Contents

Introduction

Pré-requisitos

Requirements

Componentes Utilizados

Procedimento

Introduction

Este documento descreve o procedimento para recuperar senhas CLI perdidas para nomes de usuário 'root' e 'cmxadmin' para CMX 10.5 e superior.

Pré-requisitos

Requirements

Nenhum

Componentes Utilizados

CMX 10,5 VM

Procedimento

O CMX 10.5 (e superior) é executado no CentOS 7 conforme mostrado abaixo:

O acesso do console é necessário para este procedimento. Pode ser o console da VM ou o console físico, dependendo do tipo de dispositivo usado na implantação.

Passo 1

Reinicie o servidor CMX e aguarde até que a tela de inicialização do GRUB seja exibida. Selecione a opção realçada (para o modo de resgate) e pressione "e" para editar.

Note:

No CMX 10.6 e superior, se for solicitado um nome de usuário e/ou senha, insira as credenciais como nome de usuário: raiz e senha: senha (não a senha raiz configurada no servidor).

Passo 2

Role até a linha que começa com "linux16" e remova o parâmetro "rhgb quiet" no final da linha.

Etapa 3

Após remover o parâmetro na Etapa 2, adicione a opção "rd.break enforce=0" na mesma linha.

Passo 4

Quando terminar, pressione CTRL + X para carregar o sistema e inicializar no modo de emergência. Você perceberia um novo prompt.

Etapa 5

Remonte o sistema de arquivos para ser capaz de gravar nele, como ele é montado para somente leitura usando o comando abaixo:

mount -o remount, rw /sysroot

Etapa 6

Altere a raiz do sistema de arquivos da seguinte maneira e você perceberá a alteração no prompt após a conclusão.

chroot /sysroot

Etapa 7

Altere a senha usando o comando passwd <username>. No exemplo abaixo, as senhas para os nomes de usuário cmxadmin e root são alteradas.

Passo 8

Remonte o sistema de arquivos como Somente leitura usando o seguinte comando:

mount -o remount, ro /

Passo 9

Digite 'exit' duas vezes para chegar ao menu de login do CMX

Agora você poderá fazer login com suas novas credenciais