Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Diagrama de Rede

Configurar

Antes de começar

Configurações do controlador de LAN sem fio

1. Versão e Modo de Instalação

2. VLAN, SVI e WMI

3. Conectividade de Rede / Interface Física

4. Número do gabinete

5. Prioridade do gabinete

6. Configuração de Redundância

7. Recarregue e conecte a porta Uplink + RP

Integração do Cisco Catalyst Center

Verificar e solucionar problemas

Links relacionados

Introdução

Este documento descreve o processo para substituir um 9800 Wireless Controller que opera em HA-SSO sem interromper a sincronização de HA.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Modelo de configuração Catalyst Wireless 9800

- Conceitos de provisionamento do Cisco DNA Center

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco Catalyst 9800 WLC executando o Cisco IOS® XE 17.9.4a

- Cisco Catalyst Center, anteriormente chamado de Cisco DNA Center, Versão 2.3.5.5

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Implantação de High Availability Statefull Switchover (HA-SSO) monitorada pelo Cisco DNA Center

Se uma das WLCs falhar e precisar ser substituída por RMA, certos procedimentos precisam ocorrer para garantir que a substituição seja tranquila e não cause erros ou configurações a serem apagadas. Esse processo não causa nenhum tempo de inatividade na WLC ativa. Este documento é baseado na unidade de RMA usando a mesma configuração da unidade antiga que deve ser substituída; mesmo WMI, endereço IP RMI, etc. Se você quiser usar um endereço IP RMI diferente daquele que foi configurado, o procedimento precisa de tempo de inatividade, pois esse endereço RMI precisa ser atualizado na unidade Ativa também que requer uma reinicialização para ter efeito.

Neste exemplo:

- Unit1 = WLC ativo

- Unit2 = WLC com falha

- Unidade3 = Novo modo de espera (substituição de RMA)

A unidade de standby é substituída nesse cenário.

Diagrama de Rede

Configurar

Antes de começar

1. Faça backup da configuração a partir do controlador ativo.

2. Remova a WLC com falha do rack e desconecte-a da rede.

3. Conecte-se ao console da nova WLC (RMA), conhecida como Unit3, mas ainda não conecte-a à rede.

Configurações do controlador de LAN sem fio

1. Versão e Modo de Instalação

A versão do software e o modo de instalação devem corresponder entre os dois controladores; caso contrário, o SSO HA não será formado.

Se as versões ou os modos forem diferentes:

- Atualize ou rebaixe a WLC de RMA para corresponder à WLC ativa. Aqui está o processo de atualização

- Verifique se ambos estão no modo INSTALL (não no modo BUNDLE).

Aqui estão os comandos para verificar:

Unit3# show version | i Version

Cisco IOS XE software, Version 17.09.04a

Unit3# show version | i Installation mode

Router operating mode: Autonomous

Installation mode is INSTALL

2. VLAN, SVI e WMI

Crie a mesma VLAN e SVI na Unidade3 e configure a Interface de Gerenciamento Sem Fio (WMI) com um IP primário e um IP secundário (o endereço RMI). O IP RMI deve corresponder ao IP RMI da WLC em standby com falha. Você pode verificar isso na WLC ativa usando "show chassis" e anotando o IP standby antigo.

Aqui está um exemplo do laboratório:

Unit3(config)#Vlan1122

Unit3(config-vlan)#exit

Unit3(config)#interface Vlan1122

Unit3(config-if)#ip address 10.201.166.180 255.255.255.0

Unit3(config-if)#ip address 10.201.166.163 255.255.255.0 secondary

Unit3(config-if)#exit

Unit3(config)#wireless management interface vlan 1122

Note: Os endereços IP da RMI e da WMI devem estar na mesma sub-rede da WMI da WLC ativa.

3. Conectividade de Rede / Interface Física

Configure a interface de uplink e permita as VLANs necessárias.

Você pode desligar a interface ou deixar o cabo desconectado até a etapa final.

Unit3(config)# interface twoGigabitEthernet 0/0/0

Unit3(config-if)#switchport mode trunk

Unit3(config-if)#switchport trunk native vlan 1122

Unit3(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1104-1126,3000

4. Número do gabinete

Por padrão, o número do chassi é definido como 1.

Certifique-se de que as duas WLCs não compartilhem o mesmo número de chassi para evitar conflitos. Cada controlador deve ter uma identidade exclusiva para uma implantação de HA-SSO que funcione corretamente.

Como alterar o número do chassi exige uma reinicialização, é melhor modificar o standby (Unidade3) conforme necessário antes de conectá-lo à rede.

Em nosso cenário, temos o número de chassi Unit1 ativo definido como 2, portanto, não há necessidade de fazer uma alteração no chassi para a WLC com RMA como definida como 1 por padrão.

Veja como verificar o número do chassi na unidade ativa:

Unit1#show chassis

Chassis/Stack Mac Address : 00a3.8e23.a0e0 - Local Mac Address

Mac persistency wait time: Indefinite

Local Redundancy Port Type: Twisted Pair

H/W Current

Chassis# Role Mac Address Priority Version State IP

------------------------------------------------------------------------------------

1 Member 0000.0000.0000 0 V02 Removed 169.254.166.163

*2 Active 00a3.8e23.a0e0 2 V02 Ready 169.254.166.164

Se for necessário renumerar a unidade "Unit3" da RMA:

Unit3#show chassis

Chassis/Stack Mac Address : yyyy.yyyy.yyyy  - Local Mac Address

Mac persistency wait time: Indefinite

H/W Current

Chassis# Role Mac Address Priority Version State IP

-------------------------------------------------------------------------------------

*1 Active yyyy.yyyy.yyyy 1 V02 Ready 0.0.0.0

Unit3#chassis 1 renumber x

WARNING: Changing the switch number may result in a configuration change for that switch. The interface configuration associated with the old switch number remain as a provisioned configuration. The new switch number be effective after the next reboot. Do you want to continue?[y/n]? [yes]: yes

Este recarregamento não é necessário neste momento. Exigimos isso na última etapa quando estamos reconectando essa unidade à rede para permitir que o restante da configuração entre em vigor.

Note: A renumeração do chassi requer uma reinicialização para ter efeito.

5. Prioridade do gabinete

A prioridade do chassi determina qual WLC se torna a unidade ativa e cuja configuração será herdada; A prioridade 2 é a mais alta. Se ambas as WLCs tiverem prioridade igual, o processo de eleição usará o número de série do chassi como um desempate.

Em nosso cenário, ambos os controladores têm uma prioridade de 1 como você pode ver abaixo, portanto precisamos alterar a prioridade na Unidade1 ativa para torná-la mais alta, daí a prioridade 2.

Unit3#show chassis

Chassis/Stack Mac Address : yyyy.yyyy.yyyy

Mac persistency wait time: Indefinite

H/W Current

Chassis# Role Mac Address Priority Version State IP

-------------------------------------------------------------------------------------

*1 Active yyyy.yyyy.yyyy 1 V02 Ready 0.0.0.0

Na Unidade 1 Ativa:

Unit1#show chassis

Chassis/Stack Mac Address : xxxx.xxxx.xxxx - Local Mac Address

Mac persistency wait time: Indefinite

Local Redundancy Port Type: Twisted Pair

H/W Current

Chassis# Role Mac Address Priority Version State IP

-------------------------------------------------------------------------------------

1 Member 0000.0000.0000 0 V02 Removed 169.254.166.163

*2 Active 00a3.8e23.a0e0 1 V02 Ready 169.254.166.164

Unit1#chassis 2 priority 2

Unit1#show chassis

Chassis/Stack Mac Address : 00a3.8e23.a0e0 - Local Mac Address

Mac persistency wait time: Indefinite

Local Redundancy Port Type: Twisted Pair

H/W Current

Chassis# Role Mac Address Priority Version State IP

-------------------------------------------------------------------------------------

1 Member 0000.0000.0000 0 V02 Removed 169.254.166.163

*2 Active 00a3.8e23.a0e0 2 V02 Ready 169.254.166.164

Note: Alterar a prioridade na WLC não exige uma reinicialização.

6. Configuração de Redundância

Seu número de chassi ativo e seu IP RMI determinam essas configurações de redundância. Faça a correspondência da configuração de redundância da WLC ativa.

Unit3(config)#redundancy-management interface Vlan1122 chassis 1 address 169.254.166.163 chassis 2 address 169.254.166.164

Unit3(config)#exit

Unit3#wr

7. Recarregue e conecte a porta Uplink + RP

Essa última etapa é importante na ordem correta para garantir que a WLC ativa não reinicialize. Depois de garantir que você salvou a configuração e verificou todas as alterações feitas na Unidade3 RMA-ed, ela está pronta para ser colocada no rack onde o controlador defeituoso estava e conectada à rede. Em seguida, precisamos reinicializar para que a configuração anterior entre em vigor. Enquanto essa reinicialização estiver acontecendo, conecte a porta RP back-to-back com a Unit1 ativa. É muito importante conectar o RP antes que o dispositivo entre em operação para impedir que o ativo seja recarregado.

Esta etapa deve ser executada na ordem correta para evitar uma reinicialização não planejada da WLC ativa.

1. Salve a configuração e verifique todas as configurações na Unidade3.

2. Monte a Unidade 3 no rack onde o controlador com falha estava localizado.

3. Conecte-o à rede.

4. Reinicialize a Unidade 3 para que todas as alterações de configuração entrem em vigor.

5. Enquanto a Unit3 estiver reinicializando, conecte a porta de redundância (RP) diretamente à WLC ativa (Unit1).

Caution: Conecte a porta RP antes que a Unit3 termine a inicialização. Se o RP estiver conectado depois que o controlador tiver sido totalmente inicializado, ambas as WLCs serão recarregadas, o que queremos evitar.

Integração do Cisco Catalyst Center

Antes de restabelecer o HA-SSO, o Cisco Catalyst Center exibe o controlador como um dispositivo único e autônomo, como mostrado na captura de tela aqui:

Após reconstruir o HA-SSO a partir da conexão do console 9800, execute uma ressincronização no Cisco Catalyst Center para registrar o novo número de série da unidade de RMA.

Note: NÃO é necessário adicionar o Unite 3 ao Catalyst Center.

1. No Cisco Catalyst Center, navegue para Provisionar > Inventário.

2. Selecione Filtrar → Controlador Sem Fio.

3. Localize a WLC ativa, que atualmente não mostra nenhum par.

4. Selecione Ações > Inventário > Ressincronizar Dispositivo.

5. Aguarde algum tempo até que a ressincronização seja concluída. Os dois números de série são exibidos e atualizados no banco de dados do Catalyst Center.

Verificar e solucionar problemas

No Cisco Catalyst Center, verifique se a entrada da WLC mostra os números de série e o ícone de HA ao lado do nome da WLC.

Na CLI da controladora Wireless LAN, confirme os níveis de prioridade corretos e os endereços IP RMI:

Unit1#show chassis

Chassis/Stack Mac Address : xxxx.xxxx.xxxx - Local Mac Address

Mac persistency wait time: Indefinite

Local Redundancy Port Type: Twisted Pair

H/W Current

Chassis# Role Mac Address Priority Version State IP

-------------------------------------------------------------------------------------

*1 Active f87a.411b.cfa0 2 V02 Ready 169.254.166.163

2 Standby 706d.1535.8300 1 V02 Ready 169.254.166.16

Links relacionados

Replace-c9800-Unit-in-an-Online-HA-SSO-with-no-Downtime

Guia de Configuração de Software do Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controller, Cisco IOS XE Cupertino 17.9.x