Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Troubleshoot

Introduction

Este documento descreve como configurar o Cisco DNA Spaces Direct Connect onde a WLC se conecta diretamente aos espaços do DNA sem passar pelo CMX ou pelo conector do DNA Spaces

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Acesso à Interface de Linha de Comando (CLI - Command Line Interface) ou Interface Gráfica de Usuário (GUI - Graphic User Interface) para os controladores sem fio AireOS

- Cisco DNA Spaces

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- 5520 Wireless LAN Controller (WLC) versão 8.8.120.0

- DNA Spaces Connector versão 1.0.188

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Para conectar a WLC aos Cisco DNA Spaces, a WLC deve ser capaz de acessar a nuvem do Cisco DNA Spaces sobre HTTPS.

Importar o certificado raiz da CA DigiCert para a WLC

Se a WLC usar um certificado raiz não assinado pela CA DigiCert, um verá o https: problema de certificado SSL: não é possível obter o erro de certificado do emissor local.

Etapa 1. Vá para o link https://global-root-ca.chain-demos.digicert.com/info/index.html, copie o conteúdo do certificado raiz para qualquer editor de texto e salve o arquivo com uma extensão .cer, ou seja, CertCA.cer

Etapa 2. Copie o arquivo .cer para um servidor TFTP que precisa ser alcançado pela WLC.

Etapa 3. Faça login na CLI da WLC e execute estes comandos:

(Cisco Controller) > transfer download datatype cmx-serv-ca-cert

(Cisco Controller) > transfer download mode tftp

(Cisco Controller) > transfer download filename <your_filename>.cer

(Cisco Controller) > transfer download path <path_to_file>

(Cisco Controller) > transfer download serverip <your_tftp_server_ip>

(Cisco Controller) > transfer download start

Etapa 4. Reinicialize a WLC para que as alterações entrem em vigor.

Note: se a implantação de rede contiver WLCs em uma âncora e configuração externa, você deverá importar o certificado para ambas as WLCs

Adicione a WLC aos espaços do Cisco DNA

Passo 1: Navegue até Setup > Wireless Networks > + Get Started.

Etapa 2. Selecione Cisco AireOS/Catalyst.

Etapa 3. Escolha Conectar WLC diretamente

Etapa 4. Clique em Customize Setup (Personalizar configuração)

Etapa 5. Clique em View Token para obter o URL de serviços de nuvem e o token de ID de servidor de serviços de nuvem para a WLC

Etapa 6. Faça login na CLI da WLC e execute estes comandos:

(Cisco Controller) > config cloud-services cmx disable

(Cisco Controller) > config cloud-services server url https://

.

(Cisco Controller) > config cloud-services server id_token

(Cisco Controller) > config network dns serverip

(Cisco Controller) > config cloud-services cmx enable

Importar a WLC para os Cisco DNA Spaces

Etapa 1. Navegue até Setup > Wireless Networks e clique em Import Controllers (Configurar > Redes sem fio)

Etapa 2. Escolha o local onde deseja importar controladores e clique em Avançar. Se esta for a primeira vez que você importar um controlador, poderá ver o local padrão, ou seja, o nome da conta do Cisco DNA Spaces

Etapa 3. Verifique o endereço IP da WLC que deseja adicionar. Em seguida, clique em Avançar.

Etapa 4. Selecione os locais e clique em Concluir.

Note: Os Cisco DNA Spaces agruparão automaticamente os access points (APs) com base no prefixo de seus nomes e criarão redes. Se desejar manter o mesmo agrupamento, selecione as redes. Se o local não for conforme o local da sua empresa, desmarque a opção Selecionar tudo. Se os APs não estiverem agrupados, os nomes de rede não serão exibidos.

Organize a hierarquia de local nos Cisco DNA Spaces

Se uma nova hierarquia de local for desejada ou se nenhum local tiver sido adicionado na etapa 4 da seção Importar a WLC para os Cisco DNA Spaces, você poderá configurá-los manualmente.

Etapa 1. Navegue até Hierarquia de local, passe o mouse sobre o controlador sem fio existente e crie um grupo. Os grupos organizam vários locais ou zonas com base na geolocalização, na marca ou em qualquer outro tipo de agrupamento, dependendo da empresa.

Etapa 2. Passe o mouse sobre o Grupo e selecione Adicionar rede. Uma rede ou um local é definido no Cisco DNA Spaces como todos os pontos de acesso em um prédio físico consolidado como um local.

Note: Esse é o nó mais importante na Hierarquia de locais, pois os insights de negócios e os cálculos de análise de local são gerados a partir daqui.

Etapa 3. Passe o mouse sobre a rede e selecione Adicionar zona. Uma zona é uma coleção de pontos de acesso dentro de uma seção de um prédio/local. Ela pode ser definida com base nos departamentos de um prédio físico ou de uma organização.

Etapa 4. Configure o nome da zona e selec os APs para a zona e clique em Adicionar:

Repita as etapas 3 e 4 quantas vezes for necessário.

Verificar

Para confirmar o status de conectividade entre o WLC e os espaços do Cisco DNA, execute o comando show cloud-services cmx summary. O resultado deve ser o seguinte:

(Cisco Controller) > show cloud-services cmx summary

CMX Service

Server ....................................... https://andressilva.dnaspaces.io

IP Address.................................... 52.20.144.155

Connectivity.................................. https: UP

Service Status ............................... Active

Last Request Status........................... HTTP/1.1 200 OK

Heartbeat Status ............................. OK

Payload Compression type ..................... gzip

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.