Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Processo de inicialização do AP

Inicialização em U

Sequência de inicialização U-Boot

Modificar partição de inicialização U-Boot

Shell COS

Verificação do sistema de arquivos AP

Comando show image integrity

Comando show filesystems

Caminho de atualização de AP

Métodos de download de imagem AP

Pré-download da imagem do AP

Pré-download da imagem do AP via GUI

Pré-download da imagem do AP via CLI

Atualização de WLC e AP padrão

Atualização de WLC e AP padrão via GUI

Atualização de WLC e AP padrão via CLI

Download manual da imagem do AP

Verificar

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve o processo detalhado do processo de inicialização do AP, o caminho de atualização do AP e os métodos de download de imagem do AP.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Conhecimento básico dos Catalyst Wireless LAN Controllers

Componentes Utilizados

- Catalyst 9800-CL, Cisco IOS® XE 17.15.3

- Access point Catalyst 9162

- Access point Cisco Aironet 3802

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Processo de inicialização do AP

Inicialização em U

Sequência de inicialização U-Boot

Os APs Cisco iniciam o processo de inicialização no modo U-BOOT, que ocorre antes do shell principal do COS. Para alcançar o modo U-BOOT, reveja estes passos.

1. Conecte um cabo de console à porta de console do AP.

2. Abra um programa emulador de terminal no PC e configure a sessão para a porta COM serial apropriada. Verifique a porta COM a ser usada em seu dispositivo.

3. Defina o software emulador de terminal para usar a taxa de baud de 115200 bps.

Note: Se não houver saída do AP, defina a taxa de baud como 9600.

4. Conecte a alimentação ao AP.

5. Entre no modo U-Boot através do botão escape (esc) no seu teclado, você vê a opção para Pressionar ESC para parar a inicialização automática como visto na captura de tela. Esta mensagem aparece na reinicialização do Ponto de acesso enquanto conectado à porta de console.

Tela de inicialização U-Boot

Use o comando printenv no modo U-Boot para listar os vários detalhes do ambiente U-Boot para o Ponto de acesso.

U-Boot printenv

Esta saída indica que a partição de inicialização é part1. Esta partição de inicialização pode ser modificada no modo U-Boot.

Modificar partição de inicialização U-Boot

1. Ajuste a partição de inicialização atual com o comando setenve BOOT part <1-2>.

2. Salve o ajuste de partição com o comando saveenv.

3. Verifique a partição de inicialização atual com o comando printenv.

u-boot>> setenv BOOT part 2

u-boot>> saveenv

Saving Environment to SPI Flash...

SF: Detected N25Q32A with page size 64 KiB, total 4 MiB

Erasing SPI flash....Writing to SPI flash.....done

u-boot>> printenv

BOOT=part 2

4. Inicialize o AP com a partição de inicialização recém-configurada com o comando boot.

u-boot>> boot

Creating 1 MTD partitions on "nand0":

0x000000200000-0x000010000000 : "mtd=2"

UBI: attaching mtd1 to ubi0

ubifsmount - mount UBIFS volume

Usage:

ubifsmount

- mount 'volume-name' volume

Unable to ubi mount UBIFS partition part 2

Trying alternate partition part2

UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "part2"

5. O ponto de acesso é inicializado a partir da partição de inicialização selecionada.

Shell COS

Verificação do sistema de arquivos AP

Note: Recomenda-se recarregar o(s) AP(s) antes da atualização. Isso permite que todos os sistemas de arquivos em cache sejam atualizados e que os arquivos temporários sejam liberados antes da atualização.

A partir do CLI no AP, entre no modo privilegiado e execute esses comandos para verificar as imagens do AP atual e o tamanho do diretório tmp.

Comando show image integrity

Esta saída indica as versões atuais no AP.

A versão da partição Primary indica a versão de inicialização do AP atual.

A versão da partição de backup indica a versão de backup do AP.

AP-CW9162#show image integrity

/part1(primary) 17.15.3.28

part.bin : Good

ramfs_data_cisco.squashfs : Good

iox.tar.gz : Good

/part2(Backup) 17.9.6.40

part.bin : Good

ramfs_data_cisco.squashfs : Good

iox.tar.gz : Good

Você pode alternar entre a versão atual de inicialização do AP com os comandos em negrito. O AP inicializa com a partição selecionada após o próximo recarregamento do AP:

configurar o caminho de inicialização 1 (inicializa o AP com a versão da parte 1)

or

configurar o caminho de inicialização 2 (inicializa o AP com a versão da parte 2)

Comando show filesystems

A saída indica a estrutura do sistema de arquivos do AP.

Note: A linha /tmp na coluna Montado em mostra a entrada do sistema de arquivos que é usada para o armazenamento de imagens de AP para uma atualização de AP.

AP-CW9162#show filesystems

Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on

.....

none                    114.4M      4.7M    109.7M   4% /tmp

.....

É importante que o sistema de arquivos AP /tmp tenha um tamanho de 100M ou superior. O sistema de arquivos /tmp é usado para armazenar a atualização da imagem do AP.

Note: Se a entrada do sistema de arquivos /tmp não for 100M ou maior, pode haver problemas com imagens AP muito grandes para a partição. Você precisa atualizar o AP para a versão 17.6.6 através de qualquer um dos métodos de download de imagem do AP que expande a partição.

Caminho de atualização de AP

Os APs Cisco exigem um caminho de atualização específico com referência à versão atual e à versão de destino. Neste guia, é usado o Cisco IOS XE versão 17.15.3.

1. Procure o documento Release Notes e o Upgrade Path to Cisco IOS XE para a versão de atualização escolhida.

Notas de versão 17.15.X

2. A seção Antes de Atualizar fornece detalhes importantes sobre a versão de atualização. É recomendável revisar essas informações.

3. O Caminho de Atualização para a tabela Cisco IOS XE Cupertino 17.15.X contém detalhes sobre quais versões você pode atualizar diretamente.

Caminho de upgrade para 17.15.X

3. A Matriz de Compatibilidade de Software das Soluções Wireless da Cisco indica quais modelos de AP são compatíveis com a versão escolhida.

Note: A coluna Access Point Release corresponde ao codinome da versão do AP. Esta versão do ponto de acesso é usada através do método de download manual da imagem do AP e deve ser anotada.

Matriz de compatibilidade sem fio 17.9.6 - Tabela Heading.png

Matriz de compatibilidade sem fio 17.15.3

4. Utilize a página Web de Download de Software para obter o pacote de atualização e, em seguida, prossiga com um método de Download de Imagem AP .

Métodos de download de imagem AP

Utilize a WLC 9800 para atualizar o AP. Esse processo envolve o download da atualização do Cisco IOS XE no chassi do 9800 e o início do download da imagem para pontos de acesso unidos.

Há dois métodos para atualizar imagens de AP: Pré-download da imagem do AP e atualização padrão do WLC.

- O pré-download de imagem do AP permite o pré-carregamento do software de imagem do AP antes do recarregamento do AP.

- A atualização padrão da WLC conclui a atualização na WLC, recarrega a WLC e os APs fazem download da nova versão no processo de junção de APs.

Pré-download da imagem do AP

Pré-download da imagem do AP via GUI

1. Faça o download da versão preferencial da imagem do Cisco IOS XE no site de download do software Cisco .

2. Carregue a imagem do Cisco IOS XE no WLC via Web GUI Administration > Software Management > Software Upgrade > Source File Path > Select File > Select the 9800 Upgrade File para ser carregado no controlador.

GUI de gerenciamento de software

3. Verifique o pré-download da imagem do AP.

4. Clique em Baixar e Instalar.

Pré-download da atualização do WLC - Imagem de instalação

5. Os APs são atualizados de acordo com o método de pré-download de imagem do AP.

Pré-download da imagem do AP via CLI

1. Adicione e expanda a imagem do controlador para o WLC.

install add file bootflash:image.bin

2. Descarregue a imagem para todos os APs ou para um AP específico unido à controladora.

ap image predownload

or

ap name

image predownload

3. Verifique o status de pré-download do AP para todos os APs ou para um AP específico .

show ap image

or

show ap name

image

4. Troque imagens de todos os APs, APs específicos ou APs que tenham concluído o pré-download.

ap image swap

or

ap name

image swap

or

ap image swap completed

5. Ative a imagem recém-instalada. Isso faz com que a WLC seja recarregada e inicie com a nova versão.

install activate

6. Quando a WLC estiver on-line e acessível, confirme a imagem.

install commit

Atualização de WLC e AP padrão

Atualização de WLC e AP padrão via GUI

1. Faça o download da versão preferencial da imagem do Cisco IOS XE no site de download do software Cisco .

2. Carregue a imagem do Cisco IOS XE no WLC via Web GUI Administration > Software Management > Software Upgrade > Source File Path > Select File > Select the 9800 Upgrade File para ser carregado no controlador.

GUI de gerenciamento de software

3. Depois que o arquivo de origem for escolhido para upload, escolha qual opção melhor se adapta às suas necessidades: Atualização de WLC padrão ou pré-download de imagem do AP .

4. Clique em Baixar e Instalar.

5. A barra de progresso alcança 100% e o status da imagem de instalação/pacote é alcançado.

Atualização de WLC padrão - Imagem de instalação

6. Depois que a WLC executar as verificações finais, clique em Save Configuration & Ativate. Isso faz com que a WLC seja recarregada e inicie com a nova versão.

7. Depois que a WLC estiver acessível via GUI, confirme a versão atualizada.

Confirmar atualização

Atualização de WLC e AP padrão via CLI

1. Carregue a imagem no controlador.

copy tftp|ftp|sftp://

/

bootflash:

2. Instale a imagem no controlador.

install add file bootflash:

3. Ative a nova imagem. Isso faz com que a WLC seja recarregada e inicie com a nova versão.

install activate

4. Quando a WLC estiver on-line e acessível, confirme a imagem.

install commit

Download manual da imagem do AP

Utilize um aplicativo de servidor de arquivos de sua escolha no computador ou servidor. Este servidor de arquivos é o servidor que fornece ao AP os arquivos de atualização preferidos.

1. Faça o download da versão de imagem do AP preferencial no site de download de software da Cisco.

2. Salve o arquivo de software do AP no diretório do servidor de arquivos.

3. Utilize o comando archive download-sw para iniciar o upgrade do arquivo a partir da CLI do seu AP.

Note: Os métodos de transporte disponíveis para o comando archive download-sw são limitados a TFTP e SFTP

#archive download-sw /reload

://[your TFTP server's IP address]/[image filename.tar]

4. O AP faz o download do arquivo de upgrade .tar do servidor de arquivos conforme as instruções. Isso leva algum tempo dependendo da taxa de transferência entre o AP e o servidor de arquivos.

5. Após a conclusão da transferência do arquivo, o AP automaticamente recarrega e inicializa a imagem do AP recém descarregada.

Note: Se o comando archive download-sw não for aceito pelo seu AP, insira o comando debug capwap console cli para habilitar o comando archive download-sw

Verificar

Após a conclusão do processo de atualização do AP, verifique a versão do AP, a integridade da imagem e a partição de inicialização com os comandos.

1. Verifique a versão do AP.

show version

2. Verifique a integridade da imagem.

show image integrity

3. Verifique a partição de inicialização.

show boot

Informações Relacionadas

- Reparar pontos de acesso C9120/C9115 da inicialização U

- Download antecipado de uma imagem para um ponto de acesso

- Atualizando o software do controlador sem fio do Cisco Catalyst 9800