Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Fluxo de trabalho SLUP com o DNA Center

Configuração do Catalyst 9800 WLC

Configuração do DNA Center

Configurar detalhes da Smart Account

Configurar Gerenciador de Licenças

Verificação

Introduction

Este documento descreve o Smart Licensing Using Policy (SLUP) no controlador de LAN sem fio (WLC) Catalyst 9800 com isolamento de ar através do Cisco Digital Network Architecture (DNA) Center.

Prerequisites

Conhecimento básico do Cisco Catalyst 9800 WLC e do Cisco DNA Center.

Requirements

O Smart Licensing Using Policy (SLUP) no Catalyst 9800 WLC com a ajuda do DNA Center requer a versão de imagem da WLC 17.3.2a ou superior e a versão 2.2.1 do DNA Center ou superior.

Componentes Utilizados

- WLC 9800 17.3.3.

- Centro de ADN 2.2.2.5.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Fluxo de trabalho SLUP com o DNA Center

Como os controladores baseados em AireOS mais antigos, a própria WLC 9800 não precisa ser licenciada. Você só precisa licenciar os pontos de acesso (APs) que estão associados ao controlador. O uso da licença do ponto de acesso precisa ser relatado ao servidor de licença inteligente da Cisco (também conhecido como Cisco Smart Software Manager - CSSM). Há várias maneiras de conseguir isso. Em redes corporativas sem fio, as WLCs são frequentemente conectadas por ar sem acesso à Internet. Isso dificulta o relatório do uso da licença do AP para o CSSM. Este artigo supõe que a WLC esteja conectada por ar e que o DNA Center tenha acesso ao CSSM nas portas TCP 80 e 443.

Note: Ao contrário das WLCs AireOS, a 9800 WLC que não está corretamente licenciada continua a funcionar mesmo após a licença de avaliação expirar.

Quando os APs são associados à WLC, as informações de consumo de licença são armazenadas em um local seguro no dispositivo na forma de relatórios de RUM/Uso. O Cisco DNA Center coleta esses relatórios da WLC e os carrega no CSSM sob demanda ou periodicamente. Cada vez que um relatório RUM é carregado no CSSM, o DNA Center precisa informar a WLC.

Configuração do Catalyst 9800 WLC

Há uma configuração mínima relacionada às licenças necessárias no lado 9800. Quando o nível de licença é configurado na WLC, a maioria do trabalho é tratada pelo DNA Center.

O único requisito é que a WLC seja adicionada ao inventário de dispositivos do DNA Center e atribuída a um local.

Como a única coisa que precisa de licença em uma implantação do 9800 são os pontos de acesso associados a ela, certifique-se de que há pelo menos um AP associado à WLC.

O nível de licença pode ser alterado na interface da Web da WLC no menu Licenciamento quando você seleciona o botão Alterar nível de licença sem fio:

O nível da licença pode ser definido como essencial ou nível de vantagem. A licença da AIR Network e a licença do AIR DNA precisam ser do mesmo nível. A alteração do nível de licença requer um recarregamento.

Antes da WLC ser adicionada ao DNA Center, assegure-se de que:

1. A WLC deve ser adicionada ao DNA Center por meio de sua interface de gerenciamento sem fio. Outras interfaces de gerenciamento fora de banda, como GigabitEthernet0, não podem ser usadas

2. O WLC precisa ter dois comandos aaa configurados:

aaa authorization exec default

aaa authentication login default

3. O protocolo NetCONF precisa ser ativado (porta 830 usada por padrão)

4. O Protocolo de Gerenciamento de Rede Simples (SNMP - Simple Network Management Protocol) precisa ser ativado e as comunidades/usuários precisam ser configurados no WLC

5. A interface de gerenciamento sem fio WLC e o DNA Center precisam ser capazes de se comunicar através das portas 161/162 (SNMP), 830 (NetCONF) e 20830 (telemetria)

Consulte este artigo para obter informações adicionais sobre a integração do WLC e do DNA Center: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless/wireless-lan-controller-software/214587-managing-and-provisioning-non-fabric-cat.html

Configuração do DNA Center

Configurar detalhes da Smart Account

Antes de configurar o licenciamento, as credenciais da Smart Account precisam ser adicionadas ao DNA Center. Na interface da Web do DNA Center, navegue para System > Settings > Cisco Accounts > Smart Account. Adicione as credenciais da Cisco Smart Account:

Configurar Gerenciador de Licenças

Na interface da Web do DNA Center, navegue para Ferramentas > License Manager.

Navegue até a guia Relatórios e conformidade e selecione o fluxo de trabalho de conformidade do Smart Licensing:

O assistente de fluxo de trabalho guiado é exibido. Para começar, selecione Vamos fazer isso.

Nesta próxima etapa, selecione a Smart Account e a Virtual Account que deseja usar. Clique em Avançar para continuar.

Selecione o site e verifique todas as WLCs que o DNA Center pretende licenciar:

O Intervalo de Relatórios pode ser modificado aqui. O valor padrão é 30 dias:

A página final fornece um resumo de todos os dados e dispositivos cujo uso de licença está na fila para ser relatado ao CSSM:

Clique em Avançar para iniciar a sincronização dos dados de uso da licença e observar o status em tempo real. Leva um mínimo de 4 minutos para concluir a sincronização e obter a confirmação da nuvem do CSSM.

Cor verde indica sucesso. Selecione Concluir para concluir o fluxo de trabalho:

Verificação

A guia Visão geral da página do gerenciador de licenças mostra o consumo de licença atual:

No lado do Catalyst 9800, navegue até Licensing > Service Settings e verifique se o modo de conexão está definido como Air Gap: