Contents

Introduction

Como funciona o comando SNMP Notif-Threshold?

Exemplo de configuração

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve a descrição da Interface de Linha de Comando (CLI - Command Line Interface) da contagem e contagem baixa do Limite de Notificação do Protocolo de Gerenciamento de Rede Simples (SNMP - Simple Network Management Protocol), snmp notif-threshold, em CLI Reference, StarOS não está claro. Este artigo destina-se a trazer clareza para esse comando e seu uso.

Como funciona o comando SNMP Notif-Threshold?

A sintaxe do comando é:

snmp notif-threshold  <max-threshold> low <low-threshold> period <polling-period>

A partir dessa configuração, a taxa de criação de traps é monitorada periodicamente, conforme configurado pelo parâmetro period. Se o número de armadilhas criadas em um ciclo de período exceder o valor de limite máximo configurado, a criação da armadilha será desativada. A criação de interceptação (trap) é ativada novamente somente se o número de criação de interceptação (trapping) cair abaixo do valor <low-threshold> configurado ou se a criação de interceptação (trapping) permanecer desativada.

Exemplo de configuração

snmp notif-threshold  100 low 20 period 300

No exemplo, o máximo de 100 traps é definido para cada 300 segundos. As versões do software StarOS 18.0 e anteriores têm um valor limite máximo de 100, enquanto as versões do software 19.0 e superiores têm um valor limite máximo de 300. Se um chassi receber mais de 100 interceptações em um período de 300 segundos, as interceptações SNMP serão desativadas. Mais tarde, se o chassi receber 20 interceptações (ou menos) em um período de 300 segundos, o chassi ativará novamente as interceptações SNMP. Se a geração de interceptação (trapping) permanecer por um valor superior a 20 interceptações (traps) em um período de 300 segundos, as interceptações SNMP (traps) permanecerão desabilitadas.

Consulte a Referência da Interface de Linha de Comando para corresponder ao nível do software para descobrir os valores padrão.

Esses comandos podem ser usados para verificar a geração de interceptação SNMP.

Valor configurado

[local]ASR5500-2# show config | grep -i notif

snmp notif-threshold 1000 low 800 period 10

Estatísticas de armadilha

[local]ASR5500-2# show snmp trap statistics

SNMP Notification Statistics:

Total number of notifications   : 2

Last notification sent         : Tuesday October 07 12:00:27 CDT 2014

Notification sending is         : enabled

Notifications have never been disabled

Notifications have never been cleared

Notifications in current period : 0

Notifications in previous period: 1

Notification monitor period     : 10 seconds

informação de servidor SNMP

[local]ASR5500-2# show snmp server

SNMP Server Configuration:

Server State             : enabled

SNMP Port                : 161

sysLocation              :

sysContact               :

authenticationFail traps : Disabled

EngineID                 :

Alert Threshold          : 1000 alerts in 10 seconds

Alert Low Threshold      : 800 alerts in 10 seconds

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems

- Guias de configuração do Cisco ASR 5000 Series