Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Configuração de WLC

Configuração WGB

Configuração do Switch

Verificar

Configuração WGB

Verifique o status de um WGB no WLC

Troubleshoot

Introduction

Este documento descreve como configurar um Access Point 9105AXW como WGB para se conectar com uma rede Wireless gerenciada pela WLC 9800 Series.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento básico sobre os Cisco IOS®-XE WLC 9800 Series e Wave 2 Access Points (APs).

Componentes Utilizados

Neste exemplo, estes componentes foram usados:

- WLC 9800-CL com versão 17.6.3;

- Controle e Provisionamento de Pontos de Acesso Sem Fio (CAPWAP) APs modelo 2802I;

- AP 9105AXW como WGB com a versão 17.8.1;

- Compatível com switch 802.1q;

- Clientes com fio e laptops com Windows 10.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

Um WGB é um modo AP para fornecer conectividade sem fio a clientes com fio conectados às portas Ethernet do AP WGB.

Um WGB conecta uma rede com fio em um único segmento sem fio. Ele aprende os endereços MAC de seus clientes com fio na interface Ethernet e os relata à WLC através do AP de infraestrutura através de mensagens do Internet Access Point Protocol (IAPP).

O WGB estabelece uma única conexão sem fio com o AP raiz, que, por sua vez, trata o WGB como um cliente sem fio.

Verifique o Guia de Configuração de Software do Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controller, Cisco IOS XE Cupertino 17.8.x para obter informações detalhadas sobre a matriz de recursos e o suporte AP para o modo WGB:

Capítulo: Ligações de grupo de trabalho.

Diagrama de Rede

Neste documento, todas as configurações e verificações são feitas com a topologia apresentada aqui:

Este exemplo explica como configurar um AP 9105AXW como WGB com o suporte de várias VLANs, associadas a um AP CAPWAP.

O Ponto de acesso pode estar no modo Local, FlexConnect ou modo de Bridge (Mesh).

Este documento mostra a configuração do modo local e do modo FlexConnect do AP raiz.

Este cenário requer que o WGB esteja conectado a um switch que suporte 802.1q, caso contrário o WGB não poderá suportar várias VLANs. Neste exemplo, o WGB está conectado a um switch Cisco série C1000.

Se o switch não suportar 802.1q, todos os clientes serão atribuídos à VLAN nativa.

Neste exemplo, o WGB se conecta à WLAN com segurança WPA2-PSK e é atribuído à VLAN 100. Os clientes conectados ao switch atrás do WGB são atribuídos às VLAN 101 e 102, como mostrado na topologia.

O WGB AP 9105AXW tem 3 portas LAN adicionais, portanto também podemos usá-las para conectar clientes com fio. Neste exemplo, há um cliente conectado à porta LAN1.

Configurações

Configuração de WLC

Na WLC, a configuração segue uma configuração de WLAN regular com o requisito de suporte CCX Aironet IE habilitado.

GUI:

Etapa 1. Crie a WLAN e verifique se o Aironet IE está habilitado:

Etapa 2. Crie o perfil da diretiva e habilite a Marcação de broadcast e a VLAN WGB:

Etapa 3. Crie a etiqueta de política e mapeie a WLAN para o Perfil de política:

Etapa 4. Aplicar a tag Policy aos APs Raiz.

CLI:

WLC9800# configure terminal

WLC9800(config)# wlan WGBTest

WLC9800(config-wlan)# security wpa akm psk

WLC9800(config-wlan)# security wpa psk set-key ascii 0 cisco123

WLC9800(config-wlan)# ccx aironet-iesupport

WLC9800(config-wlan)# exit

WLC9800(config)# wireless profile policy Policy4VLAN100

WLC9800(config-wireless-policy)# description "test-wgb"

WLC9800(config-wireless-policy)# vlan 100

WLC9800(config-wireless-policy)# wgb vlan <-- Configures WGB VLAN client support.

WLC9800(config-wireless-policy)# wgb broadcast-tagging <-- Configures WGB broadcast tagging on a WLAN.

WLC9800(config-wireless-policy)# no shutdown

WLC9800(config-wireless-policy)# exit

WLC9800(config)# wireless tag policy WGBtestTag

WLC9800(config-policy-tag)# wlan WGBTest policy Policy4VLAN100

WLC9800(config-policy-tag)# end

WLC9800# configure terminal

WLC9800(config)# ap 7070.8b53.76fc

WLC9800(config-ap-tag)# policy-tag WGBtestTag

WLC9800(config)# ap 70db.9897.f946

WLC9800(config-ap-tag)# policy-tag WGBtestTag

Configuração WGB

Etapa 1. Conecte-se ao AP e mova o AP para o modo Workgroup Bridge:

WGB# ap-type workgroup-bridge

Etapa 2. Você pode configurar o nome de host WGB, as credenciais de gerenciamento e o modo de endereço IP dhcp ou estático. Neste exemplo, seu DHCP usado:

WGB# configure ap address ipv4 dhcp

WGB# configure ap management add username Cisco password Cisco secret Cisco

WGB# configure ap hostname WGB

Etapa 3. Configurar um perfil SSID com o nome SSID e as configurações de segurança. Neste exemplo, a WLAN usa WPA2-PSK:

WGB# configure ssid-profile WGB_profile ssid WGBTest authentication psk cisco!123 key-management wpa2

Há várias combinações possíveis. A sintaxe do comando é a seguinte:

configure ssid-profilessid-profile-namessidSSID-NameAutenticação{abrir| pskchave pré-compartilhadagerenciamento de chave{dot11r| wpa2| dot11w|{opcional| obrigatório}}| perfil eapeap-profile-namegerenciamento de chave{dot11r| wpa2| dot11w|{opcional| obrigatório}}

Etapa 4. Conectar o perfil SSID a uma interface de rádio. Aqui, ele usa o rádio 0 (2,4 Ghz):

WGB# configure dot11radio r0 mode wgb ssid-profile WGB_profile

Para excluir um perfil do rádio, use o comando:

WGB# configure ssid-profile WGB_profile delete

Etapa 5. O Cisco Wave 2 e o 11AXAPs como Workgroup Bridge reconhecem os clientes Ethernet somente quando o tráfego tiver a marca de Bridging. Use o comando para ativar a marca de Bridging:

WGB# configure wgb broadcast tagging enable

Configuração do Switch

Essa é a configuração do switch conectado ao WGB.

Etapa 1. Criar as VLANs:

switch#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

switch(config)#vlan 101,102,103

switch(config-vlan)#end

Etapa 2. Configurar as interfaces que resultarão na configuração:

!

interface GigabitEthernet1/0/1

description WGB trunk link

switchport trunk allowed vlan 1,100-102

switchport trunk native vlan 100

switchport mode trunk

!

interface GigabitEthernet1/0/2

description Wired Client 1

switchport access vlan 101

switchport mode access

!

interface GigabitEthernet1/0/3

description Wired Client 2

switchport access vlan 102

switchport mode access

!

Verificar

Configuração WGB

Verifique a configuração WGB:

WGB#show run

AP Name : WGB

AP Mode : WorkGroupBridge

CDP State : Enabled

Watchdog monitoring : Enabled

SSH State : Disabled

AP Username : Cisco

Session Timeout : 300

Radio and WLAN-Profile mapping:-

====================================

Radio ID Radio Mode SSID-Profile SSID Authentication

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 WGB WGB_profile WGBTest PSK

Radio configurations:-

===============================

Radio Id : 0

Admin state : ENABLED

Mode : WGB

Dot11 type : 11ax

Radio Id : NA

Admin state : NA

Mode : NA

WGB specific configuration:-

====================================

WGB Radio Id : 0

Mode State : Enable

SSID Profile : WGB_profile

UWGB Radio Id : NA

Mode Enable : NA

SSID Profile : NA

MAC Address : NA

Rx Beacon Missing Count : 30

Packet retries Value : 64

Packet retries Action : Drop

RSSI Threshold Value : -70 dBm

Threshold timeout : 20 sec

HSR-Scan status : Disable

Auth response timeout : 5000 Msec

Assoc response timeout : 5000 Msec

WGB channel scan timeout : 40 Msec

Dhcp response timeout : 60 Sec

EAP timeout : 3000 Msec

Bridge table aging-time : 1000000 Sec

Probe pak data rate type : NA

Probe pak data rate : 0

Antenna Band Mode : Dual

Broadcast tagging : Enable

Total configurations size on different structure:-

=====================================================

Total channels : 0

Total SSID-Profiles : 1

Total Root-AP SSID-Profile : 0

Total EAP Profiles : 0

Total QOS Profiles : 0

Total dot1x credentials : 0

Total PKI truspoints : 0

Total bridge groups : 0

Total SSID profiles configured are:

===========================================

SSID-Profile : WGB_profile

SSID Name : WGBTest

SSID Profile path : /data/platform/wbridge/WGB_profile

Auth type : PSK

Key management : WPA2

DTIM Period : 1

QOS profile :

[...]

*** End of WBridge configurations ***

WGB#show wgb ssid

Configured SSIDs details:

SSID-Profile SSID Authentication DTIM

=======================================================================================

WGB_profile WGBTest PSK 1

Connected SSIDs details:

Radio ID : 0

Radio Mode : RootAP

BSSID : 70:7D:B9:E3:2A:E0

SSID : WGBTest

Authentication : PSK

Verifique o status de um WGB no WLC

Use estes comandos para verificar o status de um WGB.

Para exibir a configuração específica sem fio dos clientes ativos, use o comando:

WLC9800# show wireless client summary

Para exibir os WGBs na rede, use o comando:

WLC9800# show wireless wgb summary

Para exibir os detalhes dos clientes com fio conectados a um WGB específico, use o comando:

WLC9800# show wireless wgb mac-address xx:xx:xx:xx:xx:xx detail

Troubleshoot

Verifique se o WGB está conectado ao AP raiz:

WGB#show wgb dot11 associations

Uplink Radio ID : 0

Uplink Radio MAC : F0:1D:2D:52:CB:60

SSID Name : WGBTest

Parent AP Name : AP500F.80F6.016

Parent AP MAC : 70:7D:B9:E3:2A:E0

Uplink State : CONNECTED

Auth Type : PSK

Key management Type : WPA2

Dot11 type : 11n

Channel : 1

Bandwidth : 20 MHz

Current Datarate : 144 Mbps

Max Datarate : 286 Mbps

RSSI : 18

IP : 192.168.100.21/24

Default Gateway : 192.168.100.1

DNS Server1 : 192.168.1.254

IPV6 : ::/128

Assoc timeout : 5000 Msec

Auth timeout : 5000 Msec

Dhcp timeout : 60 Sec

Verifique as estatísticas WGB com relação ao Gerenciamento, Controle, Pacotes de dados e Estatísticas de roaming:

WGB#show wgb statistic ?

packet Management, Control, Data packets

roaming roaming

WGB#show wgb statistic packet

Multicast/Unicast Packet statistics

Multicast Tx : 3345

Unicast Tx : 460

Multicast Rx : 2417

Unicast Rx : 3838

Multicast Bridge : 0

Unicast Flood : 3377

Interface Packet Statistics

Wbridge0 Tx : 2515

Wired0 Tx : 14196

Wbridge1 Tx : 0

Wired1 Tx : 488

AppHostIntf1 Tx : 435

Wbridge0 Rx : 5495

Wired0 Rx : 2519

Wbridge1 Rx : 0

Wired1 Rx : 127

AppHostIntf1 Rx : 315

Management Packet Statistics

Mgmt tx : 16

Mgmt scan tx : 0

Mgmt assoc req tx : 8

Mgmt reassoc req tx : 0

Mgmt deauth tx : 0

Mgmt disassoc tx : 0

Mgmt action tx : 0

Mgmt auth tx : 8

Mgmt rx : 52

Mgmt scan rx : 0

Mgmt beacon rx : 0

Mgmt assoc resp rx : 7

Mgmt reassoc resp rx : 0

Mgmt deauth rx : 3

Mgmt disassoc rx : 0

Mgmt action rx : 34

Mgmt auth rx : 8

Mgmt discard tx : 0

Mgmt discard rx : 0

Mgmt drop rx : 0

Eapol rx : 14

Eapol tx : 14

Eapol drop rx : 0

Rx Broadcast from multiple vlans

port VLAN_ID rx_bc2mc_cnt

0 101 43

0 102 17

Para depurar o WGB você tem várias possibilidades:

WGB#debug wgb ?

client Debug WGB and wired clients

configuration Enable configuration debugs

dot11 IEEE 802.11 debug command

dot11v 802.11v Processing

iapp Debug WGB IAPP

uplink Enable uplink debugs

Para depurar o WGB do lado do WLC, use o processo de solução de problemas do cliente, como para qualquer cliente sem fio, com coleta de rastreamento de RA para o endereço MAC do WGB.

Para obter mais detalhes sobre como solucionar problemas de conexões de clientes sem fio, consulte estes documentos:

Problemas comuns de conectividade do cliente sem fio dos controladores sem fio Catalyst 9800

Entender depurações sem fio e coleta de logs em controladores LAN sem fio Catalyst 9800

Verifique os clientes conectados ao WGB do lado do WGB. Exemplo:

WGB#show wgb bridge

***Client ip table entries***

mac vap port vlan_id seen_ip confirm_ago fast_brg

F8:E4:3B:EE:53:AF 0 wired1 0 192.168.100.23 6.844000 true

3C:18:A0:1C:B0:E2 0 wired0 101 192.168.101.22 22.182000 true

F8:E4:3B:EE:4F:7A 0 wired0 102 192.168.102.21 65.144000 true

WGB#

O cliente conectado à porta LAN 1 (com fio1) aparece com vlan_id = 0, o que significa que o tráfego desse cliente vai para a VLAN nativa WGB. Neste exemplo, a VLAN 100.

Os clientes conectados na porta wired0 são os clientes conectados ao switch que, por sua vez, está conectado à porta traseira do WGB (PoE na porta no 9105AXW). Aqui, o tráfego é recebido com a marca da VLAN que o WGB encaminha através do link sem fio para o RootAP.

Na GUI da WLC, você pode visualizar os clientes e diferenciar WGBs e clientes com fio atrás de WGBs: