Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Substitua o FSC

Janela de manutenção

Procedimento

Verificação de integridade

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve as etapas do Método de Procedimento (MOP) necessárias para substituir uma Placa de Switch de Estrutura (FSC - Fabric Switch Card) em um chassi do Cisco Aggregation Services Router (ASR) 5500.

Prerequisites

Requirements

Antes de prosseguir com as etapas descritas neste MOP, verifique e seja informado sobre estas informações: verifique o status atual do RAID e colete o SSD.

Componentes Utilizados

As informações neste documento se referem exclusivamente a um FSC como um componente do chassi ASR5500.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Informações de Apoio

As etapas descritas neste documento envolvem a coleta de Mostrar detalhes de suporte (SSD) que coleta informações do chassi; verificação do status do HD-Redundant Array of Independent Disks (RAID); Remoção da placa de disco rígido (HD) do chassi RAID de alta definição; e a substituição do novo FSC no slot apropriado. Uma verificação de integridade operacional do chassi é recomendada após a substituição bem-sucedida do FSC.

O ASR5500 opera com cada FSC tratado como um subsistema de disco em uma configuração RAID 5, que é onde o subsistema de disco opera em um modo N+1 e pode lidar com uma falha FSC. Em um cenário de falha, a capacidade seria a mesma quando em estado degradado. No entanto, não há redundância de disco disponível até que o FSC com falha seja substituído e o RAID seja restaurado. Se houver um cenário de falha dupla e duas placas FSC falharem antes que o RAID seja restaurado, então o RAID estará em um estado de falha e todos os dados serão perdidos.

Substitua o FSC

Janela de manutenção

Este procedimento não deve afetar o tráfego; no entanto, como prática recomendada, é altamente recomendável que essas atividades sejam executadas durante uma janela de manutenção. Recomenda-se uma janela de manutenção de pelo menos uma hora para executar e verificar as atividades descritas neste documento.

Procedimento

Este é um procedimento passo a passo para substituir um FSC em um chassi ASR5500.

1. Coletar SSD: Isso fornece uma linha de base instantânea para a análise de problemas subsequente, se aplicável, após a substituição da placa FSC.

2. Execute este comando para determinar o status e o número do slot do HD RAID hospedado no FSC:

Este é um exemplo que mostra a substituição do FSC no slot 17 do chassi ASR5500.

show hd raid verbose

[local]ASR5500 ICSR> show hd raid verbose

Monday October 15 16:11:56 UTC 2012

HD RAID:

State                      : Available (clean) Degraded                   : No

UUID                       : 12345678:b91db53jd:e5bc12ca:ababab

Size : 1.2TB (1200000073728 bytes) Action : Idle

<snip> additional outputs supressed

Card 17

State : In-sync card

Created : Tue Jul 17 06:57:41 2012

Updated : Mon Oct 15 16:11:32 2012

Events : 585

Description : FSC17 SAD1111111X

Size : 400GB (400096755712 bytes) Disk hd17a

State : In-sync component

Created : Tue Jul 17 06:57:37 2012

Updated : Tue Jul 17 06:57:37 2012

Events : 0

Model : STEC-Z16IZF2D-200UCT Serial Number : xxxx

Size : 200GB (200049647616 bytes) Disk hd17b

State : In-sync component

Created : Tue Jul 17 06:57:37 2012

Updated : Tue Jul 17 06:57:37 2012

Events : 0

Model : STEC-Z16IZF2D-200UCT Serial Number : xxx

3. Remova a placa atual do RAID usando a CLI, como mostrado aqui. Por exemplo, remova RAID do slot 17.

ASR5500# hd raid remove hd17

Are you sure? [Yes|No]: yes

4. Remova fisicamente a placa FSC do chassi ASR5500.

5. Substitua a nova placa FSC no chassi ASR5500.

6. Verifique o status da nova placa com este comando. Determine se a placa é utilizável e passou no diagnóstico.

Por exemplo, exiba informações para FSC no slot 17.

[local]ASR5500 ICSR> show card diag 17

Tuesday October 16 16:12:59 UTC 2012

Card 17: Status

IDEEPROM Magic Number : Good

Card Diagnostics      : Pass      : None

Last Failure          : None

Card Usable           : Yes    Current Environment:

Temp: LM87            : 43.00 C

Temp: Lower           : 42.00 C (limit 85.00 C) Temp: Upper           : 44.00 C

(limit 85.00 C)

Temp: FE600-0         : 53.00 C (limit 100.00 C)

Temp: FE600-1         : 42.00 C (limit 100.00 C) Temp: MAX6696         : 36.00 C

(limit 85.00 C) Temp: F600 #1         : 37.57 C

Temp: Drive #1        : 55.00 C (limit 75.00 C) Temp: Drive #2        : 54.00 C

(limit 75.00 C)

Voltage: 2.5V         : 2.496 V (min 2.380 V, max 2.630 V)

Voltage: 3.3V STANDBY : 3.341 V (min 2.970 V, max 3.630 V) Voltage: 5.0V

: 5.044 V (min 4.750 V, max 5.250 V) Voltage: 12V          : 12.062 V

Voltage: 1.8V         : 1.818 V (min 1.700 V, max 1.900 V) Voltage: 1.0V FE600-0

: 1.048 V

Voltage: 1.0V FE600-1 : 1.038 V Voltage: 48V-A        : 50.500 V Voltage: 48V-B

: 52.100 V Current: 48V-A        : 0.76 A Current: 48V-B        : 1.00 A

Airflow: F600 #1      : 326 FPM

[local]ASR5500 ICSR>
Se a nova placa não aparecer, entre em contato com a Cisco para obter suporte adicional.

7. Insira a nova placa FSC no RAID com esta CLI.

Por exemplo, insira FSC no slot 17 como visto aqui:

ASR5500#   hdraid  overwrite  hd17

Are you sure? [Yes|No]:   yes

[local]ASR5500 ICSR>

8. Verifique se o RAID não está degradado, o que pode levar aproximadamente uma hora para ser concluído, depois que o comando na Etapa 7 for emitido:

Por exemplo, exiba RAID no slot FSC 17.

show hd raid verbose

[local]ASR5500 ICSR> show hd raid verbose

Monday October 15 15:20:52 UTC 2012

HD RAID:

State                     : Available (clean)   <<< available

Degraded                  : No     <<<< not degraded

UUID                      : 12345678:b91db53jd:e5bc12ca:ababab

Size : 1.2TB (1200000073728 bytes) Action : Idle

<snip> outputs suppressed

Card 17

State : In-sync card <<<<<<<<in-sync card

Created : Tue Jul 17 06:57:41 2012

Updated : Tue Oct 16 16:20:33 2012

Events : 585

Description : FSC17 SAD1111111X

Size : 400GB (400096755712 bytes) Disk hd17a

State : In-sync component <<<<<<<< Created :

Tue Jul 17 06:57:37 2012

Updated : Tue Jul 17 06:57:37 2012

Events : 0

Model : STEC-Z16IZF2D-200UCT Serial Number : STM000147A1E

Size : 200GB (200049647616 bytes) Disk hd17b

State : In-sync component <<<<<<<<<

Created : Tue Jul 17 06:57:37 2012

Updated : Tue Jul 17 06:57:37 2012

Events : 0

Model : STEC-Z16IZF2D-200UCT Serial Number : 1234

Size : 200GB (200049647616 bytes)

[local]ASR5500 ICSR>

9. Se a saída ainda mostrar que o RAID está degradado após uma hora e 30 minutos, entre em contato com a Cisco para obter suporte adicional.

Verificação de integridade

No contexto local, emita estes comandos:

show clock

show version

show system uptime

show boot

show context show cpu table

show port utilization table

show session counters historical all

show subscribers data-rate high

show subscriber summary ggsn-service GGSN2

show subscriber summary ggsn-service GGSN1

show ntp status

show ntp associations

## The above for reference

[local] ASR5X00# show card table all |grep unknown

Should display no output

[local] ASR5X00# show card table | grep offline

Should display no output

[local] ASR5X00# show resources |grep Status

Should display "Within acceptable limits"

[local] ASR5X00# show task resources |grep over

Should display no output

[local] ASR5X00# show alarm outstanding

Monitor for any issues

[local] ASR5X00# show pgw-service all | grep "Status"

Should display STARTED.

[local] ASR5X00# show egtp-service all | grep "Status"

Should display STARTED.

[local] ASR5X00# show crash list

Informações Relacionadas

- Guia de administração do sistema ASR5500 - Cisco Systems

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems