Contents

Introdução

Informações de Apoio

Problema

Solução

Introdução

Este documento descreve as tarefas do Standby UPF Session Manager sem conexão de soquete com os pods rcm-checkpointmgr correspondentes na implantação baseada em RCM.

Informações de Apoio

Este documento aborda tarefas ocasionais do Gerenciador de Sessão da Função de Plano de Usuário em Standby (UPF) que têm problemas de Soquete Pronto; falta conexão de soquete com os pods rcm-checkpointmgr correspondentes na implantação de UPF baseada no Redundancy Configuration Manager (RCM).

Problema

Na UPF em Espera, a instância 10 da tarefa do gerenciador de sessões não tem conexão de soquete com o pod rcm-checkpointmgr.

[local]UPF# show rcm checkpoint statistics verbose

smgr     state  peer    recovery  pre-alloc  chk-point rcvd   chk-point sent

inst            conn    records   calls      full     micro   full     micro

----   -------  -----   -------   --------   -----    -----   -----     ----

1      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

2      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

3      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

4      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

5      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

6      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

7      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

8      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

9      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

10      Stby               0          0       0        0       0        0

11      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

12      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

13      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

14      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

15      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

16      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

17      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

18      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

19      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

20      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

21      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

22      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

Solução

Solução alternativa atual:

- Para resolver o problema de comunicação de soquete entre o UPF Session Manager em standby e seu pod rcm-checkpointmgr:

- Faça login na UPF em standby correspondente.

- Entre no modo de depuração (cli test-commands password <password>).

- Execute 'task kill facility sessmgr instance <instance-id>' para a tarefa do gerenciador de sessões afetada sem uma conexão de soquete com o rcm-checkpointmgr.

- Aguarde um minuto e verifique se a tarefa do Gerenciador de Sessão agora tem uma conexão de soquete estável no estado Pronto.

- Se o problema persistir, considere reinicializar a UPF em standby e verifique novamente depois que a UPF estiver totalmente operacional.

Correção permanente:

- Você pode explorar a implementação do recurso de fortalecimento do TCP em sua implantação. Este recurso introduz um mecanismo de pulsação entre as tarefas do Session Manager e pods rcm-checkpointmgr, garantindo que a conexão do soquete seja restabelecida conforme necessário. Para obter detalhes, consulte o Redundancy Configuration Manager -Configuration and Administration Guide, Release 2022.04 .