Contents

Introduction

Problema: Falha de anexo de MME devido a quedas silenciosas

Solução

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve os contadores usados para verificar o número de falhas de anexação, o que acontece devido a quedas silenciosas de procedimentos de anexação na Mobility Management Entity (MME).

Problema: Falha de anexo de MME devido a quedas silenciosas

O fluxo de chamada básico para o Procedimento de conexão no Evolved Packet System (EPS).

Etapas principais durante o procedimento de anexação.

1. O equipamento do usuário (UE) envia a solicitação de anexo ao MME. Esta Solicitação de Anexo também contém Solicitação de Conectividade PDN.

2. O MME executa todos os procedimentos relacionados à autenticação e à cifragem com a UE.

3. O MME envia o Create Session Request to Serving Gateway (SGW) e o SGW cria uma sessão com o Packet Data Network (PDN) Gateway (PGW) e a resposta SGW com Create Session Response to MME.

4. O MME envia Anexar Aceitação para UE e Solicitação de Configuração de Contexto Inicial para eNodeB.

5. O eNodeB executa o procedimento de configuração E-RAB (Evolved - Radio Access Bearer) com a UE.

6. O eNodeB envia Resposta inicial de configuração de contexto para o MME após a configuração do E-RAB com UE.

7. O UE envia Anexar concluído ao MME e aqui o procedimento de anexação é considerado bem-sucedido.

8. O MME envia Modificar Solicitação do Portador ao SGW para enviar informações do eNodeB S1-U (S1-User Plane) ao SGW.

O procedimento de anexação falhou devido a vários motivos, mas aqui estão as duas maneiras de lidar com essas falhas:

1. O MME envia uma mensagem Attach Reject para UE.

2. O MME não envia uma mensagem Attach Reject para a UE e descarta silenciosamente o procedimento de anexação.

Quando o MME envia uma Rejeição de Anexo, você tem a causa EPS Mobility Management (EMM) ou EPS Session Management (ESM) associada a essa Rejeição de Anexo e o MME tem vários contadores para rastrear esses valores.

O MME pode descartar o procedimento de anexação silenciosamente sem enviar qualquer Rejeição de anexação à UE. Aqui estão algumas razões possíveis:

- Falha na autenticação: Se uma Solicitação de Anexo falhar devido a uma Falha de Autenticação e nenhuma Rejeição de Anexo for enviada ou quando houver uma retransmissão máxima de Solicitações de Autenticação ou Comando do Modo de Segurança alcançada, o MME também não enviará Anexar Rejeição.

- Desconexão iniciada pela UE: Quando o UE envia uma solicitação de remoção enquanto o procedimento de anexo ainda está em andamento.

- Procedimento de anexação diferente recebido: Mais de uma Solicitação de Anexo é recebida e nenhum Aceitação de Anexo ou Aceitação de Anexo é enviado.

- Desanexar em andamento: Quando ocorre uma colisão de procedimento de Desanexar e Anexar.

- Falha na configuração do rádio: Sempre que houver algum problema na rede de rádio. Isso pode ocorrer devido a vários problemas, como problemas de link de rádio entre UE e eNodeB, problemas de rede entre MME e eNodeB, etc.

Antes do software versão 17.0, o MME não tem estatísticas para contar as devoluções do procedimento de anexação silenciosa.

Solução

A partir da versão 17.0, são adicionados contadores que contam as quedas silenciosas do procedimento de anexo.

O mesmo pode ser verificado com os comandos show mme-service statistics e show mme-service statistics verbose.

[local]asr5000# show mme-service statistics

.........

No Attach Reject/Accept:            0

Authentication Fail:              0  UE initiated detach:                0

Detach in progress:               0  Different Attach Recvd:             0

[local]asr5000# show mme-service statistics verbose

.............

Procedure Failure Reasons:

Attach failure:                       0

Max retx auth req:                  0  Max retx sec mode cmd:              0

Max retx attach accept:             0  Setup timeout expiry:               0

SCTP/S1-failure:                    0  Internal guard timeout:             0

UE context release:                 0  Max retx ESM info req:              0

Other reasons:                      0

Intra MME TAU failure:                0

Max retx auth req:                  0  Max retx sec mode cmd:              0

Max retx TAU accept:                0  SCTP/S1-failure:                    0

Internal guard timeout:             0  UE context release:                 0

Other reasons:                      0

Inter node TAU failure:               0

Max retx auth req:                  0  Max retx sec mode cmd:              0

Max retx TAU accept:                0  Setup timeout expiry:               0

SCTP/S1-failure:                    0  Internal guard timeout:             0

UE context release:                 0  Relocation failure:                 0

Other reasons:                      0

IM exit failure:                      0

Max retx TAU accept:                0  SCTP/S1-failure:                    0

Internal guard timeout:             0  UE context release:                 0

Other reasons:                      0

Estas são as descrições dos contadores mencionados em show mme-service statistics verbose.

- Falha de anexo: Número total de procedimentos de anexo falharam no MME. Também inclui falhas de anexação para as quais foram enviados rejeitos de anexação.

- Solicitação de aut. de retx máxima: Número total de falhas no procedimento de autenticação acionada anexado devido ao máximo de retransmissões de solicitações de Autenticação.

- Máx. de cmd do modo retx sec: O número total de procedimentos de autenticação ativados anexados falhou devido ao máximo de retransmissões dos Comandos do Modo de Segurança.

- Aceitação de anexo de índice máximo: O número total de procedimentos de anexação falhou devido a retransmissões máximas de aceitação de anexação.

- Expiração do tempo limite de configuração: O número total de procedimentos de anexação falhou devido à expiração do tempo limite de configuração.

- SCTP/S1-Falha: O número total de procedimentos de anexação falhou devido à inatividade do Protocolo de Transmissão de Controle de Fluxo (SCTP - Stream Control Transmission Protocol).

- Tempo limite da proteção interna: O número total de procedimentos de anexação falhou devido à expiração do tempo limite do guia interno. Isso também inclui um tempo limite de proteção interna para procedimentos de autenticação. Se o procedimento de autenticação for chamado e o procedimento de autenticação for cancelado devido ao seu temporizador de proteção, então também esse temporizador será aumentado.

- Versão do contexto UE: O número total de procedimentos de anexação falhou devido à versão do contexto UE do eNodeB.

- Solicitação de informações ESM de retransmissão máxima: O número total de procedimentos de anexação falhou devido ao máximo de retransmissões de solicitações de informações ESM.

- Outros motivos: O número total de procedimentos de anexação falhou devido a razões desconhecidas.

Estes são os contadores de estatísticas correspondentes à saída da CLI (interface de linha de comando) mencionada acima:

# show mme-service statistics

Contador Bulkstats

Contador CLI

emm-msgtx-attach-no-rej-send-total

Nenhum anexo Rejeitar/aceitar

emm-msgtx-attach-auth-failed

Falha na autenticação

emm-msgtx-attach-ue-initi-detach

desanexação iniciada pela UE

emm-msgtx-attach-detach-in-progress

Desanexar em andamento

emm-msgtx-attach-diff-attach-recv

Recebido anexo diferente

# show mme-service statistics verbose

Contador Bulkstats

Contador CLI

attach-proc-fail-total

Falha de conexão

attach-proc-fail-max-retx-auth-req

Solicitação de aut. de retx máxima

attach-proc-fail-max-retx-sec-mode-cmd

Máx. rex. modo cmd

attach-proc-fail-max-retx-attach-accept

Aceitação de anexo de retx máximo

attach-proc-fail-setup-timeout-exp

Tempo limite de configuração

attach-proc-fail-sctp-fail

SCTP/S1-failure

attach-proc-fail-guard-timeout-exp

Tempo limite da proteção interna

attach-proc-fail-ue-ctxt-release

versão de contexto UE

attach-proc-fail-max-retx-esm-info-req

Solicitação de informações ESM de retransmissão máxima

attach-proc-fail-other-reason

Outros motivos

Esses contadores são levados em conta ao calcular os KPIs (Key Performance Indicators, Principais Indicadores de Desempenho) para que a falha no procedimento de vinculação devido a falhas silenciosas seja contabilizada corretamente.

Informações Relacionadas

- Referência de contagem de estatísticas do Rel 17.0

- Especificações da 3GPP 23.401

- Especificações 3GPP 24.301

- Guia do administrador do Rel 17.0 MME