Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

O que é SMI?

O que é CEE?

O que são VMs de protocolo?

Problema

Troubleshoot

Solução

Verificação

Introduction

Este documento descreve como implementar uma solução alternativa para problemas de sincronização de tempo do Network Time Protocol (NTP) em máquinas virtuais de protocolo (VMs) de Subscriber Microservices Infrastructure (SMI) 5G.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você conheça estes tópicos:

- Cisco SMI

- Arquitetura de Plataforma de Implantação Nativa (CNDP - Cloud Native Deployment Platform) de 5G

- Nuvem - Red Hat OpenStack Platform 13 (versão "Queens")

- Dockers e Kubernetes

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- SMI 2020.01.1-21

- Kubernetes v1.16.2

- Diretor Red Hat OpenStack Platform 13

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

O que é SMI?

O Cisco SMI é uma pilha em camadas de tecnologias e padrões de nuvem que permitem aplicativos baseados em microsserviços das unidades de negócios Cisco Mobility, Cable e Broadband Network Gateway (BNG). Esses aplicativos têm funções semelhantes de gerenciamento de assinantes e requisitos semelhantes de armazenamento de dados.

Atributos:

- A pilha de nuvem de camada (tecnologias e padrões) fornece implantações de cima para baixo e acomoda a infraestrutura de nuvem atual.

- Todos os aplicativos compartilham o Common Execution Environment (CEE) para funções que não são de aplicação (armazenamento de dados, implantação, configuração, telemetria, alarme), que proporciona interação e experiência consistentes para todos os pontos de contato e de integração do cliente.

- Os aplicativos e a CEE são implantados em contêineres de microsserviço e conectados com uma malha de serviço inteligente.

- Uma API exposta para implantação, configuração e gerenciamento permite a automação.

O que é CEE?

- A CEE é uma solução de software que foi desenvolvida para monitorar aplicativos móveis e de cabos que são implantados na SMI. A CEE captura informações (métricas importantes) dos aplicativos de forma centralizada para que os engenheiros possam depurar e solucionar problemas.

- A CEE é o conjunto comum de ferramentas instaladas para todos os aplicativos. Ele vem equipado com um centro de operações dedicado, que fornece a CLI (Command Line Interface, interface de linha de comando) e APIs para gerenciar as ferramentas do monitor. Apenas um CEE está disponível para cada cluster.

O que são VMs de protocolo?

As VMs de protocolo hospedam os microsserviços de aplicativos da Função de Gerenciamento de Sessão (SMF) responsáveis pela tradução do protocolo. Duas VMs de protocolo são implantadas por instância de SMF. Uma VM de protocolo tem pods como GTPc, Lawful Intercept (LI), Radius, Rest e assim por diante.

Problema

A partir de um nó (VM de protocolo) que mostra o problema, você pode ver que a rede tenta usar duas interfaces diferentes para rotear a conectividade para o servidor NTP. No entanto, apenas uma das redes pode acessar o IP.

Quando você executa um ping sem a interface por algum tempo, você pode ver que ele causa perda de pacote.

Exemplo de alerta da CEE:

[pod-name-cnat/global] cee# show alerts active summary

NAME UID SEVERITY STARTS AT SOURCE SUMMARY

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VoNR_Ded_Bearer_Creat be183f61dd65 major 01-18T16:32:17 System Success percentage of VoNR - PCF Initiated Dedicated Bearer Creation procedure in NR turns less than t...

clock-is-not-in-synch 38a35e9a8bd8 major 01-18T13:11:15 pod-name-cnat-cnat-co Clock not in synch detected on hostname pod-name-cnat-cnat-core-protocol-data1 . Ensure NTP is configu...

clock-is-not-in-synch 4a7e138b8bae major 01-18T13:07:35 pod-name-cnat-cnat-co Clock not in synch detected on hostname pod-name-cnat-cnat-core-protocol-ims2 . Ensure NTP is configur...

clock-is-not-in-synch 5b3e128f0101 major 01-18T12:05:55 pod-name-cnat-cnat-co Clock not in synch detected on hostname pod-name-cnat-cnat-core-protocol-data2 . Ensure NTP is configu...

container-memory-usag f588aa627792 critical 12-28T15:47:30 path-provisioner-v6zx Pod cee-global/path-provisioner-v6zxj/k8s_path-provisioner_path-provisioner-v6zxj_cee-global_f1a1e8fa-...

container-memory-usag 55b2ea84466f critical 12-27T22:27:10 path-provisioner-v6zx Pod cee-global/path-provisioner-v6zxj/ uses high memory 82.69%.

N11_SM_Timeout_SR f6fb82cac197 major 10-31T15:51:16 System This alert is fired when the increase in timeout for N11 messages toward AMF crosses threshold

Radius_Server_RTT 94ac2cff43a3 warning 10-28T05:08:56 System RTT for Radius Server: 216.x.x.x, Port: 1813 in namespace: smf-mvno is more than 5 ms.

Radius_Server_RTT d02b60b3a3a4 warning 10-28T05:05:56 System RTT for Radius Server: 52.x.x.x, Port: 1813 in namespace: smf-mvno is more than 5 ms.

Radius_Server_RTT 9afcee101013 warning 10-28T05:05:36 System RTT for Radius Server: 52.x.x.x, Port: 1813 in namespace: smf-mvno is more than 5 ms.

N11_SM_Timeout_SR 206c4bbccf21 major 10-20T13:26:16 System This alert is fired when the increase in timeout for N11 messages toward AMF crosses threshold

N4_Total_Outbound_Int 4e0f3c1d6300 major 10-20T09:01:23 System This alert is fired when the percentage of N4 outbound responses sent is lesser than threshold %.

N4_Total_Outbound_Int 3e2fed624704 major 10-20T08:21:23 System This alert is fired when the percentage of N4 outbound responses sent is lesser than threshold %.

watchdog 97a7976a4103 minor 05-05T09:10:58 System This is an alert meant to ensure that the entire alerting pipeline is functional. This alert is always...

Troubleshoot

1. Efetue login nas VMs afetadas e execute este comando: ip route | grep -i default

Neste exemplo, você pode ver duas rotas padrão, que estão incorretas. (Deve haver apenas uma rota padrão.)

ubuntu@pod-name-cnat-cnat-core-protocol-ims2:~$ ip route | grep -i default

default via 172.16.x.x dev ens4 proto dhcp src 172.16.x.x metric 100

default via 172.16.x.x dev ens3 proto dhcp src 172.16.x.x metric 100

2. Verifique o status do serviço de NTP (crônica). Embora o serviço esteja ativo, você verá erros "Não é possível sincronizar".

Saída de exemplo:

root@pod-name-cnat-cnat-core-protocol-data1:/home/ubuntu# systemctl status chronyd.service

chrony.service - chrony, an NTP client/serverLoaded: loaded (/lib/systemd/system/chrony.service; enabled; vendor preset: enabled)

Active: active (running) since Fri 2021-01-08 07:19:19 UTC; 11 months 24 days ago

Docs: man:chronyd(8)

man:chronyc(1)

man:chrony.conf(5)

Main PID: 4300 (chronyd)

Tasks: 1 (limit: 4915)

CGroup: /system.slice/chrony.service

└─4300 /usr/sbin/chronyd

Dec 30 17:06:28 pod-name-cnat-cnat-core-protocol-data1 chronyd[4300]: Selected source 5.196.x.x

Dec 31 06:37:11 pod-name-cnat-cnat-core-protocol-data1 chronyd[4300]: Can't synchronise: no selectable sources

Dec 31 17:15:31 pod-name-cnat-cnat-core-protocol-data1 chronyd[4300]: Selected source 5.196.x.x

Jan 01 06:29:43 pod-name-cnat-cnat-core-protocol-data1 chronyd[4300]: Can't synchronise: no selectable sources

Jan 01 16:50:02 pod-name-cnat-cnat-core-protocol-data1 chronyd[4300]: Selected source 5.196.x.x

Jan 01 19:25:05 pod-name-cnat-cnat-core-protocol-data1 chronyd[4300]: Can't synchronise: no selectable sources

3. Verifique o status do serviço de configuração de rede. (Está inativo.)

ubuntu@pod-name-cnat-cnat-core-protocol-data1:~$ systemctl status network-config

network-config.service - Job that configures for routes

Loaded: loaded (/etc/systemd/system/network-config.service; enabled; vendor preset: enabled)

Active: inactive (dead) since Fri 2021-01-08 09:29:05 UTC; 1 years 0 months ago

Process: 1185 ExecStart=/etc/cisco/network-config.sh start (code=killed, signal=TERM)

Main PID: 1185 (code=killed, signal=TERM)

Solução

Note: Este procedimento não causa tempo de inatividade no aplicativo.

1. Edite o script do serviço de configuração de rede (/etc/systemd/system/network-config.service) no nó afetado para adicionar estas linhas:

root@pod-name-cnat-cnat-core-protocol-data1:/home/ubuntu# vim /etc/systemd/system/network-config.service

Restart=always

RestartSec=10s

StartLimitIntervalSec=300s

StartLimitBurst=30

2. Inicie o serviço de configuração de rede:

root@pod-name-cnat-cnat-core-protocol-data1:/home/ubuntu# systemctl start network-config

3. Recarregue a configuração com systemctl:

root@pod-name-cnat-cnat-core-protocol-data1:/home/ubuntu# systemctl daemon-reload

4. Reinicie o serviço crônico:

root@pod-name-cnat-cnat-core-protocol-data1:/home/ubuntu# systemctl restart chronyd.service

Verificação

Depois de concluir as etapas Alternativas, execute este comando para verificar se os problemas foram corrigidos:

for server in $(awk '/protocol/{print $1}' /etc/hosts); do ssh $server "hostname && timedatectl status && chronyc sources -vn" ; done

Note: Um valor 'Sincronizado com o relógio do sistema' de 'sim' indica que os problemas foram corrigidos.

Saída de exemplo:

ubuntu@pod-name-cnat-cnat-core-master1:~$ for server in $(awk '/protocol/{print $1}' /etc/hosts); do ssh $server "hostname && timedatectl status && chronyc sources -vn" ; done

pod-name-cnat-cnat-core-protocol-data1

Local time: Tue 2021-09-07 10:22:16 UTC

Universal time: Tue 2021-09-07 10:22:16 UTC

RTC time: Tue 2021-09-07 10:22:17

Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)

System clock synchronized: yes

systemd-timesyncd.service active: no

RTC in local TZ: no

210 Number of sources = 1

MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample

===============================================================================

^* svtsnq01.mgmt                 1   6   170   282  -1100us[-1858us] +/-   47ms

pod-name-cnat-cnat-core-protocol-data2

Local time: Tue 2021-09-07 10:22:16 UTC

Universal time: Tue 2021-09-07 10:22:16 UTC

RTC time: Tue 2021-09-07 10:22:17

Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)

System clock synchronized: yes

systemd-timesyncd.service active: no

RTC in local TZ: no

210 Number of sources = 1

MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample

===============================================================================

^* svtsnq01.mgmt                 1   6    74   206   -218us[-1550us] +/-   46ms

pod-name-cnat-cnat-core-protocol-ims1

Local time: Tue 2021-09-07 10:22:17 UTC

Universal time: Tue 2021-09-07 10:22:17 UTC

RTC time: Tue 2021-09-07 10:22:18

Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)

System clock synchronized: yes

systemd-timesyncd.service active: no

RTC in local TZ: no

210 Number of sources = 1

MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample

===============================================================================

^* svtsnq01.mgmt                 1   6    77    24   +796us[+1044us] +/-   47ms

pod-name-cnat-cnat-core-protocol-ims2

Local time: Tue 2021-09-07 10:22:17 UTC

Universal time: Tue 2021-09-07 10:22:17 UTC

RTC time: Tue 2021-09-07 10:22:18

Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)

System clock synchronized: yes

systemd-timesyncd.service active: no

RTC in local TZ: no

210 Number of sources = 1

MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample

===============================================================================

^* svtsnq01.mgmt                 1   6    17    98  +2176us[+2275us] +/-   47ms