin password selected

Starting new HTTPS connection (1): 192.200.0.2

"POST /v2/action_executions HTTP/1.1" 201 1696

HTTP POST https://192.200.0.2:13989/v2/action_executions 201

Overcloud Endpoint: http://172.25.22.109:5000/v2.0

Overcloud Deployed

clean_up DeployOvercloud:

END return value: 0

real     54m17.197s

user     0m3.421s

sys       0m0.670s

Verifique encobrem serviços no controlador

- Assegure-se de que todos os serviços gerenciado sejam executado corretamente nos Nós do controlador.

[heat-admin@pod1-controller-2 ~]$ sudo pcs status

Finalize os roteadores do agente L3

Verifique o Roteadores a fim assegurar-se de que os agentes L3 estejam hospedados corretamente. Assegure à fonte o arquivo do overcloudrc quando você executa esta verificação.

- Encontre o nome de roteador:

[stack@director~]$ source corerc

[stack@director ~]$ neutron router-list

+--------------------------------------+------+-------------------------------------------------------------------+-------------+------+

| id                                   | name | external_gateway_info                                             | distributed | ha   |

+--------------------------------------+------+-------------------------------------------------------------------+-------------+------+

| d814dc9d-2b2f-496f-8c25-24911e464d02 | main | {"network_id": "18c4250c-e402-428c-87d6-a955157d50b5",            | False       | True |

Neste exemplo, o nome do roteador é principal.

- Aliste todos os agentes L3 a fim encontrar UUID do nó falho e do novo nó:

[stack@director ~]$ neutron agent-list | grep "neutron-l3-agent"

| 70242f5c-43ab-4355-abd6-9277f92e4ce6 | L3 agent           | pod1-controller-0.localdomain  | nova              | :-)   | True           | neutron-l3-agent          |

| 8d2ffbcb-b6ff-42cd-b5b8-da31d8da8a40 | L3 agent           | pod1-controller-2.localdomain  | nova              | xxx   | True           | neutron-l3-agent          |

| a410a491-e271-4938-8a43-458084ffe15d | L3 agent           | pod1-controller-3.localdomain  | nova              | :-)   | True           | neutron-l3-agent          |

| cb4bc1ad-ac50-42e9-ae69-8a256d375136 | L3 agent           | pod1-controller-1.localdomain  | nova              | :-)   | True           | neutron-l3-agent          |

- Neste exemplo, o agente L3 que corresponde a pod1-controller-2.localdomain deve ser removido do roteador e de esse que corresponde a pod1-controller-3.localdomain deve ser adicionado ao roteador:

[stack@director ~]$ neutron l3-agent-router-remove 8d2ffbcb-b6ff-42cd-b5b8-da31d8da8a40  main

Removed router main from L3 agent

[stack@director ~]$ neutron l3-agent-router-add a410a491-e271-4938-8a43-458084ffe15d main

Added router main to L3 agent

- Verifique a lista actualizado de L3-agents:

[stack@director ~]$ neutron l3-agent-list-hosting-router main

+--------------------------------------+-----------------------------------+----------------+-------+----------+

| id                                   | host                              | admin_state_up | alive | ha_state |

+--------------------------------------+-----------------------------------+----------------+-------+----------+

| 70242f5c-43ab-4355-abd6-9277f92e4ce6 | pod1-controller-0.localdomain | True           | :-)   | standby  |

| a410a491-e271-4938-8a43-458084ffe15d | pod1-controller-3.localdomain | True           | :-)   | standby  |

| cb4bc1ad-ac50-42e9-ae69-8a256d375136 | pod1-controller-1.localdomain | True           | :-)   | active   |

+--------------------------------------+-----------------------------------+----------------+-------+----------+

- Aliste todos os serviços que forem executado do nó removido do controlador e os removerem:

[stack@director ~]$ neutron  agent-list | grep controller-2

| 877314c2-3c8d-4666-a6ec-69513e83042d | Metadata agent     | pod1-controller-2.localdomain  |                   | xxx   | True           | neutron-metadata-agent    |

| 8d2ffbcb-b6ff-42cd-b5b8-da31d8da8a40 | L3 agent           | pod1-controller-2.localdomain  | nova              | xxx   | True           | neutron-l3-agent          |

| 911c43a5-df3a-49ec-99ed-1d722821ec20 | DHCP agent         | pod1-controller-2.localdomain  | nova              | xxx   | True           | neutron-dhcp-agent        |

| a58a3dd3-4cdc-48d4-ab34-612a6cd72768 | Open vSwitch agent | pod1-controller-2.localdomain  |                   | xxx   | True           | neutron-openvswitch-agent |

[stack@director ~]$ neutron agent-delete 877314c2-3c8d-4666-a6ec-69513e83042d

Deleted agent(s): 877314c2-3c8d-4666-a6ec-69513e83042d

[stack@director ~]$ neutron agent-delete 8d2ffbcb-b6ff-42cd-b5b8-da31d8da8a40

Deleted agent(s): 8d2ffbcb-b6ff-42cd-b5b8-da31d8da8a40

[stack@director ~]$ neutron agent-delete 911c43a5-df3a-49ec-99ed-1d722821ec20

Deleted agent(s): 911c43a5-df3a-49ec-99ed-1d722821ec20

[stack@director ~]$ neutron agent-delete a58a3dd3-4cdc-48d4-ab34-612a6cd72768

Deleted agent(s): a58a3dd3-4cdc-48d4-ab34-612a6cd72768

[stack@director ~]$ neutron agent-list | grep controller-2

[stack@director ~]$

Finalize serviços do cálculo

- Verifique os artigos da serviço-lista da nova deixados do nó removido e suprima d:

[stack@director ~]$ nova service-list | grep controller-2

| 615 | nova-consoleauth | pod1-controller-2.localdomain  | internal          | enabled | down  | 2017-11-16T16:08:14.000000 | -               |

| 618 | nova-scheduler   | pod1-controller-2.localdomain  | internal          | enabled | down  | 2017-11-16T16:08:13.000000 | -               |

| 621 | nova-conductor   | pod1-controller-2.localdomain  | internal          | enabled | down  | 2017-11-16T16:08:14.000000 | -

[stack@director ~]$ nova service-delete 615

[stack@director ~]$ nova service-delete 618

[stack@director ~]$ nova service-delete 621

stack@director ~]$ nova service-list | grep controller-2

- Assegure-se de que o processo do consoleauth seja executado em todos os controladores ou reinicie-se o com o uso deste comando: openstack-nova-consoleauth do reinício do recurso dos PCes:

[stack@director ~]$ nova service-list | grep consoleauth

| 601 | nova-consoleauth | pod1-controller-0.localdomain  | internal          | enabled | up    | 2017-11-16T21:00:10.000000 | -               |

| 608 | nova-consoleauth | pod1-controller-1.localdomain  | internal          | enabled | up    | 2017-11-16T21:00:13.000000 | -               |

| 622 | nova-consoleauth | pod1-controller-3.localdomain  | internal          | enabled | up    | 2017-11-16T21:00:13.000000 | -

Reinício que cerca nos Nós do controlador

- Verifique todos os controladores para ver se há a rota IP ao undercloud 192.0.0.0/8:

[root@pod1-controller-3 ~]# ip route

default via 172.25.22.1 dev vlan101

11.117.0.0/24 dev vlan17  proto kernel  scope link  src 11.117.0.12

11.118.0.0/24 dev vlan18  proto kernel  scope link  src 11.118.0.12

11.119.0.0/24 dev vlan19  proto kernel  scope link  src 11.119.0.12

11.120.0.0/24 dev vlan20  proto kernel  scope link  src 11.120.0.12

169.254.169.254 via 192.200.0.1 dev eno1

172.25.22.0/24 dev vlan101  proto kernel  scope link  src 172.25.22.102

192.0.0.0/8 dev eno1  proto kernel  scope link  src 192.200.0.103

- Verifique a configuração atual do stonith. Remova toda a referência ao nó velho do controlador:

[root@pod1-controller-3 ~]# sudo pcs stonith show --full

Resource: my-ipmilan-for-controller-6 (class=stonith type=fence_ipmilan)

Attributes: pcmk_host_list=pod1-controller-1 ipaddr=192.100.0.1 login=admin passwd=Csco@123Starent lanplus=1

Operations: monitor interval=60s (my-ipmilan-for-controller-6-monitor-interval-60s)

Resource: my-ipmilan-for-controller-4 (class=stonith type=fence_ipmilan)

Attributes: pcmk_host_list=pod1-controller-0 ipaddr=192.100.0.14 login=admin passwd=Csco@123Starent lanplus=1

Operations: monitor interval=60s (my-ipmilan-for-controller-4-monitor-interval-60s)

Resource: my-ipmilan-for-controller-7 (class=stonith type=fence_ipmilan)

Attributes: pcmk_host_list=pod1-controller-2 ipaddr=192.100.0.15 login=admin passwd=Csco@123Starent lanplus=1

Operations: monitor interval=60s (my-ipmilan-for-controller-7-monitor-interval-60s)

[root@pod1-controller-3 ~]# pcs stonith delete my-ipmilan-for-controller-7

Attempting to stop: my-ipmilan-for-controller-7...Stopped

- Adicionar a configuração do stonith para o controlador novo:

[root@pod1-controller-3 ~]sudo pcs stonith create my-ipmilan-for-controller-8 fence_ipmilan pcmk_host_list=pod1-controller-3 ipaddr=<CIMC_IP> login=admin passwd=<PASSWORD> lanplus=1 op monitor interval=60s

- Reinicie o cerco de todo o controlador e verifique o estado:

[root@pod1-controller-1 ~]# sudo pcs property set stonith-enabled=true

[root@pod1-controller-3 ~]# pcs status

<snip>

my-ipmilan-for-controller-1 (stonith:fence_ipmilan): Started pod1-controller-3

my-ipmilan-for-controller-0 (stonith:fence_ipmilan): Started pod1-controller-3

my-ipmilan-for-controller-3 (stonith:fence_ipmilan): Started pod1-controller-3

Afixe ajustes da substituição do server

Refira por favor o link abaixo para aplicar os ajustes que estavam previamente atuais no server velho: