Contents

Introdução

Este documento descreve a configuração dos parâmetros MPLS nos rádios IW9165 e IW9167 no modo URWB.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Navegação e comandos CLI básicos

- Compreensão dos rádios do modo IW URWB

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Rádios IW9165 e IW9167

- Serviço industrial sem fio

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

MPLS é uma técnica de roteamento que usa rótulos em vez de endereços IP para enviar dados da origem para o destino.

Nos rádios IW9165 e IW9167 no modo URWB, vários parâmetros MPLS podem ser configurados via IoT OD com o serviço Industrial Wireless e a CLI.

Este documento fornece instruções detalhadas sobre como configurar esses parâmetros.

Configurar

Configuração atual

Para exibir a configuração MPLS atual no dispositivo:

device#show mpls configuration

Saída de exemplo:

Configuration for MPLS:

- MPLS tunnels: Tunnel1, Tunnel2

- Unicast flooding: enabled

- Pseudowire formation: meshend

- Cluster ID: cluster1

- ARP limit: rate 100, grace 200, block 300

- ARP unicast flooding: enabled

- Reduce broadcast: enabled

- VBR table: 5 entries

Inundação de unicast

Passo 1: Ative a inundação unicast de pacotes MPLS.

device#configure mpls unicast enabled

Passo 2: Desative a inundação unicast de pacotes MPLS.

device#configure mpls unicast disabled

Passo 3: Habilite a inundação de unicast de endereços IP não privados.

device#configure mpls unicast restricted

Passo 4: Habilite as limitações de repetição para pacotes unicast.

device#configure mpls unicast-flood rate-limit enabled

Passo 5: Desabilite as limitações de repetição para pacotes unicast.

device#configure mpls unicast-flood rate-limit disabled

Formação de Pseudofio

Passo 1: Habilite pseudofios somente para extremidade de malha.

device#configure mpls pw-set meshend

Passo 2: Ative pseudofios para todos os dispositivos.

device#configure mpls pw-set all

ID do cluster

Passo 1: Configure a ID do cluster.

device#configure mpls cluster-id set cluster1

Passo 2: Remova a ID do cluster.

device#configure mpls cluster-id clear

Limite ARP

Passo 1: Defina a taxa de limite ARP.

device#configure mpls arp-limit rate N

Passo 2: Defina o valor de tolerância do limite ARP.

device#configure mpls arp-limit grace rate X

Passo 3: Defina o valor do bloco limite ARP.

device#configure mpls arp-limit block Y

Inundação de unicast ARP

Passo 1: Ative a inundação unicast ARP.

device#configure mpls arp-unicast enabled

Passo 2: Desative a inundação unicast ARP.

device#configure mpls arp-unicast disabled

Reduzir Broadcast

Passo 1: Ativar a redução de pacotes de broadcast.

device#configure mpls reduce-broadcast enabled

Passo 2: Desative a redução de pacotes de broadcast.

device#configure mpls reduce-broadcast disabled

Tabela VBR

Passo 1: Limpe a tabela VBR de qualquer dispositivo.

device#configure mpls vbr clear

Passo 2: Adicionar um novo caminho a um dispositivo.

device#configure mpls vbr mac-list add <mac-address> <vlan id>

Passo 3: Excluir um caminho aprendido do dispositivo.

device#configure mpls vbr mac-list clear <mac-address> <vlan id>

Verificar

Passo 1: Verifique a configuração de MPLS.

device#show mpls configuration

Explicação: Esse comando exibe as configurações de MPLS atuais e os túneis estabelecidos no dispositivo.

Step 2: Validate VBR table entries

device#show mpls vbr

Informações Relacionadas

- Suporte técnico e downloads da Cisco

"