Contents

Introduction

Problema

Solução

Introduction

Este documento descreve o evento de recarregamento de DDF quando ocorreu o erro de CRC (Cyclic Redundancy Check [verificação de redundância cíclica]). O evento é relatado com o DDFreload de armadilha do Simple Network Management Protocol (SNMP). A armadilha é introduzida com o recurso CRC Error Restart Notification for Operation and Maintenance (Notificação de reinicialização de erro de CRC para operação e manutenção).

Problema

DDF Field-Programmable Gate Array (FPGA) é um mecanismo DMA no DPC e no DPC2. Os FPGAs DDF são susceptíveis de receber um CRC_ERROR. O driver DDF FPGA decide se o erro pode ou não ser recuperado. Essa decisão se baseia em quantas vezes e na taxa em que esses erros ocorrem. Quando o driver decide que esses erros podem ser recuperados, ele indica ao programa de aplicativos que tal erro ocorreu.

Thu Apr 01 02:54:09 2021 Internal trap notification 1332 (DDFreload) card 3 ddf-dev DDF1

2021-Apr-01+02:54:09.277 card 3-cpu1: Bad dheader magic number. previous=0xf1234567 (p[12345678.123456] mcdma: MDF/DDF FPGA 3 ch6 acket addr: 0xf2

2021-Apr-01+02:54:09.327 card 3-cpu0: [12345678.123789] DF2 Complex-0 Program DDF2 CAF_DF1_PROG_ERR error detected on SAD1234567

O sessmgr trava com dhdr.bdh_magic pode ser observado aqui:

Assertion failure at midplane/libsn_midplane.c:1845

Function: sn_midplane_dma_buffer_packet_get()

Expression: packet->dhdr.bdh_magic == 0x1974

Proclet: sessmgr (f=87000,i=40)

Process: card=3 cpu=1 arch=X pid=40961 cpu=~18% argv0=sessmgr

Crash time: 2021-Apr-28+14:54:10 UTC

Recent errno: 11 Resource temporarily unavailable

Build_number: 76955

Stack (2680@0x0xffd28000):

[ffffe430/X] __kernel_vsyscall() sp=0xffd28378

[0d0d4c67/X] sn_assert() sp=0xffd283d8

[0d1cef88/X] sn_midplane_dma_buffer_packet_get() sp=0xffd28478

[06b85352/X] sessmgr_med_data_receive() sp=0xffd284f8

[0d15cca4/X] sn_epoll_run_events() sp=0xffd28548

[0d16979a/X] sn_loop_run() sp=0xffd289f8

[0ce5bc25/X] main() sp=0xffd28a68

Solução

O recarregamento de DDF corrige o problema CRC_ERROR e, geralmente, não são necessárias mais ações. Raramente o impacto do assinante é relatado após o recarregamento do DDF nesse caso, a migração manual da placa corrige o problema de tráfego.

# card migrate from <affected card> to <standby card>

Na versão 21.19 (ou posterior) é introduzido um recurso adicional, que monitora o pipeline interno do FPGA e aciona a recuperação se algum problema após a recarga do DDF for detectado.