Contents

Introdução

Informações de Apoio

Acrônimos e inicialismos

Novos Termos com URWB no Catalyst 9800

Topologias suportadas

Configuração ponto a ponto URWB da CLI do Catalyst 9800 Controller

AP de Coordenador

Na GUI (sob o AP)

Comandos CLI no WLC

Depurações no WLC

Comandos CLI no AP:

Introdução

Este documento descreve a configuração de uma implantação P2P usando um AP que suporta URWB e está associado a um Catalyst 9800 Series WLC.

Informações de Apoio

Acrônimos e inicialismos

Ponto a ponto (P2P)

Ponto de acesso (AP)

Backhaul sem fio ultra confiável (URWB)

Controlador de LAN sem fio (WLC)

Novos Termos com URWB no Catalyst 9800

Para usuários familiarizados com implantações de URWB independentes, esses termos foram introduzidos ou redefinidos para URWB no Catalyst 9800 WLC, começando com a versão do software 17.18.1:

Termo URWB independente

Termo URWB 9800

Nó de ponto de malha

Extremidade da malha

Coordenador

Mesh (função da interface)

Somente sobreposição

Prevenção de loop de toque automático (processo)

Rádio (FM) / Ponto de acesso (IW)

Ponto de acesso

Fixo (modo de rádio)

Fixo Automático

Fluidmax (modo de rádio)

Ponto fixo para multiponto

Fluidmax Principal/Principal

Base fixa

Fluidmax Secundário/Escravo

Cliente fixo

Fluidez (modo rádio)

Infraestrutura de mobilidade (papel da fluidez)

Base de mobilidade

Retransmissão de infraestrutura (função de fluidez)

Veículo (modo de fluidez)

Cliente de mobilidade

De veículo para veículo

Transferência de cliente para cliente de mobilidade

Handoff

Alta disponibilidade Fastfail

Senha

Chave de rede

Topologias suportadas

O URWB oferece suporte a estas topologias de implantação:

- Malha fixa: Nessa topologia, vários nós são interconectados, permitindo que os dados sejam roteados dinamicamente pelo caminho mais eficiente. Isso é ideal para grandes instalações industriais ou campi que exigem recursos de redundância e autorrecuperação.

- Ponto a multiponto (P2MP): Um único nó central se conecta a vários nós remotos. Isso é comum em cenários como backhaul sem fio para vários dispositivos de campo ou redes de borda que se conectam a um hub central.

- Mobilidade: Essa topologia suporta a conectividade para movimentar ativos como veículos ou robôs. É essencial para casos de uso que exigem comunicação contínua de baixa latência enquanto em movimento.

Configuração ponto a ponto URWB da CLI do Catalyst 9800 Controller

Em um alto nível, três etapas são necessárias para a implantação:

1. Um ponto de acesso (AP) que suporta URWB deve ser associado ao Catalyst 9800 WLC.

2. Aplique a configuração necessária aos pontos de acesso.

3. Implante os pontos de acesso na rede.

O AP requer que estas tags sejam aplicadas:

- Marca de política: Associa o perfil de política de WLAN e sem fio necessário. Essa marca é usada para slots de rádio que fornecem serviço sem fio aos clientes (se a configuração precisar de CAPWAP e URWB no mesmo AP)

Exemplo de configuração de marcação de política:

wlan lab_p2p 100 lab_p2p

radio policy dot11 5ghz

security wpa psk set-key ascii 0 hello4578965412

no security wpa akm dot1x

security wpa akm psk

no shutdown

wireless profile policy lab_policy

no shutdown

wireless tag policy policy_tag_lab

wlan lab_p2p policy lab_policy

- Marca do site: Associa o perfil de AP necessário.

Exemplo de configuração de marca de site:

wireless country US

ap profile lab-ap-profile

country US

description "Lab AP profile"

mgmtuser username admin password 0 WWiot321! secret 0 WWiot321!

ssh

wireless tag site default-site-tag

ap-profile lab-ap-profile

- Marca RF: Associa o perfil URWB e o perfil de rádio necessários.

Exemplo de Configuração do Perfil URWB:

wireless profile urwb p2p_test

network-key key 0 Hello123456789

no shutdown

Example Radio Profile Configuration:

wireless profile radio urwb_test

urwb channel 5Ghz 60

urwb cwidth 40MHz

urwb role fixed

RF Tag Configuration (This associates both the URWB and the radio profile):

wireless tag rf curwb_rf_tag

dot11 5ghz slot1 radio-profile urwb_test

dot11 5ghz slot2 radio-profile urwb_test

urwb-profile p2p_test

Note: Neste exemplo, ambos os slots de rádio de 5 GHz têm o perfil URWB anexado. Se a implementação exigir URWB e CAPWAP para Wireless, os perfis deverão ser configurados e aplicados de acordo.

Finalmente, essas tags devem ser aplicadas aos APs:

ap 2416.1bf6.e308

rf-tag curwb_rf_tag

site-tag default-site-tag

policy-tag policy_tag_lab

AP de Coordenador

Em uma implantação ponto a ponto (P2P), o AP conectado ao segmento de rede com fio deve ser configurado como Coordenador. O AP Coordinator (também conhecido como Mesh End) é responsável por coletar e enviar estatísticas de rede URWB para o controlador. Esta configuração é aplicada usando este comando:

ap name

urwb mode coordinator

Esse comando atribui a função de coordenador ao AP especificado. Os APs de Coordenador servem como pontos de entrada ou saída para o tráfego que flui de ou para a infraestrutura com fio. Uma reinicialização do AP é necessária para que as configurações sejam sincronizadas e tenham efeito.

Na GUI (sob o AP)

Comandos CLI no WLC

show ap name

urwb info

show ap name

dot11 5ghz slot <0|1|2> urwb detail

Depurações no WLC

URWB exec debug:

Set platform software trace wncd chassis active R0 urwb-exec debug

URWB config debug:

Set platform software trace wncd chassis active R0 urwb-config debug

URWB database debug

Set platform software trace wncd chassis active R0 urwb-db debug

Comandos CLI no AP:

Show urwb modeconfig

Show urwb mpls config

Show urwb dot11Radio <> config

Show urwb mesh route status

Show urwb eng-stats