Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Procedimento para interromper a placa SF/CF no nó do núcleo do pacote virtual

Informações adicionais

Introdução

Este documento descreve as etapas para interromper placas de Função de Serviço (SF)/Função de Controle (CF) no StarOS.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento dos componentes das soluções Virtual Packet Core.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco Virtual Packet Data Network Gateway (VPGW).

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

A parada de placa resulta em restrição da funcionalidade operacional. Antes da remoção de qualquer placa ativa do sistema, é recomendável deixá-la em espera ou parada. A remoção de qualquer placa ativa causa, abruptamente, um impacto adverso no sistema. A placa trava torna-a off-line e pode ser facilmente removida do sistema.

Procedimento para interromper a placa SF/CF no nó do núcleo do pacote virtual

1. Use o comando show card table para determinar qual placa deve ser travada.

Por exemplo:

[ABCD]XYZ# show card table

Tuesday July 14 05:17:03 UTC 2020

Slot         Card Type                               Oper State     SPOF  Attach

-----------  --------------------------------------  -------------  ----  ------

1: CFC      Control Function Virtual Card           Active         Yes

2: CFC      Control Function Virtual Card           Standby        -

3: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         No

4: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         No

5: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         No

6: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Standby        -

7: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         No

8: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         No

2. Cartão de imobilização n.º 5.

[ABCD]XYZ# card halt 5

Thursday August 05 05:44:35 UTC 2021

Are you sure? [Yes|No]: yes

Thursday August 05 05:44:39 UTC 2021

3. Verifique se a migração da placa começou da placa parada para a placa de standby.

[ABCD]XYZ# show card table

Thursday August 05 05:44:46 UTC 2021

Slot         Card Type                               Oper State     SPOF  Attach

-----------  --------------------------------------  -------------  ----  ------

1: CFC      Control Function Virtual Card           Active         No

2: CFC      Control Function Virtual Card           Standby        -

3: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         Yes

4: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         Yes

5: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Migrate From   -

6: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Migrate To     -

7: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         Yes

8: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         Yes

4. O cartão parado fica off-line.

[ABCD]XYZ# show card table

Thursday August 05 05:45:08 UTC 2021

Slot         Card Type                               Oper State     SPOF  Attach

-----------  --------------------------------------  -------------  ----  ------

1: CFC      Control Function Virtual Card           Active         No

2: CFC      Control Function Virtual Card           Standby        -

3: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         Yes

4: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         Yes

5: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Offline        -

6: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         Yes

7: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         Yes

8: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         Yes

5. Se quiser trazer essa placa de volta ao sistema, você precisará reinicializá-la.

[ABCD]XYZ# card reboot 5

Thursday August 05 05:45:27 UTC 2021

6. Após a reinicialização, ele vai para o estado de standby.

[ABCD]XYZ# show card table

Thursday August 05 05:47:48 UTC 2021

Slot         Card Type                               Oper State     SPOF  Attach

-----------  --------------------------------------  -------------  ----  ------

1: CFC      Control Function Virtual Card           Active         No

2: CFC      Control Function Virtual Card           Standby        -

3: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         No

4: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         No

5: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Standby        -

6: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         No

7: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         No

8: FC       2-Port Service Function Virtual Card    Active         No

Informações adicionais

1. O sistema não tem a opção de parar a placa da função de controle.

[ABCD]XYZ# card halt

3..8

>> System gives options from card 3, as card 1 & 2 is reserved for CF cards

2. Se forçar você a parar a placa de função de controle, então esta mensagem de erro pode ser vista.

[ABCD]XYZ# card halt 2

Unknown command - "2?", card not present or unrecognized keyword