Contents

Introduction

Problema

Solução

Introduction

Este documento descreve o erro "Falha: Unable to update boot configuration" (Não foi possível atualizar a configuração de inicialização) quando o administrador tenta atualizar a prioridade de inicialização em produtos StarOS (ASR 5000, ASR 5500, Virtual Packet Core).

Problema

O erro é relatado quando a prioridade do sistema de inicialização é atualizada:

[local]StarOS(config-ctx)# boot system priority 44 image /flash/AAA.B.C.ABCDE.Production.bin config /flash/latest.cfg

Failure: Unable to update boot configuration

Solução

O erro significa que o arquivo de configuração foi aberto por outro usuário.

1. Limpe o usuário conectado e tente salvar a configuração novamente. O comando show administrator session id mostra os administradores conectados e sua ID de sessão.

# show administrators session id

# clear administrators session id <id>

# clear administrators name <name>

2. Execute a migração da placa de gerenciamento para limpar qualquer usuário conectado ao nó.

# card switch from <card number> to <card number>