Contents

A partir de 31 de março de 2026, o recurso de download de imagem do CCO não será mais suportado e não funcionará mais com o sistema de controlador sem fio incorporado em pontos de acesso Catalyst (EWC-AP).

Isso inclui:

- Modo CCO para atualização de software (GUI) - i.e. "Mode CCO" em Administration > Software Management > Software Upgrade

- Download de imagem CCO (CLI) - isto é, image-download-mode cco configurado em wireless profile image-download default

Como alternativa, baixe as imagens de software desejadas de software.cisco.com e instale-as através dos métodos TFTP, SFTP ou HTTP Image Download. Consulte o capítulo Download da Imagem no Guia de Configuração do Cisco Embedded Wireless Controller em Pontos de Acesso Catalyst, IOS XE 17.15.x.

��

��