Contents

Introdução

Este documento descreve as etapas necessárias para coletar arquivos de diagnóstico no IW 9167. O Cisco® Catalyst® A série IW9167 fornece conectividade sem fio confiável para aplicativos de missão crítica em uma plataforma de última geração. Ele pode operar no modo Wi-Fi 6, Workgroup Bridge (WGB) ou Cisco Ultra-Reliable Wireless Backhaul (Cisco URWB).

Coletando arquivos de log

Faça login na interface do usuário da Web do dispositivo FM acessando  https://<IP-address>

Infraestrutura fixa:

1. Arquivos de diagnóstico para todos os rádios

Faça login na interface do usuário da Web do dispositivo FM, cClique no link status em MANAGEMENTSETTINGS no menu de configurações à esquerda, e clique em download diagnostics (baixar diagnósticos)

2. Captura de Tráfego na porta conectada em cada rádio (usando Wireshark/tcpdump) (não obrigatório, necessário dependendo do problema)

Fluidez:

1. Arquivos de diagnóstico para todos os rádios (obrigatório)

Faça login na interface do usuário da Web do dispositivo FM, cClique no link status em MANAGEMENTSETTINGS no menu de configurações à esquerda e clique em download diagnostics as (baixar diagnósticos)

2. O Fluidstats captura quando o problema está ocorrendo (se necessário)

a. Abra o aplicativo Fluidstats

b. SSH para o rádio móvel em questão e emita o comando abaixo:

fluidity monitor <endereço IP de destino> <porta UDP de destino>

c. Clique em "iniciar captura", pare quando terminar e clique em para salvar o arquivo pcap

3. Faça o download do gráfico analítico

Navegue até a análise de dados, especifique o período, coloque o ID/IP da malha do rádio em questão e clique em confirmar. Exportar todos os dados.

4. Captura de tráfego na porta conectada em cada rádio (usando Wireshark/tcpdump) (não obrigatório, necessário em casos muito especiais)

Definição do padrão de LED para o modo CURWB

Incluir as informações de estado do LED como relevantes para o problema em questão seria benéfico.