Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Etapa 1. Na WLC

Etapa 2. No CSSM

Etapa 3. Na WLC

Verificar

Troubleshooting

Referências

Introdução

Este documento descreve como configurar o licenciamento off-line (air-gapped) no Catalyst 9800 Wireless LAN Controller (WLC).

Pré-requisitos

Requisitos

Conhecimento recomendado da operação básica do portal 9800 WLC e CSSM (Cisco Smart Software Manager).

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware, mas se aplicam a todas as versões posteriores à 17.3:

- Virtual 9800-CL WLC versão 17.9.5

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Etapa 1. Na WLC

1. Defina o modo de conexão de Licenciamento como Air Gap e AirGap Feature como Enabled:

The CLI equivalent is:

9800-17-09-05(config)#license smart transport off

2. Exporte o relatório RUM do WLC. Isso salva o consumo de licença atual em um arquivo:

9800-17-09-05#license smart save usage all file bootflash:rum.txt

Etapa 2. No CSSM

1. Faça login na sua conta CSSM.

2. Navegue até a guia Relatórios, depois Arquivos de Dados de Uso. Clique em Arquivos de dados de uso:

3. Clique em Browse e selecione o relatório RUM que foi obtido da WLC. Clique em Carregar dados:

4. Depois que o relatório RUM é carregado no CSSM, o botão Download aparece na coluna Acknowledgement . Clique em Download:

Etapa 3. Na WLC

Importe o ACK no WLC:

9800-17-09-05#license smart import bootflash:ACK_rum.txt

Import Data Successful

Verificar

Após aplicar as etapas de configuração acima, a WLC aparece no CSSM em Inventory > Product Instances.

Se uma WLC ativa do par HA foi registrada, as WLCs ativa e em standby serão mostradas na guia Product Instances no CSSM.

Exemplo de uma saída de uma WLC configurada com êxito:

------------------ show license status ------------------

Utility:

Status: DISABLED

Smart Licensing Using Policy:

Status: ENABLED

Account Information:

Smart Account:

As of Feb 29 15:24:40 2024 UTC

Virtual Account:

Data Privacy:

Sending Hostname: yes

Callhome hostname privacy: DISABLED

Smart Licensing hostname privacy: DISABLED

Version privacy: DISABLED

Transport:

Type: Transport Off

Policy:

Policy in use: Merged from multiple sources.

Reporting ACK required: yes (CISCO default)

Unenforced/Non-Export Perpetual Attributes:

First report requirement (days): 365 (CISCO default)

Reporting frequency (days): 0 (CISCO default)

Report on change (days): 90 (CISCO default)

Unenforced/Non-Export Subscription Attributes:

First report requirement (days): 90 (CISCO default)

Reporting frequency (days): 90 (CISCO default)

Report on change (days): 90 (CISCO default)

Enforced (Perpetual/Subscription) License Attributes:

First report requirement (days): 0 (CISCO default)

Reporting frequency (days): 0 (CISCO default)

Report on change (days): 0 (CISCO default)

Export (Perpetual/Subscription) License Attributes:

First report requirement (days): 0 (CISCO default)

Reporting frequency (days): 0 (CISCO default)

Report on change (days): 0 (CISCO default)

Miscellaneous:

Custom Id:

Usage Reporting:

Last ACK received: Feb 29 15:27:53 2024 UTC

Next ACK deadline: May 29 15:27:54 2024 UTC

Reporting push interval: 30 days

Next ACK push check:

Next report push: Mar 30 15:27:54 2024 UTC

Last report push: Feb 29 15:27:54 2024 UTC

Last report file write:

Trust Code Installed:

Active: PID:C9800-CL-K9,SN:

INSTALLED on Feb 29 15:27:53 2024 UTC

Standby: PID:C9800-CL-K9,SN:

INSTALLED on Feb 29 15:27:53 2024 UTC

Troubleshooting

Se o carregamento de RUM para o portal CSSM falhar, pode ser porque sua WLC já está registrada através da conexão direta no portal. Excluir o dispositivo do inventário CSSM. Em seguida, você pode carregar o relatório RUM.

Referências

- Configurar o licenciamento com SLUP