Contents

Introduction

Informações de Apoio

Abreviaturas

Fluxo de trabalho do MoP

Switch leaf na configuração Ultra-M

Prerequisites

Procedimento de substituição de switch

Introduction

Este documento descreve as etapas necessárias para substituir um switch Leaf com falha (Nexus 93180YC-EX) em uma configuração Ultra-M que hospeda as funções de rede virtual (VNFs) do StarOS.

Informações de Apoio

O Ultra-M é uma solução de núcleo de pacotes móveis virtualizados pré-embalada e validada, projetada para simplificar a implantação de VNFs. Os servidores que fazem parte da configuração Ultra-M estão conectados a três tipos diferentes de switches:

- Catalyst Switch

- Switch Folha

- Switch spine

A topologia de rede de uma configuração Ultra-M é como mostra essa imagem.

Topologia de rede UltraM

Observação: a topologia de rede é apenas uma representação, as conexões entre os switches podem variar um pouco e depende da solução implantada. Este documento destina-se ao pessoal da Cisco familiarizado com a configuração do Cisco Ultra-M e do Nexus Switch.

Abreviaturas

VNF

Função de rede virtual

API

Interface de programação de aplicativos

MOP

Método de Procedimento

DI

Instância distribuída

FTP

Protocolo de transferência de arquivo

SFTP

protocolo Secure File Transfer

BGP

Protocolo de gateway de borda

BFD

Detecção de encaminhamento bidirecional

Fluxo de trabalho do MoP

Fluxo de trabalho de alto nível do procedimento de substituição

Switch leaf na configuração Ultra-M

Em uma configuração Ultra-M, o switch Leaf lida com estas redes:

- Redes OpenStack - Lidando com o espaço, API interna, rede de armazenamento, rede de gerenciamento de armazenamento

- Redes VNF StarOS - Manipular redes de rede e serviços DI

- Rede Uplink - Conexão Uplink com Switches Spine

Cada rack em uma configuração Ultra-M tem um par de Switches leaf. As redes tratadas pelo switch leaf têm redundância através do

os switches leaf do rack. Portanto, as redes não devem ser afetadas pela substituição de um switch leaf.

Prerequisites

1. Faça um backup do arquivo de configuração do switch Leaf com o uso de ftp/sftp antes de continuar com a substituição do switch.

POD1-leaf1# copy running-config sftp:

Enter destination filename: [POD1-leaf1-running-config] backup-leaf-1-cfg

Enter vrf (If no input, current vrf 'default' is considered): management

Enter hostname for the sftp server: 10.10.10.10

Enter username: admin

The authenticity of host '10.10.10.10 (10.10.10.10)' can't be established.

RSA key fingerprint is SHA256:fnbUmd2mL5yE94zxrRoKAlvYfQbheXJfQox7m3XfpIU.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.10.10.10' (RSA) to the list of known hosts.

User Access Verification

Password:

Connected to 10.10.10.10

sftp> put /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg backup-leaf-1-cfg

Uploading /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg to /backup-leaf-1-cfg

/var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg 100% 33KB 33.2KB/s 00:00

sftp> exit

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

POD1-leaf1#

2. Verifique a versão atual do software que é executado no switch e anote-a.

POD1-leaf1# show version

<snip>

Software

BIOS: version 07.59

NXOS: version 7.0(3)I7(3)

BIOS compile time: 08/26/2016

NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I7.3.bin

NXOS compile time: 2/12/2018 13:00:00 [02/12/2018 19:13:48]

3. Verifique a licença atual.

POD1-leaf1 # show license usage

Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

N9K_LIC_1G No - Unused -

VPN_FABRIC No - Unused -

FCOE_NPV_PKG No - Unused -

SECURITY_PKG No 0 Unused -

N9K_UPG_EX_10G No - Unused -

TP_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_GF No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M4 No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_XF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_GF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M4 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_XF No - Unused -

SAN_ENTERPRISE_PKG No - Unused -

PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

NETWORK_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M8-16 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M8-16 No - Unused -

FC_PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG Yes - In use Never -

--------------------------------------------------------------------------------

4. Anote os cabos físicos conectados ao switch e o status da porta.

POD1-leaf1  # show int status

5. Verifique o status atual dos canais de porta, peers do Border Gateway Protocol (BGP) e vizinhos Bidirectional Forwarding Detection (BFD).

POD1-leaf1  #  show port-channel summary

POD1-leaf1  #  show ip bgp summary vrf all

POD1-leaf1  #  show ipv6 bgp summary vrf all

POD1-leaf1  #  show bfd neighbor vrf all

POD1-leaf1  #  show bfd ipv6 neighbor vrf all

Procedimento de substituição de switch

1. Instale o novo switch no rack e conecte os cabos ao switch conforme observado. As etapas para a instalação do switch podem ser encontradas aqui: Guia de instalação de hardware do modo NX-OS do Cisco Nexus 93180YC-EX

2. Execute a configuração IP inicial para habilitar o acesso ao switch através do endereço IP de gerenciamento para obter mais configurações. As etapas para executar as configurações IP iniciais são: Conexão do Switch à Rede

3. Verifique a versão do software do switch Nexus e faça o upgrade/downgrade para a versão anterior do software de acordo com este link: Guia de upgrade e downgrade do software Cisco Nexus 9000 Series NX-OS

4. Verifique o nível de licença do novo switch Nexus e confirme se ele está de acordo com as configurações de licença antigas.

POD1-leaf1  # show license usage

Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

N9K_LIC_1G No - Unused -

VPN_FABRIC No - Unused -

FCOE_NPV_PKG No - Unused -

SECURITY_PKG No 0 Unused -

N9K_UPG_EX_10G No - Unused -

TP_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_GF No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M4 No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_XF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_GF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M4 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_XF No - Unused -

SAN_ENTERPRISE_PKG No - Unused -

PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

NETWORK_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M8-16 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M8-16 No - Unused -

FC_PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG Yes - In use Never -

--------------------------------------------------------------------------------

5. Transfira o backup de configuração para o novo switch.

server-backup$ sftp admin@10.10.10.10

The authenticity of host '10.10.10.10 (10.10.10.10)' can't be established.

RSA key fingerprint is SHA256:fnbUmd2mL5yE94zxrRoKAlvYfQbheXJfQox7m3XfpIU.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.10.10.10' (RSA) to the list of known hosts.

User Access Verification

Password:

Password:

Connected to 10.10.10.10.

sftp> ls

20170607_193430_poap_15489_1.log 20170607_193430_poap_15489_2.log 20170607_193430_poap_15489_init.log backup-leaf-1-cfg

sftp> put backup-leaf-1-cfg

Uploading backup-spine-cfg-2 to /backup-leaf-1-cfg

backup-leaf-1-cfg 100% 33KB 23.5KB/s 00:01

sftp> bye

POD1-leaf1 # copy bootflash:///backup-leaf-1-cfg startup-config

Copy progress 100% 33KB

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

6. Recarregue o switch após carregar a configuração de backup.

POD1-leaf1  # reload

7. Verifique o status da porta, os canais de porta, os peers BGP e os vizinhos BFD.

POD1-leaf1# show int status

POD1-leaf1  #  show port-channel summary

POD1-leaf1  #  show ip bgp summary vrf all

POD1-leaf1  #  show ipv6 bgp summary vrf all

POD1-leaf1  #  show bfd neighbor vrf all

POD1-leaf1  #  show bfd ipv6 neighbor vrf all