Contents

Introduction

Informações de Apoio

Abreviaturas

Fluxo de trabalho do MoP

Prerequisites

Verificação de status

Backup

Instalar o novo nó OSPD

Instalação do servidor UCS

Instalação do Redhat

Restaure a nuvem inferior

Prepare a instalação da nuvem subjacente ao backup

Preencha o registro do Redhat

Restauração da Subnuvem

Reconecte a subnuvem restaurada à nuvem geral

Validar a restauração concluída

Verificar a operação do serviço de identidade (Keystone)

Carregar imagens para introdução ao nó futuro

Reiniciando a vedação

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve as etapas necessárias para substituir um servidor defeituoso que hospeda o OSPD (OpenStack Platform Diretor) em uma configuração Ultra-M.

Informações de Apoio

O Ultra-M é uma solução de núcleo de pacotes móveis virtualizados, pré-embalada e validada, projetada para simplificar a implantação de VNFs. O OpenStack é o Virtualized Infrastructure Manager (VIM) para Ultra-M e consiste nos seguintes tipos de nó:

- Computação

- Disco de Armazenamento de Objeto - Computação (OSD - Compute)

- Controlador

- Plataforma OpenStack - Diretor (OSPD)

A arquitetura de alto nível da Ultra-M e os componentes envolvidos são mostrados nesta imagem.

Arquitetura UltraM

Note: A versão Ultra M 5.1.x é considerada para definir os procedimentos neste documento. Este documento destina-se ao pessoal da Cisco familiarizado com a plataforma Cisco Ultra-M e detalha as etapas necessárias para serem executadas no nível OpenStack no momento da substituição do servidor OSPD.

Abreviaturas

VNF

Função de rede virtual

ESC

Controlador de serviço elástico

MOP

Método de Procedimento

OSD

Discos de Armazenamento de Objeto

HDD

Unidade de disco rígido

SSD

Unidade de estado sólido

VIM

Virtual Infrastructure Manager

VM

Máquina virtual

EM

Gestor de Elementos

UAS

Ultra Automation Services

UUID

Identificador de ID universal exclusivo

Fluxo de trabalho do MoP

Fluxo de trabalho de alto nível do procedimento de substituição

Prerequisites

Verificação de status

Antes de substituir um servidor OSPD, é importante verificar o estado atual do ambiente da plataforma Red Hat OpenStack e garantir que ele esteja saudável para evitar complicações quando o processo de substituição estiver ativo.

1. Verifique o status da pilha do OpenStack e a lista de nós.

[stack@director ~]$ source stackrc

[stack@director ~]$ openstack stack list --nested

[stack@director ~]$ ironic node-list

[stack@director ~]$ nova list

2. Verifique se todos os serviços em nuvem estão no status carregado, ativo e em execução no nó OSPD.

[stack@director ~]$ systemctl list-units "openstack*" "neutron*" "openvswitch*"

UNIT                                       LOAD   ACTIVE SUB     DESCRIPTION

neutron-dhcp-agent.service                 loaded active running OpenStack Neutron DHCP Agent

neutron-openvswitch-agent.service          loaded active running OpenStack Neutron Open vSwitch Agent

neutron-ovs-cleanup.service                loaded active exited  OpenStack Neutron Open vSwitch Cleanup Utility

neutron-server.service                     loaded active running OpenStack Neutron Server

openstack-aodh-evaluator.service           loaded active running OpenStack Alarm evaluator service

openstack-aodh-listener.service            loaded active running OpenStack Alarm listener service

openstack-aodh-notifier.service            loaded active running OpenStack Alarm notifier service

openstack-ceilometer-central.service       loaded active running OpenStack ceilometer central agent

openstack-ceilometer-collector.service     loaded active running OpenStack ceilometer collection service

openstack-ceilometer-notification.service  loaded active running OpenStack ceilometer notification agent

openstack-glance-api.service               loaded active running OpenStack Image Service (code-named Glance) API server

openstack-glance-registry.service          loaded active running OpenStack Image Service (code-named Glance) Registry server

openstack-heat-api-cfn.service             loaded active running Openstack Heat CFN-compatible API Service

openstack-heat-api.service                 loaded active running OpenStack Heat API Service

openstack-heat-engine.service              loaded active running Openstack Heat Engine Service

openstack-ironic-api.service               loaded active running OpenStack Ironic API service

openstack-ironic-conductor.service         loaded active running OpenStack Ironic Conductor service

openstack-ironic-inspector-dnsmasq.service loaded active running PXE boot dnsmasq service for Ironic Inspector

openstack-ironic-inspector.service         loaded active running Hardware introspection service for OpenStack Ironic

openstack-mistral-api.service              loaded active running Mistral API Server

openstack-mistral-engine.service           loaded active running Mistral Engine Server

openstack-mistral-executor.service         loaded active running Mistral Executor Server

openstack-nova-api.service                 loaded active running OpenStack Nova API Server

openstack-nova-cert.service                loaded active running OpenStack Nova Cert Server

openstack-nova-compute.service             loaded active running OpenStack Nova Compute Server

openstack-nova-conductor.service           loaded active running OpenStack Nova Conductor Server

openstack-nova-scheduler.service           loaded active running OpenStack Nova Scheduler Server

openstack-swift-account-reaper.service     loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Account Reaper

openstack-swift-account.service            loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Account Server

openstack-swift-container-updater.service  loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Container Updater

openstack-swift-container.service          loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Container Server

openstack-swift-object-updater.service     loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Object Updater

openstack-swift-object.service             loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Object Server

openstack-swift-proxy.service              loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Proxy Server

openstack-zaqar.service                    loaded active running OpenStack Message Queuing Service (code-named Zaqar) Server

openstack-zaqar@1.service                  loaded active running OpenStack Message Queuing Service (code-named Zaqar) Server Instance 1

openvswitch.service                        loaded active exited  Open vSwitch

LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.

ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.

SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.

37 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.

To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.

Backup

1. Confirme se você tem espaço em disco suficiente disponível antes de executar o processo de backup. Espera-se que este touro tenha pelo menos 3,5 GB.

[stack@director ~]$df -h

2. Execute esses comandos como o usuário raiz para fazer backup dos dados do nó de nuvem para um arquivo chamado undercloud-backup-[timestamp].tar.gz.

[root@director ~]# mysqldump --opt --all-databases > /root/undercloud-all-databases.sql

[root@director ~]# tar --xattrs -czf undercloud-backup-`date +%F`.tar.gz /root/undercloud-all-databases.sql

/etc/my.cnf.d/server.cnf /var/lib/glance/images /srv/node /home/stack

tar: Removing leading `/' from member names

Instalar o novo nó OSPD

Instalação do servidor UCS

1. As etapas para instalar um novo servidor UCS C240 M4 e as etapas de configuração inicial podem ser consultadas aqui: Guia de instalação e serviço do servidor Cisco UCS C240 M4

2. Faça login no servidor usando o CIMC IP.

3. Execute a atualização do BIOS se o firmware não estiver de acordo com a versão recomendada usada anteriormente. As etapas para a atualização do BIOS são fornecidas aqui: Guia de atualização do BIOS de servidor com montagem em rack Cisco UCS C-Series

4. Verifique o status das unidades físicas. Ele deve ser "Não configurado como bom". Navegue até Storage > Cisco 12G SAS Modular Raid Controller (SLOT-HBA) > Physical Drive Info (Armazenamento > Informações da unidade física conforme mostrado nesta imagem.

5. Crie uma unidade virtual a partir das unidades físicas com RAID Nível 1. Navegue até Storage > Cisco 12G SAS Modular Raid Controller (SLOT-HBA) > Controller Info > Create Virtual Drive from Unused Physical Drives conforme mostrado nesta imagem.

6. Selecione o VD e configure "Set as Boot Drive" (Definir como unidade de inicialização) como mostrado nesta imagem.

7. Ative IPMI na LAN. Navegue até Admin > Communication Services > Communication Services conforme mostrado nesta imagem.

8. Desative o hyperthreading. Navegue até Compute > BIOS > Configure BIOS > Advanced > Processor Configuration conforme mostrado nesta imagem.

Note: A imagem mostrada aqui e as etapas de configuração mencionadas nesta seção referem-se à versão de firmware 3.0(3e) e pode haver pequenas variações se você trabalhar em outras versões.

Instalação do Redhat

Monte a imagem ISO do Red Hat

1. Fazer login no servidor OSP-D

2. Iniciar o console KVM

3. Selecione Virtual Media > Ativate Virtual Devices. Aceite a sessão e ative a memória de sua configuração para conexões futuras.

4. Selecione Virtual Media > Mapear CD/DVD e mapeie a imagem ISO da Red Hat.

5. Selecione Power > Reset System (Warm Boot) (Alimentação > Redefinir sistema (inicialização em modo de aquecimento) para reinicializar o sistema.

6. Após reiniciar, pressione F6 e selecione Cisco vKVM-Mapped vDVD1.22 e pressione Enter.

7. Instale o RHEL.

Note: O procedimento nesta seção representa uma versão simplificada do processo de instalação que identifica o número mínimo de parâmetros que devem ser configurados.

8. Selecione a opção para instalar o Red Hat Enterprise Linux para iniciar a instalação

9. Selecionar seleção de software > Somente instalação mínima

10. Configurar interfaces de rede (eno1 e eno2)

11. Clique em Rede e nome do host.

- Selecione a interface que seria usada para comunicação externa (eno1 ou eno2)

- Clique em Configurar

- Selecione a guia IPv4 Settings (Configurações IPv4), Select Manual method (Selecionar método manual) e clique em Add (Adicionar)

- Defina os seguintes parâmetros como usados anteriormente: Endereço, máscara de rede, Gateway, servidor DNS

12. Selecione Data e hora e especifique sua região e cidade.

13. Habilite o tempo de rede e configure os servidores NTP.

14. Selecione Destino da instalação e use o sistema de arquivos ext4.

Note: Exclua ‘/home/’ e realoque a capacidade na raiz '/'.

15. Desative o Kdump.

16. Definir apenas a senha raiz.

17. Inicie a instalação .

Restaure a nuvem inferior

Prepare a instalação da nuvem subjacente ao backup

Quando a máquina estiver instalada com o RHEL 7.3 e em um estado limpo, reative todas as assinaturas/repositórios necessários para instalar e executar o direcionador.

1. Configuração do nome de host.

[root@director ~]$sudo hostnamectl set-hostname <FQDN_hostname>

[root@director ~]$sudo hostnamectl set-hostname --transient <FQDN_hostname>

2. Editar /etc/hosts arquivo.

[root@director ~]$ vi /etc/hosts

<ospd_external_address>  <server_hostname>  <FQDN_hostname>

10.225.247.142  pod1-ospd pod1-ospd.cisco.com

3. Validar o nome do host.

[root@director ~]$ cat /etc/hostname

pod1-ospd.cisco.com

4. Valide a configuração DNS.

[root@director ~]$ cat /etc/resolv.conf

#Generated by NetworkManager

nameserver <DNS_IP>

5. Modifique a interface nic de provisionamento.

[root@director ~]$ cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eno1

DEVICE=eno1

ONBOOT=yes

HOTPLUG=no

NM_CONTROLLED=no

PEERDNS=no

DEVICETYPE=ovs

TYPE=OVSPort

OVS_BRIDGE=br-ctlplane

BOOTPROTO=none

MTU=1500

Preencha o registro do Redhat

1. Baixe este pacote para configurar o gerenciador de assinatura para usar rh-satélite.

[root@director ~]$ rpm -Uvh http://

/pub/katello-ca-consumer-latest.noarch.rpm

[root@director ~]$ subscription-manager config

2. Registre-se com rh-satélite usando esta chave de ativação para RHEL 7.3.

[root@director ~]$subscription-manager register --org="<ORG>" --activationkey="<KEY>"

3. Para ver a assinatura.

[root@director ~]$ subscription-manager list –consumed

4. Habilite os repositórios como acordos de recompra OSPD antigos.

[root@director ~]$ sudo subscription-manager repos --disable=*

[root@director ~]$ subscription-manager repos --enable=rhel-7-server-rpms --enable=rhel-7-server-extras-rpms --enable=rh

el-7-server-openstack-10-rpms --enable=rhel-7-server-rh-common-rpms --enable=rhel-ha-for-rhel-7-server-rpm

5. Atualize o sistema para garantir que você tenha os pacotes básicos mais recentes e reinicialize o sistema.

[root@director ~]$sudo yum update -y

[root@director ~]$sudo reboot

Restauração da Subnuvem

Depois de habilitar a assinatura, importe o arquivo tar oculto com backup em nuvem undercloud-backup-`date +%F`.tar.gz para o novo diretório raiz/raiz do servidor OSPD.

1. Instale o servidor mariadb.

[root@director ~]$ yum install -y mariadb-server

2. Extraia o arquivo de configuração de MariaDB e backup de banco de dados. Execute esta operação como usuário raiz.

[root@director ~]$ tar -xzC / -f undercloud-backup-$DATE.tar.gz etc/my.cnf.d/server.cnf

[root@director ~]$ tar -xzC / -f undercloud-backup-$DATE.tar.gz root/undercloud-all-databases.sql

3. Edite /etc/my.cnf.d/server.cnf e comente a entrada do endereço de associação, se houver.

[root@tb3-ospd ~]# vi /etc/my.cnf.d/server.cnf

4. Inicie o serviço MariaDB e atualize temporariamente a configuração max_allowed_packet:

[root@director ~]$ systemctl start mariadb

[root@director ~]$ mysql -uroot -e"set global max_allowed_packet = 16777216;"

5. Limpe certas permissões (para ser recriado mais tarde):

[root@director ~]$ for i in ceilometer glance heat ironic keystone neutron nova;do mysql -e "drop user $i";done

[root@director ~]$ mysql -e 'flush privileges'

Note: Se o serviço do teto tiver sido desabilitado anteriormente na configuração, execute o comando acima removendo o "teto".

6. Crie a conta stackuser.

[root@director ~]$ sudo useradd stack

[root@director ~]$ sudo passwd stack << specify a password

[root@director ~]$ echo "stack ALL=(root) NOPASSWD:ALL" | sudo tee -a /etc/sudoers.d/stack

[root@director ~]$ sudo chmod 0440 /etc/sudoers.d/stack

7. Restaure o diretório inicial do usuário da pilha.

[root@director ~]$ tar -xzC / -f undercloud-backup-$DATE.tar.gz home/stack

8. Instale os pacotes base swift e Glance e restaure seus dados.

[root@director ~]$ yum install -y openstack-glance openstack-swift

[root@director ~]$ tar --xattrs -xzC / -f undercloud-backup-$DATE.tar.gz srv/node var/lib/glance/images

9. Confirme se os dados pertencem ao usuário correto.

[root@director ~]$ chown -R swift: /srv/node

[root@director ~]$ chown -R glance: /var/lib/glance/images

10. Restaure os certificados SSL em nuvem (opcional - a ser feito somente se a configuração usar certificados SSL).

[root@director ~]$ tar -xzC / -f undercloud-backup-$DATE.tar.gz etc/pki/instack-certs/undercloud.pem

[root@director ~]$ tar -xzC / -f undercloud-backup-$DATE.tar.gz etc/pki/ca-trust/source/anchors/ca.crt.pem

11. Execute novamente a instalação em nuvem como o usuário da pilha, certificando-se de executá-la no diretório inicial do usuário da pilha.

[root@director ~]$ su - stack

[stack@director ~]$ sudo yum install -y python-tripleoclient

12. Confirme se o nome do host está definido corretamente em /etc/hosts.

13. Reinstale a nuvem inferior.

[stack@director ~]$ openstack undercloud install

<snip>

#############################################################################

Undercloud install complete.

The file containing this installation's passwords is at

/home/stack/undercloud-passwords.conf.

There is also a stackrc file at /home/stack/stackrc.

These files are needed to interact with the OpenStack services, and must be

secured.

#############################################################################

Reconecte a subnuvem restaurada à nuvem geral

Após concluir essas etapas, é esperado que a nuvem inferior restaure automaticamente sua conexão com a nuvem. Os nós continuarão a pesquisar orquestração (calor) para tarefas pendentes, com o uso de uma simples solicitação HTTP emitida a cada poucos segundos.

Validar a restauração concluída

Use estes comandos para executar uma verificação de integridade do seu ambiente recém-restaurado.

[root@director ~]$ su - stack

Last Log in: Tue Nov 28 21:27:50 EST 2017 from 10.86.255.201 on pts/0

[stack@director ~]$ source stackrc

[stack@director ~]$ nova list

+--------------------------------------+--------------------+--------+------------+-------------+------------------------+

| ID | Name | Status | Task State | Power State | Networks |

+--------------------------------------+--------------------+--------+------------+-------------+------------------------+

| b1f5294a-629e-454c-b8a7-d15e21805496 | pod1-compute-0 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.119 |

| 9106672e-ac68-423e-89c5-e42f91fefda1 | pod1-compute-1 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.120 |

| b3ed4a8f-72d2-4474-91a1-b6b70dd99428 | pod1-compute-2 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.124 |

| 677524e4-7211-4571-ac35-004dc5655789 | pod1-compute-3 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.107 |

| 55ea7fe5-d797-473c-83b1-d897b76a7520 | pod1-compute-4 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.122 |

| c34c1088-d79b-42b6-9306-793a89ae4160 | pod1-compute-5 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.108 |

| 4ba28d8c-fb0e-4d7f-8124-77d56199c9b2 | pod1-compute-6 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.105 |

| d32f7361-7e73-49b1-a440-fa4db2ac21b1 | pod1-compute-7 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.106 |

| 47c6a101-0900-4009-8126-01aaed784ed1 | pod1-compute-8 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.121 |

| 1a638081-d407-4240-b9e5-16b47e2ff6a2 | pod1-compute-9 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.112 |

<snip>

[stack@director ~]$ ssh heat-admin@192.200.0.107

[heat-admin@pod1-controller-0 ~]$ sudo pcs status

Cluster name: tripleo_cluster

Stack: corosync

Current DC: pod1-controller-0 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum

3 nodes and 22 resources configured

Online: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]

Full list of resources:

ip-10.1.10.10 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-0

ip-11.120.0.97 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-1

Clone Set: haproxy-clone [haproxy]

Started: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]

Master/Slave Set: galera-master [galera]

Masters: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]

ip-192.200.0.106 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-0

ip-11.120.0.95 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-1

ip-11.119.0.98 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-0

ip-11.118.0.92 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-1

Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]

Started: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]

Master/Slave Set: redis-master [redis]

Masters: [ pod1-controller-0 ]

Slaves: [ pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]

openstack-cinder-volume (systemd:openstack-cinder-volume): Started pod1-controller-0

my-ipmilan-for-controller-0 (stonith:fence_ipmilan): Stopped

my-ipmilan-for-controller-1 (stonith:fence_ipmilan): Stopped

my-ipmilan-for-controller-2 (stonith:fence_ipmilan): Stopped

Failed Actions:

* my-ipmilan-for-controller-0_start_0 on pod1-controller-1 'unknown error' (1): call=190, status=Timed Out, exitreason='none',

last-rc-change='Wed Nov 22 13:52:45 2017', queued=0ms, exec=20005ms

* my-ipmilan-for-controller-1_start_0 on pod1-controller-1 'unknown error' (1): call=192, status=Timed Out, exitreason='none',

last-rc-change='Wed Nov 22 13:53:08 2017', queued=0ms, exec=20005ms

* my-ipmilan-for-controller-2_start_0 on pod1-controller-1 'unknown error' (1): call=188, status=Timed Out, exitreason='none',

last-rc-change='Wed Nov 22 13:52:23 2017', queued=0ms, exec=20004ms

* my-ipmilan-for-controller-0_start_0 on pod1-controller-0 'unknown error' (1): call=210, status=Timed Out, exitreason='none',

last-rc-change='Wed Nov 22 13:53:08 2017', queued=0ms, exec=20005ms

* my-ipmilan-for-controller-1_start_0 on pod1-controller-0 'unknown error' (1): call=207, status=Timed Out, exitreason='none',

last-rc-change='Wed Nov 22 13:52:45 2017', queued=0ms, exec=20004ms

* my-ipmilan-for-controller-2_start_0 on pod1-controller-0 'unknown error' (1): call=206, status=Timed Out, exitreason='none',

last-rc-change='Wed Nov 22 13:52:45 2017', queued=0ms, exec=20006ms

* ip-192.200.0.106_monitor_10000 on pod1-controller-0 'not running' (7): call=197, status=complete, exitreason='none',

last-rc-change='Wed Nov 22 13:51:31 2017', queued=0ms, exec=0ms

* my-ipmilan-for-controller-0_start_0 on pod1-controller-2 'unknown error' (1): call=183, status=Timed Out, exitreason='none',

last-rc-change='Wed Nov 22 13:52:23 2017', queued=1ms, exec=20006ms

* my-ipmilan-for-controller-1_start_0 on pod1-controller-2 'unknown error' (1): call=184, status=Timed Out, exitreason='none',

last-rc-change='Wed Nov 22 13:52:23 2017', queued=0ms, exec=20005ms

* my-ipmilan-for-controller-2_start_0 on pod1-controller-2 'unknown error' (1): call=177, status=Timed Out, exitreason='none',

last-rc-change='Wed Nov 22 13:52:02 2017', queued=0ms, exec=20005ms

Daemon Status:

corosync: active/enabled

pacemaker: active/enabled

pcsd: active/enabled

[heat-admin@pod1-controller-0 ~]$ sudo ceph status

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

health HEALTH_OK

monmap e1: 3 mons at {pod1-controller-0=11.118.0.40:6789/0,pod1-controller-1=11.118.0.41:6789/0,pod1-controller-2=11.118.0.42:6789/0}

election epoch 58, quorum 0,1,2 pod1-controller-0,pod1-controller-1,pod1-controller-2

osdmap e1398: 12 osds: 12 up, 12 in

flags sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v1245812: 704 pgs, 6 pools, 542 GB data, 352 kobjects

1625 GB used, 11767 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 21549 kB/s wr, 0 op/s rd, 120 op/s wr

Verificar a operação do serviço de identidade (Keystone)

Esta etapa valida as operações do serviço de identidade consultando uma lista de usuários.

[stack@director ~]$ source stackrc

[stack@director ~]$ openstack user list

+----------------------------------+------------------+

| ID | Name |

+----------------------------------+------------------+

| 69ac2b9d89414314b1366590c7336f7d | admin |

| f5c30774fe8f49d0a0d89d5808a4b2cc | glance |

| 3958d852f85749f98cca75f26f43d588 | heat |

| cce8f2b7f1a843a08d0bb295a739bd34 | ironic |

| ce7c642f5b5741b48a84f54d3676b7ee | ironic-inspector |

| a69cd42a5b004ec5bee7b7a0c0612616 | mistral |

| 5355eb161d75464d8476fa0a4198916d | neutron |

| 7cee211da9b947ef9648e8fe979b4396 | nova |

| f73d36563a4a4db482acf7afc7303a32 | swift |

| d15c12621cbc41a8a4b6b67fa4245d03 | zaqar |

| 3f0ed37f95544134a15536b5ca50a3df | zaqar-websocket |

+----------------------------------+------------------+

[stack@director ~]$

[stack@director ~]$ source <overcloudrc>

[stack@director ~]$ openstack user list

+----------------------------------+------------+

| ID | Name |

+----------------------------------+------------+

| b4e7954942184e2199cd067dccdd0943 | admin |

| 181878efb6044116a1768df350d95886 | neutron |

| 6e443967ee3f4943895c809dc998b482 | heat |

| c1407de17f5446de821168789ab57449 | nova |

| c9f64c5a2b6e4d4a9ff6b82adef43992 | glance |

| 800e6b1163b74cc2a5fab4afb382f37d | cinder |

| 4cfa5a2a44c44c678025842f080e5f53 | heat-cfn |

| 9b222eeb8a58459bb3bfc76b8fff0f9f | swift |

| 815f3f25bcda49c290e1b56cd7981d1b | core |

| 07c40ade64f34a64932129175150fa4a | gnocchi |

| 0ceeda0bc32c4d46890e53adef9a193d | aodh |

| f3caab060171468592eab376a94967b8 | ceilometer |

+----------------------------------+------------+

[stack@director ~]$

Carregar imagens para introdução ao nó futuro

Valide /httpboot todos esses arquivos inspetor.ipxe, agent.kernel, agent.ramdisk. Caso contrário, siga estas etapas para atualizar em uma imagem.

[stack@director ~]$ ls /httpboot

inspector.ipxe

[stack@director ~]$ source stackrc

[stack@director ~]$ cd images/

[stack@director images]$ openstack overcloud image upload --image-path /home/stack/images

Image "overcloud-full-vmlinuz" is up-to-date, skipping.

Image "overcloud-full-initrd" is up-to-date, skipping.

Image "overcloud-full" is up-to-date, skipping.

Image "bm-deploy-kernel" is up-to-date, skipping.

Image "bm-deploy-ramdisk" is up-to-date, skipping.

[stack@director images]$ ls /httpboot

agent.kernel agent.ramdisk inspector.ipxe

[stack@director images]$

Reiniciando a vedação

A vedação estaria no estado parado após a recuperação do OSPD. Este procedimento ativará a vedação.

[heat-admin@pod1-controller-0 ~]$ sudo pcs property set stonith-enabled=true

[heat-admin@pod1-controller-0 ~]$ sudo pcs status

[heat-admin@pod1-controller-0 ~]$sudo pcs stonith show

Informações Relacionadas

- Faça backup e restaure o Diretor Undercloud

- Vedando os nós do controlador

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems