Contents

Introduction

Comandos

monitor subscriber (mon sub)

logging monitor

logging trace

protocolo de monitoramento

log ativo ou em tempo de execução

Comandos do assinante

mostrar assinantes completos

show subscribers (hsgw-only) | somente pgw | somente gsn | apenas mme | sgw-only | sgsn apenas) completo

show ative-charge sessions full

show ative-charge firewall statistics

show subscribers data-rate [high/low]

show subscribers debug-info

show subscribers aaa-configuration

mostrar atividade de assinantes

show ative-charge flows ip-address

show subscribers policy

show [mipfa | mipha] cheio

show [mipfa |mipha] counters

show ppp [full]

show rp full

show l2tp sessions full

show rsvp counters

show ims-authorization sessions full

Comandos específicos de não assinante

Discussões relacionadas da comunidade de suporte da Cisco

Introduction

Este artigo se concentra em CLIs aplicáveis à solução de problemas específicos de assinantes. Não importa se há apenas um único assinante conhecido ou um grupo de assinantes com um problema ou um grupo desconhecido (inicialmente) de assinantes, há um número de CLIs que podem ajudar a identificar o problema. Use-os em combinação com CLIs de estatísticas (específicas para não-assinante) no processo de solução de problemas. Obviamente, nem todos esses comandos se aplicariam a todas as situações, já que alguns deles são específicos do protocolo, enquanto outros são genéricos o suficiente para se aplicarem a todos os assinantes. Alguns se aplicam ao plano do usuário (passagem de dados entre assinante e rede) enquanto outros se aplicam ao plano de controle de chamadas (configuração da chamada), enquanto alguns podem se aplicar a ambos.

Exemplos de snippets são fornecidos em vários lugares para ajudar a esclarecer os pontos. Todos os endereços IP e informações de identificação foram alterados.

Comandos

monitor subscriber (mon sub)

Este é provavelmente um dos comandos mais conhecidos na plataforma e o maior tempo gasto aqui documentando e explicando seu uso. Dependendo das configurações escolhidas, ele tem o potencial de exibir todos os dados de controle/sinalização e payload de um assinante específico para todas as interfaces, serviços, protocolos etc. Algumas considerações na execução do comando e na interpretação incluem:

- Com base em uma investigação até um momento, se houver suspeita de um problema, mas um assinante específico com um problema ainda não for conhecido, tentar capturar por "próxima chamada", possivelmente tentando muitas vezes, poderá resultar na captura de uma falha se o problema for frequente o suficiente. Se o problema for raro, essa abordagem pode não ser viável.

- Para tipos de chamada conhecidos (RP fechado, RP aberto, EVDO (Evolution Data Otimized), 1X-EVDO, L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol), HA (Home Agent), LTE (Long Term Evolution), etc.), especialmente aqueles que são uma baixa porcentagem do volume total, ou aqueles em que a PCF (Packet Control Function) ou LAC (peer Access Concentrator) é onde se suspeita que o problema esteja, a opção de menu do assinante do monitor permite qualificar a próxima chamada por esses critérios, o que aumentará significativamente a taxa de acerto. Se todas as chamadas no nó forem do mesmo tipo, essa abordagem não agregará valor (exceto para as versões de endereço de peer mencionadas), já que isso não restringe as possibilidades.

- Há vários níveis de verbosidade 1 a 5. Não ative níveis mais altos de verbosidade se não for necessário, pois isso dificulta a leitura do rastreamento (rapidamente). Geralmente, aumentar para a verbosidade 2 (padrão = 1) é suficiente.

- Por padrão, a maioria, mas não todos, dos protocolos que seriam interessantes de visualizar estão ativados por padrão

- Além dos dados reais do pacote, às vezes são exibidas mensagens de CONTROLE especiais que podem explicar a ação que está sendo tomada sob as capas - essas informações são frequentemente úteis. Isso inclui as estatísticas de chamadas exibidas no final de uma chamada. Aqui está um exemplo de mensagem de controle:

***CONTROL*** 00:25:27:054 Eventid:11813

No LMA address available for APN <apn2> in subscriber profile, PDN connection  failed

- Se o serviço de cobrança aprimorado (ECS) estiver configurado nos nós de gateway, ativar a opção 34 (Dados CSS) permite visualizar todos os pacotes enviados de e para o módulo ECS, o que pode ser útil para solucionar problemas de descartes de pacotes e de Conversão de endereço de rede (NAT). Por exemplo, aqui está um pacote ICMP (Internet Control Message Protocol) de assinante que é NAT'd por ECS do IP privado 10.251.88.68 para o IP público 209.165.201.1

<<<<OUTBOUND  23:57:08:943 Eventid:77000(9)

CSS Uplink Output PDU to ACS- slot:2 cpu:17 inst:4369

10.251.88.68 > 192.0.2.1: icmp: echo request (ttl 62, id 13840, len 84)

***CONTROL*** 23:57:08:943 Eventid:77202

Rule matched : icmp-pkts for uplink packet of subscriber MSID :

INBOUND>>>>>  23:57:08:943 Eventid:77001(9)

CSS Uplink Input PDU from ACS- slot:3 cpu:34 inst:8738

209.165.201.1 > 192.0.2.1: icmp: echo request (ttl 62, id 13840, len 84)

- Se não for óbvio pelo rastreamento por que o ASR está exibindo um comportamento específico, então a visualização do processamento interno para o assinante pode ter valor (interpretar essa saída que inclui informações da máquina de estado e similares é difícil, mas pode ser feita pela engenharia), portanto, os comandos logging monitor ou logging trace podem ser considerados (discutidos posteriormente).

- Os timestamps exibidos são bastante precisos, mas, como vários recursos estão sendo gravados na tela em tempo real, não é possível concluir com autoridade que a ordem dos pacotes exibidos é a ordem real em que os pacotes estão sendo processados, mas será fechada.

- No lado de entrada dos nós de Packet Data Switching Network (PDSN) ou High Rate Packet Serving Gateway (HSGW), para visualizar todas as mensagens A11 (se isso for importante para ser visto no cenário de solução de problemas, talvez não seja), monitore por MSID (Mobile Station Identification) em vez de nome de usuário, porque o nome de usuário ainda não é conhecido (ainda não foi apresentado) no início da chamada e, portanto, não pode ser exibido. Se o MSID não for conhecido, pegue um rastreamento inicial que o revele e comece novamente a monitorar por esse MSID.

Aqui está um exemplo em que o monitoramento por MSID captura mais perto do início da chamada (Resposta A11) em relação ao ponto da Solicitação de Registro IP Móvel (MIP) ou mesmo Autenticação Radius ao monitorar por nome de usuário. No caso do nome de usuário, a chamada é pega no ponto de serviço FA, enquanto no monitor MSID ela é pega antes no ponto de serviço PDSN.

[local]PDSN> mon sub msid 111119782577072

----------------------------------------------------------------------

(Switching Trace) - New Incoming Call:

----------------------------------------------------------------------

MSID/IMSI   : 111119782577072             Callid      : 454a2432

IMEI        : n/a                         MSISDN      : n/a

Username    : n/a                         SessionType : unknown(0x00000000)

Status      : Dormant                     Service Name: ORP-1x

Src Context : source

----------------------------------------------------------------------

Wednesday June 17 2015

<<<<OUTBOUND  16:47:57:310 Eventid:29001(3)

A11 Tx PDU, from 10.208.144.30:699 to 10.211.17.206:699 (75)

Message Type: 0x03 (Registration Reply)

Code: 0x00 (Accepted)

Lifetime: 0x0708

[local]PDSN> mon sub user 9782577072@cisco.com

----------------------------------------------------------------------

Incoming Call:

----------------------------------------------------------------------

MSID/IMSI   : 111119782577072             Callid      : 110b36ad

IMEI        : n/a                         MSISDN      : n/a

Username    : 9782577072@cisco.com        SessionType : unknown(0x00000010)

Status      : Dormant                     Service Name: FA_service-1

Src Context : destination

----------------------------------------------------------------------

Wednesday June 17 2015

<<<<OUTBOUND  17:11:53:987 Eventid:23901(6)

RADIUS AUTHENTICATION Tx PDU, from 10.208.148.133:24912 to 198.51.100.1:1645 (401) PDU-dict=custom9

Code: 1 (Access-Request)

Id: 81

Length: 401

Authenticator: CB 94 F3 4B 04 77 9F 4A 7A 44 FA 13 C9 7A 60 3C

Calling-Station-Id = 111119782577072

- Ativar o usuário L3 (19) em muitos cenários não produzirá mais informações do que seriam capturadas de outra forma, mas resultará em duplicatas de muitos pacotes.

- A ativação de determinados protocolos resultará em pacotes duplicados, por exemplo, para IP Móvel, os pacotes MIP são exibidos duas vezes, tanto como o PPP (Point-to-Point Protocol) quanto como o MIP.

- A saída lê muito melhor com uma fonte não proporcional, como courier, porque as colunas se alinham perfeitamente, assim como a análise usando tal fonte.

- A saída que passa por uma interface específica deve estar alinhada com uma captura de pacotes nessa interface, a diferença é que a saída do assinante do monitor seria um subconjunto porque nem todos os campos de um pacote IP serão exibidos, pois não é necessariamente relevante na solução de problemas do protocolo em questão. Por exemplo, a maioria dos campos dos cabeçalhos IP não é exibida. Se esses campos forem necessários, ative a opção HEX/ASCII.

- Grande parte da saída será interpretada de acordo com o padrão, portanto, em vez de exibir um valor inteiro real, o sistema imprime uma representação textual do valor. Ative o dump de verbosidade 3 e/ou hex/ascii para ver os dados brutos.

Aqui está um exemplo de saída de verbosity 3 vs. 2, seguido por HEX/ASCII para um pacote A11 inteiro:

Application Sub Type: 0x01 (Radius)

Radius Attr: Attribute Type: 26 (Vendor-Specific)

Length: 12

Vendor Id: 5535 (ThreeGPP2)

Vendor Type: 40 (3GPP2-Airlink-Record-Type)

Vendor Length: 6

Value: 00 00 00 02             ....

(Active-Start)

Application Sub Type: 0x01 (Radius)

Radius Attr: 3GPP2-Airlink-Record-Type = Active-Start

0x0000   010a 0708 0000 0000 0ad0 901e 0ad0 9158        ...............X

0x0010   d92c 509a 0265 af7e 2715 8881 ecba aed8        .,P..e.~'.......

0x0020   0000 0001 0006 0811 1111 4290 4988 6126        ..........B.I.a&

0x0030   0000 d800 0015 9f01 011a 0c00 0015 9f28        ...............(

0x0040   0600 0000 021a 0c00 0015 9f29 06ec baae        ...........)....

0x0050   d81a 0c00 0015 9f2a 0600 0000 011a 1600        .......*........

0x0060   0015 9f74 1041 3030 3030 3034 4444 3045        ...t.A000004DD0E

0x0070   4535 331a 1400 0015 9f0a 0e30 3031 3230        E53........00120

0x0080   3030 3330 3131 341a 0c00 0015 9f0b 0600        0030114.........

0x0090   0000 001a 0c00 0015 9f0c 0600 0000 001a        ................

0x00a0   0c00 0015 9f0d 0600 0000 001a 0c00 0015        ................

0x00b0   9f10 0600 0000 211a 0c00 0015 9f11 0600        ......!.........

0x00c0   0000 001a 0c00 0015 9f12 0600 0000 001a        ................

0x00d0   0c00 0015 9f13 0600 0000 001a 0c00 0015        ................

0x00e0   9f14 0600 0000 001a 0c00 0015 9f15 0600        ................

0x00f0   0000 001a 0c00 0015 9f32 0600 0000 001a        .........2......

0x0100   0c00 0015 9f27 0600 0000 0020 1400 0001        .....'..........

0x0110   00b3 c5f0 257e 8e93 c719 1b79 3ef9 30be        ....%~.....y>.0.

0x0120   07

- Nem todos os pacotes fragmentados são exibidos porque a NPU (Network Processor Unit, unidade do processador de rede) combina fragmentos recebidos do fio antes de dá-los ao processo do sessmgr que lida com chamadas e onde a saída do assinante do monitor gerou. Da mesma forma para a direção de saída, a fragmentação feita pela NPU não é exibida.

- Em um chassi FA (Combo Foreign Agent) / HA, a saída de apenas uma das sessões de usuário é exibida. Por exemplo, se a autenticação radius no FA for vista, ele não será exibido na parte HA da chamada. Use o protocolo de monitoramento nessas situações, se possível, para que os protocolos específicos sejam capturados.

- Ao Troubleshoot problemas entre nós (isto é, FA e HA), faça um rastreamento em ambos os chassis se o problema se estender por eles ou se isso puder ajudar a eliminar algumas possibilidades.

Por exemplo, aqui está o mesmo pacote enviado do FA para o HA:

PDSN/FA:

<<<<OUTBOUND  23:57:08:941 Eventid:27001(0)

MIP-TUNNEL (IPv4-IPv4) Tx PDU

203.0.113.1 > 203.0.113.2: 10.251.88.68 > 192.0.2.1: icmp: echo request (ttl 62, id 13840, len 84) (ttl 255, id 0, len 104)

HA:

INBOUND>>>>>  23:57:08:943 Eventid:27000(0)

MIP-TUNNEL (IPv4-IPv4) Rx PDU

203.0.113.1 > 203.0.113.2: 10.251.88.68 > 192.0.2.1: icmp: echo request (ttl 62, id 13840, len 84) (ttl 251, id 0, len 104)

- Os pacotes enviados e recebidos da interface de saída da Rede de Dados de Pacotes (PDN) (isso não inclui a saída de um FA, por exemplo, porque a saída é um túnel IP FA-HA), NÃO são exibidos de acordo com a arquitetura do sistema de NÃO exibição de pacotes em interfaces não encapsuladas. Se um pacote chega na entrada e uma resposta é enviada para fora da entrada, então isso implica que o pacote chegou ao seu destino e voltou (inclusive se o destino era o próprio chassi). Mas se nenhuma resposta é enviada para a entrada e era esperada, então é preciso determinar se ela foi enviada para fora da saída para eliminar o ASR como culpado, e se sim, alguma resposta foi recebida na saída? Isto aplica-se a ambas as direções. Os sniffers de pacotes nas respectivas interfaces de entrada ou saída e em outros pontos da rede de transporte, incluindo o registro em vários pontos do transporte, incluindo os pontos terminais (equipamento do usuário ou servidor de rede/Internet), podem ser úteis para identificar a causa da não-resposta.

Aqui está uma solicitação e resposta ICMP em um FA e HA em que o pacote é mostrado somente no lado de entrada (túnel FA-HA) do HA, mas nos lados de entrada e saída do FA, já que ambas as interfaces são encapsuladas. Observe que o único campo que muda entre o FA e o HA é o valor de TTL (Time to Live, Tempo de Vida), à medida que atravessa os nós da rede:

INBOUND>>>>>  23:57:08:941 Eventid:25000(0)

PPP Rx PDU (85)

IP 85: 10.251.88.68 > 192.0.2.1: icmp: echo request (ttl 63, id 13840, len 84)

<<<<OUTBOUND  23:57:08:941 Eventid:27001(0)

MIP-TUNNEL (IPv4-IPv4) Tx PDU

203.0.113.1 > 203.0.113.2: 10.251.88.68 > 192.0.2.1: icmp: echo request (ttl 62, id 13840, len 84) (ttl 255, id 0, len 104)

INBOUND>>>>>  23:57:08:943 Eventid:27000(0)

MIP-TUNNEL (IPv4-IPv4) Rx PDU

203.0.113.1 > 203.0.113.2: 10.251.88.68 > 192.0.2.1: icmp: echo request (ttl 62, id 13840, len 84) (ttl 251, id 0, len 104)

<<<<OUTBOUND  23:57:09:029 Eventid:27001(0)

MIP-TUNNEL (IPv4-IPv4) Tx PDU

203.0.113.2 > 203.0.113.1: 192.0.2.1 > 10.251.88.68: icmp: echo reply (ttl 42, id 27830, len 84) (ttl 255, id 0, len 104)

Monday May 18 2015

INBOUND>>>>>  23:57:09:030 Eventid:27000(0)

MIP-TUNNEL (IPv4-IPv4) Rx PDU

203.0.113.2 > 203.0.113.1: 192.0.2.1 > 10.251.88.68: icmp: echo reply (ttl 42, id 27830, len 84) (ttl 251, id 0, len 104)

Monday May 18 2015

<<<<OUTBOUND  23:57:09:030 Eventid:25001(0)

PPP Tx PDU (88)

IP 88: 192.0.2.1 > 10.251.88.68: icmp: echo reply (ttl 41, id 27830, len 84)

* Não há um sniffer de pacotes integrado nas interfaces ASR que os clientes podem acessar, mas o TAC tem algum recurso nessa área dependendo do protocolo (os dados do usuário não podem ser capturados independentemente do quê)

Ao analisar a subsaída mon, considere o seguinte:

- há pacotes ausentes que devem ser vistos (ou seja, respostas de fora do chassi ou solicitações do chassi ou pacotes encaminhados do chassi)

- os pacotes podem ser vistos indo na direção oposta ao que está sendo solucionado (para confirmar se pelo menos uma direção está funcionando)

- são pacotes enviados/recebidos em intervalos esperados em tempo real e/ou de acordo com os valores de especificação/temporizador configurado

- são pacotes enviados/recebidos na ordem esperada de acordo com o protocolo (consulte a advertência anterior sobre pedidos)

- são os vários campos em pacotes que contêm os valores corretos/esperados (números de porta, endereços ip, etc.)

- para TCP/IP, a conexão está configurada corretamente e desligada. A identificação dos flags TCP usados por mon sub inclui S (SYN), . seguido por Ack on line (Confirmação), S seguido por Ack later on line (Confirmação de sincronização), P (Pressionar), R (Redefinir), F (FIN)

- o problema está ocorrendo de forma consistente ou aleatória

- existe algum padrão em relação ao tipo de controle de chamada do assinante, id do assinante (nome de usuário, msid, imsi, etc.), pool IP privado ou NAT ou intervalo de endereços, números de porta UDP/TCP, endereço do servidor de rede (ponto final), tipo de tráfego de usuário (HTTP, SMS, FTP, UDP, etc.), endereços de nó de controle de chamada do peer (Ex: FA, HA, PCF, Policy & Charging Rules Function (PCRF), Serving Gateway (SGW), Diameter server etc.), etc. Não deixe o pedúnculo girar.

- familiaridade com regras e comportamentos de protocolo personalizados que o provedor de serviços implementou que podem ou não ser publicados/revelados - faça perguntas!!!

logging monitor

Este é na verdade um comando de configuração global versus um comando executivo de tempo de execução usado para monitorar usuários específicos. Há duas vantagens em usar este comando:

- não há necessidade de manter uma sessão CLI aberta porque toda saída é salva nos logs

- salva automaticamente os logs de nível de depuração para todos os recursos do assinante, incluindo a saída que normalmente apareceria com o assinante do monitor. Embora a depuração seja muito mais do que o necessário, nenhuma informação é perdida e não é invasiva para o sistema, pois ativar o protocolo de registro ou monitoramento seria para vários recursos (uma vez que isso obteria informações para todos os assinantes que usam os recursos monitorados).

- a saída pode não ser tão fácil/rápida de ler quanto a gerada pelo assinante do monitor.  Normalmente, o TAC e/ou a engenharia precisariam interpretar a saída.

- para capturar os detalhes das mensagens de protocolo que seriam capturadas pelo assinante do monitor (o monitor de registro salva somente as primeiras linhas de qualquer mensagem de protocolo), execute uma sessão de assinante do monitor simultaneamente e depois consulte a saída conforme necessário ao analisar a saída do monitor de registro OU ative a verbosidade de evento completa para registro (comando de configuração global "logging display event-verbosity full"). Esta última abordagem não exige nenhum trabalho adicional posteriormente, pois toda a saída já é contígua e completa.

logging trace

Ao contrário do logging monitor, essa abordagem usa o nível de acesso do modo exec, mas ao mesmo tempo também exige que o dispositivo já esteja conectado. Isso é útil para solucionar problemas de dados do usuário (e/ou mais eventos de controle de chamadas após o ponto de executar o comando) em vez de configuração de chamada, pois a chamada precisa estar configurada para que isso funcione (caso contrário, os relatórios "Nenhuma chamada corresponde aos critérios especificados" e não alcança nada). Semelhante ao monitor de registro, "show logs" exibe todos os dados capturados.

protocolo de monitoramento

Esse comando monitora toda a troca de protocolos em um chassi para o(s) protocolo(s) especificado(s) (controle de chamadas, plano de dados) e a saída é um estilo semelhante ao do assinante do monitor

- Esse deve ser apenas um último recurso em um chassi de produção devido à carga potencial exercida, dependendo do protocolo e do volume do pacote do protocolo.

- Requer acesso à CLI do administrador para execução

- Para obter a saída de um assinante específico, seria necessário filtrá-la identificando o tipo de informação, como nome de usuário/MSID, chamada etc.

log ativo ou em tempo de execução

Isso captura a saída para instalações especificadas no nível especificado (intervalo de erro a depuração)

- Isso tem os mesmos problemas do protocolo de monitoramento no que diz respeito à carga do sistema e à saída do assinante de filtragem

- Provavelmente exige a execução/configuração de um Servidor syslog, dependendo do desejo de instalações, nível de depuração e cronograma para voltar, ou então os dados podem ser sobrescritos no momento em que são tentados no chassi.

Comandos do assinante

Para todos os comandos de assinante abaixo, não somente as informações para um assinante específico estão disponíveis, como também a lista de ocorrências pode ser restrita a um grupo de assinantes por qualquer número de critérios, como serviço de controle de chamadas ao qual eles estão conectados (PDSN, FA, HA, LAC, L2TP Network Server (LNS), ECS, LTE etc.) ou entidade que está se comunicando (peered) com (PCF, FA, HA, HA, LAC, LAC LNS, SGW, etc.), Placa de Comutação de Pacotes (PSC - Packet Switching Card) conectada, conectada ou ociosa ou o tempo restante da sessão (maior/menor que), quantidade de dados recebidos ou enviados (maior/menor que), nome do pool IP associado, dormente/ativo etc., ou mesmo várias combinações desses e de muitos outros parâmetros. Usar a ajuda on-line para listar as possibilidades e depois experimentar com elas é uma ótima maneira de aprender.

Como mencionado anteriormente, nem sempre é necessário saber o assinante específico para rastrear. Em vez de conhecer a categoria em que os assinantes se inserem, é possível obter uma lista dos assinantes na categoria, da qual se pode restringir/analisar e escolher assinantes específicos para analisar. Consulte a ajuda de conclusão automática da CLI para "mostrar assinantes".

Quando chegar a hora de escolher um assinante específico, será necessária a qualificação com uma das palavras-chave, como nome de usuário, International Mobile Subscriber Identity (IMSI), MSID, Mobile Station ISDN (MSISDN), etc.

mostrar assinantes completos

Esse é provavelmente o comando número um do assinante que existe e deve ser capturado para cada problema do assinante. Ele inclui uma TON de informações para o assinante especificado e pode ser muito útil para a solução de problemas do assinante. Embora não seja viável discutir todos os campos aqui, alguns campos são normalmente verificados e referenciados mais do que outros, embora cada cenário seja diferente dependendo do que está sendo solucionado. Algumas coisas a serem lembradas são:

- Alguns campos não são relevantes dependendo da tecnologia de chamadas. Por exemplo:- o endereço do Domain Named Server (DNS) em um HA não é relevante porque o DNS é fornecido do PDSN/FA.

- A latência tem apenas significado no nó de acesso e é sempre definida como ativa no gateway

- Alguns campos podem ser listados mais de uma vez

- Alguns campos podem indicar um valor, mas, de fato, outro valor acaba sendo usado. Por exemplo, o servidor RADIUS que é usado pode mudar se houver problemas de conectividade com o principal

- Para LTE e outros, uma saída para cada portador conectado por assinante é exibida. Por exemplo, se um assinante estiver conectado a três APNs (Application Point Names, nomes de pontos de aplicação) em que um APN tem dois portadores, então haverá quatro saídas separadas uma após a outra.

- Os vários campos devem estar correlacionados à saída de outras CLIs, incluindo a configuração conforme necessário.

Campos interessantes para tipos de nó PDSN/FA (Access node(s)) e HA (HA é um tipo de gateway de nó), também aplicáveis principalmente a todos os tipos de chamada, incluem:

- Status - Inativo ou Ativo.

- Tipo de acesso/Tecnologia - tecnologia no lado de entrada da chamada

- Tipo de rede - tecnologia no lado de saída da chamada

- Nome de usuário, MSID, endereço IP, endereço IP NAT - maneiras de identificar o assinante.

Note: msid nem sempre é msid. Por exemplo, em um PGW é IMSI.

- Chamada - ID de 8 dígitos hexadecimais usada para rastrear todas as atividades de cada sessão. Existe um chamado exclusivo para cada APN em um Gateway de Rede de Dados de Pacotes (PGW - Packet Data Network Gateway) ou Entidade de Gerenciamento Multimídia (MME - Multimedia Management Entity)

- Instância do Sessmgr - instância do sessmgr tratando a sessão (mostrar recursos da tarefa listará os sessmgrs)

- Cartão/Cpu - PSC ou cartão de processamento de dados (DPC) em que o gerente reside

- PCF, HA, FA, endereços DNS, etc. - explicação

- tempo conectado - quando a chamada foi conectada

- duração da chamada - por quanto tempo a chamada foi conectada.

Note: Pode ser diferente entre FA e HA se o assinante tiver emoldurado, já que o novo nó FA não saberia a vida total para a qual a chamada original esteve ativa

- tempo ocioso - quanto tempo os dados do usuário (pacotes de controle não são contados) não foram trocados

- tempo restante da sessão - quanto tempo a sessão pode durar antes de ser terminada (controlada pela configuração codificada, retornada na autenticação e/ou negociada entre nós)

- MIP FA/MIP HA - vários valores para a sessão MIP

- Pkts/bytes de entrada - número de pacotes/bytes do usuário recebidos do assinante pelo lado de entrada

- Output Pkts/Bytes - Nº de Pacotes/Bytes do usuário enviados para o assinante através do lado de entrada.

Notas:

- Esses contadores se aplicam ao lado de ingresso. Não há contadores no lado de saída!!

- Deve haver uma correlação próxima dessas contagens e dos pacotes enviados para/do ECS, mas pode não haver uma correspondência exata

- pkts de entrada descartados/de saída pkts descartados - observe que os pacotes podem realmente ser descartados fora do ECS, como pacotes multicast, ou descartados por uma ACL (Access Control List, lista de controle de acesso) no contexto (portanto, não suponha que todos os descartes de pacotes estejam no ECS).

Nós de gateway:

- ip pool name - pool IP do qual o endereço IP é recuperado. Relevante apenas no ponto final da chamada (gateway), pois outros nós (ou seja, PDSN) não têm como saber o nome do pool, apenas o endereço.

- Base de regras ECS - base de regras no ACS (Ative Charging Service) contendo regras a aplicar aos pacotes de assinantes

- Endereço IP Nat - endereço IP publicamente roteável que NATs os assinantes atribuem endereços IP privados

- Domínio NAT - agrupamento de pools de IP NAT associados usados no serviço ECS

- (sob demanda) - se o endereço NAT é permanente ou temporariamente atribuído ao assinante (por configuração de pool)

- (nome do pool de IP NAT) - nome do pool NAT

- Endereço IP do próximo salto - endereço do próximo salto do pool IP para onde os pacotes devem ser encaminhados

- Nat port chunks alocados - número de portas disponíveis e usadas e intervalo dessas portas para NATing com NAT IP

- Downlink CSS Information/Uplink CSS Information - Counts for uplink (input) and downlink (output) directs for packets processados pelo serviço ECS

A seguir está uma saída abreviada (alguns campos "menos importantes" removidos) para "show sub full" tomada ao mesmo tempo para o mesmo assinante em um PDSN e HA, facilitando a correlação da saída entre os dois, incluindo as contagens de pacotes.

PDSN> show sub full username 9782577072@cisco.com

Monday May 18 23:56:20 UTC 2015

Username: 9782577072@cisco.com       Status: Dormant

Access Type: pdsn-mobile-ip        Network Type: Mobile-IP

Access Tech: CDMA 1xRTT           Access Network Peer ID: n/a

callid: 3ee822d2                   msid: 111119782577072

Card/Cpu: 15/0                     Sessmgr Instance: 212

state: Connected                   PCF address: 10.211.17.207

connect time: Mon May 18 23:45:54 2015 call duration: 00h10m35s

idle time: 00h02m30s               idle time left: 02h02m30s

session time left: 23h44m25s       ip address: 10.251.88.68

Primary DNS Address: 209.165.200.225

Secondary DNS Address: 209.165.200.226

home-agent:  203.0.113.2

fa-service name: FA9  (context destination)

source context: source       destination context: destination

AAA context: source                AAA domain: cisco.com

AAA start count: 1                 AAA stop count: 0

AAA interim count(RADIUS+GTPP): 0  Acct-session-id: 69A9CDEB

AAA RADIUS group: aaa-cisco.com

RADIUS Auth Server IP: 198.51.100.1

RADIUS Acct Server IP: 198.51.100.1

NAS IP Address: 10.208.148.133

MIPFA Session:                  Care-of-Address: 203.0.113.1

Home-Address: 10.251.88.68     HA-Address: 203.0.113.2

Lifetime: 02h00m00s              Remaining Life: 01h49m25s

Revocation Negotiated: yes Revocation I Bit Negotiated: Yes

input pkts: 254                       output pkts: 229

input bytes: 24088                    output bytes: 129012

input pkts dropped: 0                  output pkts dropped: 0

dormancy total: 11                  handoff total: 0

Num Auxiliary A10s:1

PCF Address     SR_ID

10.211.17.207      1

[local]HA> show sub full username 9782577072@cisco.com

Monday May 18 23:56:14 UTC 2015

Username: 9782577072@cisco.com           Status: Online/Active

Access Type: ha-mobile-ip              Network Type: IP

Access Tech: Other                     Access Network Peer ID: n/a

callid: 4a6ae475                       msid: n/a

Card/Cpu: 2/0                          Sessmgr Instance: 329

state: Connected                       FA address: 66.174.112.72

connect time: Mon May 18 23:45:54 2015 call duration: 00h10m28s

idle time: 00h02m23s                idle time left:  n/a

session time left: 23h49m32s

ip address: 10.251.88.68

ip pool name: MIP_Private

ha-service name: HA1

source context: HA                     destination context: XGWout

Acct-session-id: A414F3F6

RADIUS Auth Server IP: 198.51.100.1    RADIUS Acct Server IP: n/a

NAS IP Address: 10.208.148.135         Nexthop IP Address: 209.165.200.230

active input acl: ECS_ACL              active output acl: ECS_ACL

ECS Rulebase: 201                      Firewall-and-Nat Policy: MIP

Nat Realm: MIP_NAT_Int       Nat ip address: 170.200.132.0   (on-demand) (MIP_NAT_Int04)

Nexthop ip address: 209.165.200.230

Nat port chunks allocated[start - end]: (1 chunk) [6464 - 6495]

Max NAT port chunks used: 1

HA binding care-of-addr(s): 203.0.113.1

MIPHA binding 1:  Care-of-Address: 203.0.113.1

FA Address/Port: 203.0.113.1/434

Home-Address: 10.251.88.68           HA-Address: 203.0.113.2

Lifetime: 02h00m00s                  Remaining Life: 01h49m32s

Revocation Negotiated: Yes           Revocation I Bit Negotiated: Yes

MN-HA-Key-Present: TRUE              MN-HA-SPI:300

FA-HA-Key-Present: TRUE              FA-HA-SPI:8832

Proxy DNS Intercept List: ROAMINGDNS

Downlink CSS Information

Service/ACL Names: /ECS_ACL

downlink pkts to svc: 229          downlink pkts from svc: 229

Uplink CSS Information

Service/ACL Names: /ECS_ACL

uplink pkts to svc: 254            uplink pkts from svc: 252

input pkts: 254                                 output pkts: 229

input bytes: 24088                              output bytes: 129012

Com base na seguinte troca de pacotes de Solicitação/Resposta ICMP entre nós FA e HA (na verdade, houve 4 trocas ICMP, apenas uma mostrada aqui), as contagens de pacotes/bytes subsequentes rastreadas por "show sub full" são mostradas:

[local]PDSN> show sub full username 9782577072@cisco.com

Monday May 18 23:56:20 UTC 2015

input pkts: 254                      output pkts: 229

input bytes: 24088                   output bytes: 129012

input pkts dropped: 0                output pkts dropped: 0

[local]PDSN> show sub full username 9782577072@cisco.com

Monday May 18 23:57:25 UTC 2015

input pkts: 258                      output pkts: 233

input bytes: 24424                   output bytes: 129348

INBOUND>>>>>  23:57:08:943 Eventid:27000(0)

MIP-TUNNEL (IPv4-IPv4) Rx PDU

203.0.113.1 > 203.0.113.2: 10.251.88.68 > 192.0.2.1: icmp: echo request (ttl 62, id 13840, len 84) (ttl 251, id 0, len 104)

<<<<OUTBOUND  23:57:09:029 Eventid:27001(0)

MIP-TUNNEL (IPv4-IPv4) Tx PDU

203.0.113.2 > 203.0.113.1: 192.0.2.1 > 10.251.88.68: icmp: echo reply (ttl 42, id 27830, len 84) (ttl 255, id 0, len 104)

[local]HA> show sub full username 9782577072@cisco.com

Monday May 18 23:56:14 UTC 2015

Downlink CSS Information

downlink pkts to svc: 229        downlink pkts from svc: 229

Uplink CSS Information

uplink pkts to svc: 254          uplink pkts from svc: 252

input pkts: 254                  output pkts: 229

input bytes: 24088               output bytes: 129012

[local]HA> show sub full username 9782577072@cisco.com

Monday May 18 23:57:34 UTC 2015

Downlink CSS Information

downlink pkts to svc: 233        downlink pkts from svc: 233

Uplink CSS Information

uplink pkts to svc: 258          uplink pkts from svc: 256

input pkts: 258                   output pkts: 233

input bytes: 24424                output bytes: 129348

O trecho de exemplo a seguir é para uma chamada VoLTE (Voice over LTE). A interpretação pode ser complicada porque há dois assinantes listados e a diferenciação não é muito clara entre eles.

- O primeiro listado é o portador padrão do IMS (IP Multimedia System) e o segundo é o portador dedicado (VoLTE), ambos parte do mesmo APN

- A ID da sessão Acct: é um diferenciador.

- Os pkts/bytes de entrada/saída são diferentes entre os dois portadores, e como o portador dedicado estaria enviando muito mais pacotes (voz), poderia-se supor que o assinante com a contagem mais alta seria o portador dedicado, enquanto ... as contagens de pacote para / do ECS estão listadas da mesma forma para ambos (a quantidade usada pelo portador padrão)

- O tempo de conexão é exibido para ambos, exibindo o tempo de conexão do portador padrão, mesmo que o conectado dedicado seja mais tarde.

- A maneira de obter informações mais úteis e precisas e menos complicadas para chamadas de PGW é com "show pgw-only full" (discutido posteriormente)

[local]PGW> show sub full imsi 300420060496012

Monday September 16 21:50:07 UTC 2013

Username: 0300420060496012@nai.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org Status: Online/Active

Access Type: gtp-pdn-type-ipv6         Network Type: IPv6

Access Tech: eUTRAN                    Access Network Peer ID: n/a

callid: 22075719                       msid: 300420060496012

Card/Cpu: 7/1                          Sessmgr Instance: 115

state: Connected                       SGW Address: 203.0.113.3

connect time: Mon Sep 16 21:44:28 2013 call duration: 00h05m42s

idle time: 00h00m00s                   idle time left: 02h05m00s

session time left: 08759h54m

long duration time left:  n/a          long duration action:  n/a

always on: Disabled

ip address: 2001:db8::1

ip pool name: ims61-03

source context: XGWin                  destination context: XGWout

...

AAA context: XGWin                     AAA domain: XGWin

...

Acct-session-id: 42AE2B922619E10F

...

active input acl: n/a                  active output acl: n/a

active input ipv6 acl: ECS_ACL_V6      active output ipv6 acl: ECS_ACL_V6

ECS Rulebase: PGW

...

P-CSCF address :

Primary:  2001:db8::fd

Secondary:  2001:db8::fe

Tertiary:   n/a

...

Downlink CSS Information

Service/ACL Names: /ECS_ACL_V6

(Active Charging Optimized Mode)

downlink pkts to svc: 658          downlink pkts from svc: 658

Uplink CSS Information

Service/ACL Names: /ECS_ACL_V6

(Active Charging Optimized Mode)

uplink pkts to svc: 675            uplink pkts from svc: 675

Collapsed cscf subscribers: none

input pkts: 29                             output pkts: 45

input bytes: 10578                         output bytes: 10763

input bytes dropped: 0                     output bytes dropped: 0

input pkts dropped: 0                      output pkts dropped: 0

...

pk rate from user(bps): 1375               pk rate to user(bps): 1699

ave rate from user(bps): 458               ave rate to user(bps): 566

sust rate from user(bps): 456              sust rate to user(bps): 564

pk rate from user(pps): 0                  pk rate to user(pps): 1

...

CAE Server Address:

Username: 0300420060496012@nai.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org Status: Online/Active

Access Type: gtp-pdn-type-ipv6         Network Type: IPv6

Access Tech: eUTRAN                    Access Network Peer ID: n/a

callid: 22075719                       msid: 300420060496012

Card/Cpu: 7/1                          Sessmgr Instance: 115

state: Connected                       SGW Address: 203.0.113.3

connect time: Mon Sep 16 21:44:28 2013 call duration: 00h05m42s

idle time: 00h00m00s                   idle time left: 02h05m00s

session time left: 08759h54m

long duration time left:  n/a          long duration action:  n/a

always on: Disabled

ip address: 2001:db8::1

ip pool name: ims61-03

source context: XGWin                  destination context: XGWout

...

AAA context: XGWin                     AAA domain: XGWin

AAA start count: 0                     AAA stop count: 0

AAA interim count(RADIUS+GTPP): 0

Acct-session-id: 42AE2B922619E18D

...

active input ipv6 acl: ECS_ACL_V6      active output ipv6 acl: ECS_ACL_V6

ECS Rulebase: PGW

P-CSCF address :

Primary:  2001:db8::fd

Secondary:  2001:db8::fe

Tertiary:   n/a

...

Downlink CSS Information

Service/ACL Names: /ECS_ACL_V6

(Active Charging Optimized Mode)

downlink pkts to svc: 658          downlink pkts from svc: 658

Uplink CSS Information

Service/ACL Names: /ECS_ACL_V6

(Active Charging Optimized Mode)

uplink pkts to svc: 675            uplink pkts from svc: 675

Collapsed cscf subscribers: none

input pkts: 643                            output pkts: 617

input bytes: 58421                         output bytes: 55925

...

pk rate from user(bps): 1375               pk rate to user(bps): 1699

ave rate from user(bps): 458               ave rate to user(bps): 566

sust rate from user(bps): 456              sust rate to user(bps): 564

pk rate from user(pps): 0                  pk rate to user(pps): 1

show subscribers (hsgw-only) | somente pgw | somente gsn | apenas mme | sgw-only | sgsn apenas) completo

Alguns deles têm informações muito úteis, especificamente adaptadas ao tipo de chamada, do que apenas o show subscriber full normal (que é mais genérico onde muitos campos se aplicam a todos os tipos de chamada, embora alguns campos ainda sejam específicos a determinados tipos de chamada)

- No caso de hsgw-only e ggsn-only, não há diferença na saída em comparação com o "show sub full" normal, exceto que o qualificador limita automaticamente a lista de ocorrências às chamadas do tipo especificado.

- O MSISDN lista efetivamente o número de telefone do dispositivo

- O nome do campo IMSI está listado de forma explícita e correta

- Observe que os Portadores do mesmo APN têm o mesmo Chamado

- Tipo de portador e ID do portador - distinguir entre os vários portadores

- QCI - Identificador de qualidade de serviço (varia de 1 a 9). Neste caso, QCI 1 é para voz e QCI 5 é para controle IMS

- c-teid, u-teid - Os identificadores de terminal de controle e plano do usuário são necessários para identificar o portador ao qual associar pacotes de dados

- S5/S8/S2b-APN, SGi-APN - A APN do portador

- pkts de entrada/saída pkts - as contagens de pacotes são para o próprio portador

- Uplink/downlink MBR/GBR - Taxas de bits máximas e garantidas em ambas as direções. Nota 38000 bits/s para VoLTE, que é aproximadamente a taxa de bits para os codecs VoLTE.

O trecho de exemplo a seguir é para a mesma chamada de Voz sobre LTE (VoLTE) como mostrado com "show sub full" acima, tirada aproximadamente ao mesmo tempo (veja carimbo de data/hora), de modo que possam ser feitas comparações úteis de saída se estiver interessado. Também inclui o APN da Internet que também estava conectado no momento:

[local]PGW> show sub pgw-only full imsi 300420060496012

Monday September 16 21:50:25 UTC 2013

Username: 0300420060496012@nai.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Subscriber Type : Home

Status          : Online/Active

State           : Connected

Connect Time    : Mon Sep 16 21:44:28 2013

Idle time       : 00h00m00s

MS TimeZone     : +5:00        Daylight Saving Time: +1 hour

Access Type: gtp-pdn-type-ipv6         Network Type: IPv6

Access Tech: eUTRAN                    pgw-service-name: PGW1

Callid: 22075719                       IMSI: 300420060496012

Protocol Username:                     MSISDN: 19126757869

Interface Type: S5S8GTP

Emergency Bearer Type: N/A

S6b Auth Status: Enabled

Acct-session-id (C1): 42AE2B922619E10F

ThreeGPP2-correlation-id (C2): 3939BA30 / h0WKcCZS

Card/Cpu: 7/1                          Sessmgr Instance: 115

Bearer Type: Default                   Bearer-Id: 5

Bearer State: Active

IP allocation type: N/A

IPv6 allocation type: local pool

IP address: 2001:db8::1

Framed Routes: N/A                              Framed Routes Source: N/A

ULI:

TAI-ID:

MCC: 300  MNC: 420

TAC: 0x8504

ECGI-ID:

MCC: 300 MNC: 420

ECI: 0x207b201

Accounting mode: None                  APN Selection Mode: Subscribed

MEI: 9900015028325700                  Serving Nw: MCC=300, MNC=420

Charging id: 639230223                 Charging chars: normal

Source context: XGWin                  Destination context: XGWout

S5/S8/S2b-APN: IMSAPN

SGi-APN:   IMSAPN

APN-OI:    mnc420.mcc300.gprs

IMS Auth Service : IMS-GX

active input ipv4 acl:                 active output ipv4 acl:

active input ipv6 acl: ECS_ACL_V6      active output ipv6 acl: ECS_ACL_V6

ECS Rulebase: PGW

Bearer QoS:

QCI: 5

ARP: 0x069

PCI: 1 (Disabled)

PL : 10

PVI: 1 (Disabled)

MBR Uplink(bps): 0                    MBR Downlink(bps): 0

GBR Uplink(bps): 0                    GBR Downlink(bps): 0

P-CSCF address :

1:  2001:db8::fd

2:  2001:db8::fe

3:   NA

Access Point MAC Address:  N/A

pgw c-teid: [0x8d11c073] 2366750835    pgw u-teid: [0xc20d0073] 3255631987

sgw c-teid: [0x00160880] 1443968       sgw u-teid: [0x00160885] 1443973

ePDG c-teid: N/A                       ePDG u-teid: N/A

pgw c-addr: 203.0.113.4                pgw u-addr: 203.0.113.4

2001:db8::1f

sgw c-addr: 203.0.113.3                sgw u-addr: 203.0.113.3

ePDG c-addr: N/A                       ePDG u-addr: N/A

Downlink APN AMBR:        600 Kbps    Uplink APN AMBR:        600 Kbps

input pkts: 29                         output pkts: 45

input bytes: 10578                     output bytes: 10763

input bytes dropped: 0                 output bytes dropped: 0

input pkts dropped: 0                  output pkts dropped: 0

...

pk rate from user(bps): 27699          pk rate to user(bps): 24879

ave rate from user(bps): 9691          ave rate to user(bps): 8859

sust rate from user(bps): 9720         sust rate to user(bps): 8885

pk rate from user(pps): 37             pk rate to user(pps): 34

ave rate from user(pps): 12            ave rate to user(pps): 11

sust rate from user(pps): 12           sust rate to user(pps): 11

link online/active percent: 100

...

CAE Server Address:

Username: 0300420060496012@nai.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Subscriber Type : Home

Status          : Online/Active

State           : Connected

Connect Time    : Mon Sep 16 21:49:53 2013

Idle time       : 00h00m00s

MS TimeZone     : +5:00        Daylight Saving Time: +1 hour

Access Type: gtp-pdn-type-ipv6         Network Type: IPv6

Access Tech: eUTRAN                    pgw-service-name: PGW1

Callid: 22075719                       IMSI: 300420060496012

Protocol Username:                     MSISDN: 19126757869

Interface Type: S5S8GTP

Emergency Bearer Type: N/A

S6b Auth Status: Enabled

Acct-session-id (C1): 42AE2B922619E18D

ThreeGPP2-correlation-id (C2): 3939BA30 / h0WKcCZS

Card/Cpu: 7/1                          Sessmgr Instance: 115

Bearer Type: Dedicated                 Bearer-Id: 7

Bearer State: Active

IP allocation type: N/A

IPv6 allocation type: local pool

IP address: 2001:db8::1

Framed Routes: N/A                              Framed Routes Source: N/A

ULI:

TAI-ID:

MCC: 300  MNC: 420

TAC: 0x8504

ECGI-ID:

MCC: 300 MNC: 420

ECI: 0x207b201

Accounting mode: None                  APN Selection Mode: Subscribed

MEI: 9900015028325700                  Serving Nw: MCC=300, MNC=420

Charging id: 639230349                 Charging chars: normal

Source context: XGWin                  Destination context: XGWout

S5/S8/S2b-APN: IMSAPN

SGi-APN:   IMSAPN

APN-OI:    mnc420.mcc300.gprs

IMS Auth Service : IMS-GX

active input ipv4 acl:                 active output ipv4 acl:

active input ipv6 acl: ECS_ACL_V6      active output ipv6 acl: ECS_ACL_V6

ECS Rulebase: PGW

Bearer QoS:

QCI: 1

ARP: 0x06d

PCI: 1 (Disabled)

PL : 11

PVI: 1 (Disabled)

MBR Uplink(bps): 38000                MBR Downlink(bps): 38000

GBR Uplink(bps): 38000                GBR Downlink(bps): 38000

P-CSCF address :

1:  2001:db8::fd

2:  2001:db8::fe

3:   NA

Access Point MAC Address:  N/A

pgw c-teid: [0x8d11c073] 2366750835    pgw u-teid: [0xc1f20073] 3253862515

sgw c-teid: [0x00160880] 1443968       sgw u-teid: [0x00160887] 1443975

ePDG c-teid: N/A                       ePDG u-teid: N/A

pgw c-addr: 203.0.113.4                pgw u-addr: 203.0.113.4

2001:db8::1f

sgw c-addr: 203.0.113.3                sgw u-addr: 203.0.113.3

ePDG c-addr: N/A                       ePDG u-addr: N/A

Downlink APN AMBR:        600 Kbps    Uplink APN AMBR:        600 Kbps

input pkts: 1640                          output pkts: 1614

input bytes: 149478                       output bytes: 146930

input bytes dropped: 0                    output bytes dropped: 0

input pkts dropped: 0                     output pkts dropped: 0

...

pk rate from user(bps): 27699             pk rate to user(bps): 24879

ave rate from user(bps): 9691             ave rate to user(bps): 8859

sust rate from user(bps): 9720            sust rate to user(bps): 8885

pk rate from user(pps): 37                pk rate to user(pps): 34

ave rate from user(pps): 12               ave rate to user(pps): 11

sust rate from user(pps): 12              sust rate to user(pps): 11

CAE Server Address:

Username: 0300420060496012@nai.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Subscriber Type : Home

Status          : Online/Active

State           : Connected

Connect Time    : Mon Sep 16 21:44:33 2013

Idle time       : 00h02m04s

MS TimeZone     : +5:00        Daylight Saving Time: +1 hour

Access Type: gtp-pdn-type-ipv4-ipv6    Network Type: IPV4+IPv6

Access Tech: eUTRAN                    pgw-service-name: PGW1

Callid: 2207571f                       IMSI: 300420060496012

Protocol Username:                     MSISDN: 19126757869

Interface Type: S5S8GTP

Emergency Bearer Type: N/A

S6b Auth Status: Enabled

Acct-session-id (C1): 42AE2B922619E115

ThreeGPP2-correlation-id (C2): 3939BA36 / h0WKfBYt

Card/Cpu: 7/1                          Sessmgr Instance: 115

Bearer Type: Default                   Bearer-Id: 6

Bearer State: Active

IP allocation type: local pool

IPv6 allocation type: local pool

IP address: 2001:db8::2, 10.174.230.156

Framed Routes: N/A                              Framed Routes Source: N/A

ULI:

TAI-ID:

MCC: 300 MNC: 420

TAC: 0x8504

ECGI-ID:

MCC: 300 MNC: 420

ECI: 0x207b201

Accounting mode: None                  APN Selection Mode: Subscribed

MEI: 9900015028325700                  Serving Nw: MCC=300, MNC=420

Charging id: 639230229                 Charging chars: normal

Source context: XGWin                  Destination context: XGWout

S5/S8/S2b-APN: INTERNET

SGi-APN:   INTERNET

APN-OI:    mnc420.mcc300.gprs

IMS Auth Service : IMS-GX

active input ipv4 acl: ECS_ACL_V4      active output ipv4 acl: ECS_ACL_V4

active input ipv6 acl: ECS_ACL_V6      active output ipv6 acl: ECS_ACL_V6

ECS Rulebase: OCS

Bearer QoS:

QCI: 9

ARP: 0x069

PCI: 1 (Disabled)

PL : 10

PVI: 1 (Disabled)

MBR Uplink(bps): 0                    MBR Downlink(bps): 0

GBR Uplink(bps): 0                    GBR Downlink(bps): 0

P-CSCF address :

1:   NA

2:   NA

3:   NA

Access Point MAC Address:  N/A

pgw c-teid: [0x8c298073] 2351530099    pgw u-teid: [0xc20b8073] 3255533683

sgw c-teid: [0x31580880] 827852928     sgw u-teid: [0x31580886] 827852934

ePDG c-teid: N/A                       ePDG u-teid: N/A

pgw c-addr: 203.0.113.4                pgw u-addr: 203.0.113.4

2001:db8::1f

sgw c-addr: 203.0.113.3                sgw u-addr: 203.0.113.3

ePDG c-addr: N/A                       ePDG u-addr: N/A

Downlink APN AMBR:      75000 Kbps    Uplink APN AMBR:      75000 Kbps

input pkts: 21                                  output pkts: 23

input bytes: 2687                               output bytes: 6457

input bytes dropped: 0                          output bytes dropped: 0

input pkts dropped: 0                           output pkts dropped: 0

...

CAE Server Address:

Total subscribers matching specified criteria: 3

show ative-charge sessions full

Esse é provavelmente o segundo comando de assinante mais importante por trás do "show sub full", ainda mais importante nos gateways se você solucionar problemas relacionados ao ECS, como quedas de pacotes, cobrança on-line, autorização de IMS (PCRF).

- Os pacotes e bytes de uplink e downlink devem corresponder aos que foram enviados para/do ECS em "show subpgw-only"

- Esteja ciente dos vários campos que rastreiam pacotes descartados

- As entradas Dynamic-Rule-Name são regras retornadas pelo PCRF através da interação Gx na interação inicial e contínua do PCRF. As contagens de pacotes correspondentes à regra são listadas junto com suas definições

- Para definições de regra de cobrança (neste exemplo, é o portador VoLTE dedicado), cota, uso e tempo também são listados

Para ser consistente, o trecho de exemplo a seguir é para a mesma chamada de Voz sobre LTE (VoLTE) como mostrado com "show sub full" e "show sub pgw-only full" acima, tirada ao mesmo tempo (consulte o timestamp), de modo que possam ser feitas comparações úteis de saída se estiver interessado.

- Além disso, é mostrado o APN da Internet que captura dados de cobrança on-line

- a regra 0_0 é para os dados de voz (Protocolo de Transporte em Tempo Real (RTP - Realtime Transport Protocol) e 0_1 é para Protocolo de Controle em Tempo Real (RCP - Realtime Control Protocol) - que é usado para comunicar a qualidade do link e da voz sobre esse link ao longo do tempo. Nenhum pacote passou pelo portador RCP no momento em que a CLI foi executada.

[local]PGW> show active-charging sessions full imsi 300420060496012

Monday September 16 21:50:18 UTC 2013

Session-ID:             115:12023212  Username: 0300420060496012@nai.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Callid:                     22075719  IMSI/MSID:          300420060496012

MSISDN:                                                       19126757869

ACSMgr Instance:                 115  ACSMgr Card/Cpu:                7/1

SessMgr Instance:                                                     115

Client-IP:                                                     2001:db8::

NAS-IP:                                                           0.0.0.0

Access-NAS-IP(FA):

NAS-PORT:                         0   NSAPI:                            5

Acct-Session-ID:                                                 393A43B1

NAS-ID:                                                               n/a

Access-NAS-ID(FA):                                                    n/a

3GPP2-BSID:                                                           n/a

Access-Correlation-ID(FA):                                            n/a

3GPP2-Correlation-ID:                                                 n/a

MEID:                                                                 n/a

Carrier-ID:                      n/a  ESN:                            n/a

Uplink Bytes:                  10778  Downlink Bytes:               10411

Uplink Packets:                   32  Downlink Packets:                41

Injected Uplink Bytes:             0  Injected Downlink Bytes:          0

Injected Uplink Packets:           0  Injected Downlink Packets:        0

Buffered Uplink Packets:           0  Buffered Downlink Packets:        0

Buffered Uplink Bytes:             0  Buffered Downlink Bytes:          0

Uplink Packets in Buffer:          0  Uplink Bytes in Buffer:           0

Downlink Packets in Buffer:        0  Downlink Bytes in Buffer:         0

Buff Over-limit Uplink Pkts:       0  Buff Over-limit Uplink Bytes:     0

Buff Over-limit Downlink Pkts:     0  Buff Over-limit Downlink Bytes:   0

Processed Uplink Packets:          0  Processed Downlink Packets:       0

Dropped Uplink Packets:            0  Dropped Downlink Packets:         0

Uplink Out of Order Packets:       0  Downlink Out of Order Packets:    0

Dyn FUI Redirected Flows:          0  Dyn FUI Discarded Pkts:           0

ITC Terminated Flows:              0  ITC Redirected Flows:             0

ITC Dropped Packets:               0  ITC ToS Remarked Packets:         0

ITC Dropped Upl Pkts:              0  ITC Dropped Dnl Pkts:             0

ITC Dropped Upl Bytes:             0  ITC Dropped Dnl Bytes:            0

Flow action Terminated Flows:                                           0

PP Flow action Terminated Flows:                                        0

CC Dropped Uplink Packets:         0  CC Dropped Uplink Bytes:          0

CC Dropped Downlink Packets:       0  CC Dropped Downlink Bytes:        0

NRUPC Req Made:                    1  NRUPC Req Success:                1

NRUPC Req Failed:                  0  NRUPC Req Time Out:               0

Dynamic Rule Limiting: Enabled

Bearer Bandwidth Limiting: Enabled

Uplink MBR (bps):                  0  Downlink MBR (bps):               0

Uplink GBR (bps):                  0  Downlink GBR (bps):               0

Uplink Burst (bytes):              0  Downlink Burst (bytes):           0

Dropped Uplink Pkts:               0  Dropped Downlink Pkts:            0

Dropped Uplink Bytes:              0  Dropped Downlink Bytes:           0

Current Readdressed Sessions:                                           0

Total Readdressed Uplink Pkts:                                          0

Total Readdressed Uplink Bytes:                                         0

Total Readdressed Downlink Pkts:                                        0

Total Readdressed Downlink Bytes:                                       0

Total Readdressing Failure Packets:                                     0

Non Syn Flow:                    0  Duplicate Key:                    0

Dropped Pkts:                    0

Creation Time:                      Monday September 16 21:44:28 GMT 2013

Last Pkt Time:                      Monday September 16 21:50:20 GMT 2013

Duration:                                                     00h:05m:52s

Active Charging Service name:                                         LTE

Rule Base name:                                                       PGW

URL-Redir First-Request-Only:                                         n/a

Bandwidth Policy:                                                     n/a

FW-and-NAT Policy:                                                    n/a

NAT Policy NAT44:                                            Not-required

NAT Policy NAT64:                                            Not-required

TPO Policy:                                                           n/a

CF Policy ID:                                                         n/a

Old CF Policy ID:                                                     n/a

Dynamic Charging:                                                 Enabled

Dynamic Chrg Msg Received:         3  Rule Definitions Received:        3

Installs Received:                 3  Removes Received:                 0

Installs Succeeded:                3  Installs Failed:                  0

Removes Succeeded:                 0  Removes Failed:                   0

Uplink Dynamic Rule Packets:      32  Uplink Dynamic Rule Bytes:    10778

Downlink Dynamic Rule Packets:    41  Downlink Dynamic Rule Bytes:  10411

Dynamic Charging Packet Drop statistics:

PCC Rule BW Limit Upl Pkts:        0  PCC Rule BW Limit Dnl Pkts:       0

PCC Rule BW Limit Upl Bytes:       0  PCC Rule BW Limit Dnl Bytes:      0

PCC Rule Gating Upl Pkts:          0  PCC Rule Gating Dnl Pkts:         0

PCC Rule Gating Upl Bytes:         0  PCC Rule Gating Dnl Bytes:        0

RuleMatch Fail Upl Pkts:           0  RuleMatch Fail Dnl Pkts:          0

RuleMatch Fail Upl Bytes:          0  RuleMatch Fail Dnl Bytes:         0

Credit-Control:                                                       Off

Event-Triggers:

QoS Renegotiate Up:                0  QoS Renegotiate Dn:               0

TCP Proxy Flows Requests:          0  TCP Proxy Flows Request Success:  0

Disable TCP Proxy Flows Requests:  0  Disable TCP Proxy Flows Success:  0

Current TCP Proxy Flows:           0  Total TCP Proxy Flows:            0

TCP-proxy reset for non-SYN flows:                                      0

Current IP Flows:                  0  Current ICMP Flows:               0

Current IPv6 Flows:                2  Current ICMPv6 Flows:             0

Current TCP Flows:                 1  Current UDP Flows:                1

Current HTTP Flows:                0  Current HTTPS Flows:              0

Current FTP Flows:                 0  Current POP3 Flows:               0

Current SMTP Flows:                0  Current SIP Flows:                1

Current RTSP Flows:                0  Current RTP Flows:                0

Current RTCP Flows:                0  Current IMAP Flows:               0

Current WSP-CO Flows:              0  Current WSP-CL Flows:             0

Current MMS Flows:                 0  Current DNS Flows:                0

Current PPTP-GRE Flows:            0  Current PPTP Flows:               0

Current P2P Flows:                 0  Current H323 Flows:               0

Current TFTP Flows:                0

Current UNKNOWN Flows:             1

Max (L3) Flows:                    6

Max Flows Timestamp:                Monday September 16 21:44:39 GMT 2013

CAE-Readdressing:

GET Requests redirected:                                                0

POST Requests redirected:                                               0

Other Requests redirected:                                              0

HTTP Responses redirected:                                              0

Requests having xheader inserted:                                       0

Total Uplink Bytes:                                                     0

Total Uplink Packets:                                                   0

Total Downlink Bytes:                                                   0

Total Downlink Packets:                                                 0

Total request charging action hit:                                      0

Total response charging action hit:                                     0

Total Charging action hit - Req. Readdr.:                               0

Total Charging action hit - Resp. Readdr.:                              0

CAE Readdressing Err. Conditions:

Total connection failed to video server:                                0

Skipped Req. Readdr. - pipelined req:                                   0

Skipped Req. Readdr. - persistent case:                                 0

Skipped Req. Readdr. - zero copied buf:                                 0

Skipped Req. Readdr. - buf limit exceed:                                0

Req. Readdr. - Socket Mig. failed:                                      0

Skipped Flow. - pipelined req.:                                         0

Skipped Resp. Readdr. - pipelined req:                                  0

Skipped Resp. Readdr. - persistent case:                                0

Skipped Resp. Readdr. - partial resp hdr:                               0

Skipped Resp. Readdr. - zero copied buf:                                0

Skipped Resp. Readdr. - buf limit exceed:                               0

Resp. Readdr. - Socket Mig. failed:                                     0

Total load balancer failed:                                             0

Total MVG xheader insertion failed:                                     0

Rulebase configuration missing:                                         0

Transrating:

Total Transrated Video Connections:                                     0

Total GZIP'd Video Connections:                                         0

Total MP4 Video Connections:                                            0

Total FLV Video Connections:                                            0

Transrated Sorenson H263 Connections:                                   0

Transrated H264 Connections:                                            0

Failed Sorenson H263 Connections:                                       0

Failed H264 Connections:                                                0

Failed Video Codec not supported                                        0

Total Input Video Data Bytes:                                           0

SH263 Input Video Data Bytes:                                           0

H264 Input Video Data Bytes:                                            0

GZIP Input Video Data Bytes:                                            0

Total Output Video Data Bytes:                                          0

SH263 Output Video Data Bytes:                                          0

H264 Output Video Data Bytes:                                           0

GZIP Output Video Data Bytes:                                           0

Average Input Video Bit Rate:                                           0

SH263 Input Video Bit Rate:                                             0

H264 Input Video Bit Rate:                                              0

Average Output Video Bit Rate:                                          0

SH263 Output Video Bit Rate:                                            0

H264 Output Video Bit Rate:                                             0

Average Bit Rate Reduction:                                             0

SH263 Bit Rate Reduction:                                               0

H264 Bit Rate Reduction:                                                0

TCP-Proxy Session Stats:                                               n/a

WiMAX Hotlining Status:                                               n/a

Link Monitoring Average Throughput:                0 kbps

Link Monitoring Average RTT:                       0 ms

Charging Updates:                                                     n/a

Dynamic Charging Rule Definition Statistics:

Dynamic-Rule-Name     Pkts-Down Bytes-Down    Pkts-Up   Bytes-Up       Hits

-------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

IMSDefault                   41      10411         32      10778         73

Total Dynamic Rules:             1

Total Predefined Rules:          0

Total Firewall Predefined Rules: 0

Charging-Updates Statistics:         n/a

Dynamic Charging Rule Definition(s) Configured:

Name                 Prior Content-Id Chrg-Type Rule Parameters

-------------------- ----- ---------- --------- ---------------------------

IMSDefault   950        100   Offline Gate Status:      Allow All

QoS Class Identifier:     5

ARP Priority Level:      10

Reporting Level: Rating Grp

Metering Method:   Duration

Uplink MBR:        75000000

Downlink MBR:      75000000

Filter 1:

Direction:           Uplink

Dst Addr  ::/0

Filter 2:

Direction:         Downlink

Src Addr  ::/0

Predefined Rules Enabled List: n/a

Predefined Firewall Rules Enabled List: n/a

Session-ID:             115:12023218  Username: 0300420060496012@nai.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Callid:                     2207571f  IMSI/MSID:          300420060496012

MSISDN:                                                       19126757869

ACSMgr Instance:                 115  ACSMgr Card/Cpu:                7/1

SessMgr Instance:                                                     115

Client-IP:                                      2001:db8::,10.174.230.156

NAS-IP:                                                           0.0.0.0

Access-NAS-IP(FA):

NAS-PORT:                         0   NSAPI:                            6

Acct-Session-ID:                                                 393A43B7

NAS-ID:                                                               n/a

Access-NAS-ID(FA):                                                    n/a

3GPP2-BSID:                                                           n/a

Access-Correlation-ID(FA):                                            n/a

3GPP2-Correlation-ID:                                                 n/a

MEID:                                                                 n/a

Carrier-ID:                      n/a  ESN:                            n/a

Uplink Bytes:                   2887  Downlink Bytes:                6105

Uplink Packets:                   24  Downlink Packets:                19

Injected Uplink Bytes:             0  Injected Downlink Bytes:          0

Injected Uplink Packets:           0  Injected Downlink Packets:        0

Buffered Uplink Packets:           0  Buffered Downlink Packets:        0

Buffered Uplink Bytes:             0  Buffered Downlink Bytes:          0

Uplink Packets in Buffer:          0  Uplink Bytes in Buffer:           0

Downlink Packets in Buffer:        0  Downlink Bytes in Buffer:         0

Buff Over-limit Uplink Pkts:       0  Buff Over-limit Uplink Bytes:     0

Buff Over-limit Downlink Pkts:     0  Buff Over-limit Downlink Bytes:   0

Processed Uplink Packets:          0  Processed Downlink Packets:       0

Dropped Uplink Packets:            0  Dropped Downlink Packets:         0

Uplink Out of Order Packets:       0  Downlink Out of Order Packets:    0

Dyn FUI Redirected Flows:          0  Dyn FUI Discarded Pkts:           0

ITC Terminated Flows:              0  ITC Redirected Flows:             0

ITC Dropped Packets:               0  ITC ToS Remarked Packets:         0

ITC Dropped Upl Pkts:              0  ITC Dropped Dnl Pkts:             0

ITC Dropped Upl Bytes:             0  ITC Dropped Dnl Bytes:            0

Flow action Terminated Flows:                                           0

PP Flow action Terminated Flows:                                        0

CC Dropped Uplink Packets:         0  CC Dropped Uplink Bytes:          0

CC Dropped Downlink Packets:       0  CC Dropped Downlink Bytes:        0

NRUPC Req Made:                    1  NRUPC Req Success:                1

NRUPC Req Failed:                  0  NRUPC Req Time Out:               0

Dynamic Rule Limiting: Enabled

Bearer Bandwidth Limiting: Enabled

Uplink MBR (bps):                  0  Downlink MBR (bps):               0

Uplink GBR (bps):                  0  Downlink GBR (bps):               0

Uplink Burst (bytes):              0  Downlink Burst (bytes):           0

Dropped Uplink Pkts:               0  Dropped Downlink Pkts:            0

Dropped Uplink Bytes:              0  Dropped Downlink Bytes:           0

Current Readdressed Sessions:                                           0

Total Readdressed Uplink Pkts:                                          0

Total Readdressed Uplink Bytes:                                         0

Total Readdressed Downlink Pkts:                                        0

Total Readdressed Downlink Bytes:                                       0

Total Readdressing Failure Packets:                                     0

Non Syn Flow:                    0  Duplicate Key:                    0

Dropped Pkts:                    0

Creation Time:                      Monday September 16 21:44:33 GMT 2013

Last Pkt Time:                      Monday September 16 21:48:33 GMT 2013

Duration:                                                     00h:05m:47s

Active Charging Service name:                                         LTE

Rule Base name:                                                       OCS

URL-Redir First-Request-Only:                                         n/a

Bandwidth Policy:                                                     n/a

FW-and-NAT Policy:                                              NATPOLICY

NAT Policy NAT44:                                                Required

NAT Policy NAT64:                                            Not-required

TPO Policy:                                                           n/a

CF Policy ID:                                                         n/a

Old CF Policy ID:                                                     n/a

Dynamic Charging:                                                 Enabled

Dynamic Chrg Msg Received:         1  Rule Definitions Received:        1

Installs Received:                 3  Removes Received:                 0

Installs Succeeded:                3  Installs Failed:                  0

Removes Succeeded:                 0  Removes Failed:                   0

Uplink Dynamic Rule Packets:      22  Uplink Dynamic Rule Bytes:     2763

Downlink Dynamic Rule Packets:    17  Downlink Dynamic Rule Bytes:   5879

Dynamic Charging Packet Drop statistics:

PCC Rule BW Limit Upl Pkts:        0  PCC Rule BW Limit Dnl Pkts:       0

PCC Rule BW Limit Upl Bytes:       0  PCC Rule BW Limit Dnl Bytes:      0

PCC Rule Gating Upl Pkts:          0  PCC Rule Gating Dnl Pkts:         0

PCC Rule Gating Upl Bytes:         0  PCC Rule Gating Dnl Bytes:        0

RuleMatch Fail Upl Pkts:           0  RuleMatch Fail Dnl Pkts:          0

RuleMatch Fail Upl Bytes:          0  RuleMatch Fail Dnl Bytes:         0

Credit-Control:                                                        On

CC Peer:                                                     PHLARTRMAS03

CC Group:                                                         DCCA-GY

CC Mode:                                                         DIAMETER

CC Failure Handling:                                    Retry & Terminate

CC Session Failover:                                              Enabled

CCR-I Server Unreachable Handling:                               Continue

CCR-U Server Unreachable Handling:                               Continue

Total CCR-U                                                             0

Current Server Unreachable State:                                     n/a

Interim Volume in Bytes (used / allotted):                 na/   na

Interim Time in Seconds (used / allotted):                 na/   na

Server Retries (attempted / configured):                   na/   na

QoS Renegotiate Up:                0  QoS Renegotiate Dn:               0

TCP Proxy Flows Requests:          0  TCP Proxy Flows Request Success:  0

Disable TCP Proxy Flows Requests:  0  Disable TCP Proxy Flows Success:  0

Current TCP Proxy Flows:           0  Total TCP Proxy Flows:            0

TCP-proxy reset for non-SYN flows:                                      0

Current IP Flows:                  0  Current ICMP Flows:               0

Current IPv6 Flows:                1  Current ICMPv6 Flows:             0

Current TCP Flows:                 1  Current UDP Flows:                0

Current HTTP Flows:                0  Current HTTPS Flows:              0

Current FTP Flows:                 0  Current POP3 Flows:               0

Current SMTP Flows:                0  Current SIP Flows:                0

Current RTSP Flows:                0  Current RTP Flows:                0

Current RTCP Flows:                0  Current IMAP Flows:               0

Current WSP-CO Flows:              0  Current WSP-CL Flows:             0

Current MMS Flows:                 0  Current DNS Flows:                0

Current PPTP-GRE Flows:            0  Current PPTP Flows:               0

Current P2P Flows:                 0  Current H323 Flows:               0

Current TFTP Flows:                0

Current UNKNOWN Flows:             1

Max (L3) Flows:                    6

Max Flows Timestamp:                Monday September 16 21:44:40 GMT 2013

...

Charging Updates:                                                     n/a

Rating-Group:                 3300

Service-Identifier:            0

State:                  Charging

Checkpoint State:        Current

Pending Update:               No

Last Answer:            0h05m47s

Validity-Time:             42853

Volume Threshold:      255852544

Quota         Usage   Total Usage

------------------ ------------- ------------- -------------

CC-Time:                       -           347           347

CC-Total-Octets:       524288000          8992          8992

CC-Input-Octets:               -          2887          2887

CC-Output-Octets:              -          6105          6105

CC-Service-Specific-Units:     -            36            36

Quota-Consumption-Time:        -             -

Quota-Hold-Time:               -             -

Quota-Validity-Time:       43200           347

Ruledef Name          Pkts-Down Bytes-Down    Pkts-Up   Bytes-Up       Hits

-------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

HandleDNS3300                 2        226          2        124          4

Firewall-Ruledef Name Pkts-Down Bytes-Down    Pkts-Up   Bytes-Up       Hits

-------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

int_apn_src                   2        226          2        124          4

Dynamic Charging Rule Definition Statistics:

Dynamic-Rule-Name     Pkts-Down Bytes-Down    Pkts-Up   Bytes-Up       Hits

-------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

RTRRule3300                  17       5879         22       2763         36

Total Dynamic Rules:             1

Total Predefined Rules:          2

Total Firewall Predefined Rules: 0

Charging-Updates Statistics:         n/a

Dynamic Charging Rule Definition(s) Configured:

Name                 Prior Content-Id Chrg-Type Rule Parameters

-------------------- ----- ---------- --------- ---------------------------

RTRRule3300   950       3300      Both Gate Status:      Allow All

QoS Class Identifier:     9

ARP Priority Level:      10

Reporting Level: Rating Grp

Metering Method: Durn + Vol

Uplink MBR:        75000000

Downlink MBR:      75000000

Filter 1:

Direction:           Uplink

Dst Addr  0.0.0.0/0

Filter 2:

Direction:         Downlink

Src Addr  0.0.0.0/0

Filter 3:

Direction:           Uplink

Dst Addr  ::/0

Filter 4:

Direction:         Downlink

Src Addr  ::/0

Predefined Rules Enabled List:

HandleTCP3300

HandleDNS3300

Predefined Firewall Rules Enabled List: n/a

Session-ID:             115:12023409  Username: 0300420060496012@nai.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Callid:                     22075719  IMSI/MSID:          300420060496012

MSISDN:                                                       19126757869

ACSMgr Instance:                 115  ACSMgr Card/Cpu:                7/1

SessMgr Instance:                                                     115

Client-IP:                                                     2001:db8::

NAS-IP:                                                           0.0.0.0

Access-NAS-IP(FA):

NAS-PORT:                         0   NSAPI:                            7

Acct-Session-ID:                                                 393A43B1

NAS-ID:                                                               n/a

Access-NAS-ID(FA):                                                    n/a

3GPP2-BSID:                                                           n/a

Access-Correlation-ID(FA):                                            n/a

3GPP2-Correlation-ID:                                                 n/a

MEID:                                                                 n/a

Carrier-ID:                      n/a  ESN:                            n/a

Uplink Bytes:                  94041  Downlink Bytes:               83406

Uplink Packets:                 1033  Downlink Packets:               922

...

Dynamic Rule Limiting: Enabled

Bearer Bandwidth Limiting: Enabled

Uplink MBR (bps):              38000  Downlink MBR (bps):           38000

Uplink GBR (bps):              38000  Downlink GBR (bps):           38000

Uplink Burst (bytes):           9500  Downlink Burst (bytes):        9500

Dropped Uplink Pkts:               0  Dropped Downlink Pkts:            0

Dropped Uplink Bytes:              0  Dropped Downlink Bytes:           0

Current Readdressed Sessions:                                           0

Total Readdressed Uplink Pkts:                                          0

Total Readdressed Uplink Bytes:                                         0

Total Readdressed Downlink Pkts:                                        0

Total Readdressed Downlink Bytes:                                       0

Total Readdressing Failure Packets:                                     0

Non Syn Flow:                    0  Duplicate Key:                    0

Dropped Pkts:                    0

Creation Time:                      Monday September 16 21:44:28 GMT 2013

Last Pkt Time:                      Monday September 16 21:50:20 GMT 2013

Duration:                                                     00h:05m:52s

Active Charging Service name:                                         LTE

Rule Base name:                                                       PGW

URL-Redir First-Request-Only:                                         n/a

Bandwidth Policy:                                                     n/a

FW-and-NAT Policy:                                                    n/a

NAT Policy NAT44:                                            Not-required

NAT Policy NAT64:                                            Not-required

TPO Policy:                                                           n/a

CF Policy ID:                                                         n/a

Old CF Policy ID:                                                     n/a

Dynamic Charging:                                                 Enabled

Dynamic Chrg Msg Received:         0  Rule Definitions Received:        0

Installs Received:                 0  Removes Received:                 0

Installs Succeeded:                0  Installs Failed:                  0

Removes Succeeded:                 0  Removes Failed:                   0

Uplink Dynamic Rule Packets:    1033  Uplink Dynamic Rule Bytes:    94041

Downlink Dynamic Rule Packets:   922  Downlink Dynamic Rule Bytes:  83406

Dynamic Charging Packet Drop statistics:

PCC Rule BW Limit Upl Pkts:        0  PCC Rule BW Limit Dnl Pkts:       0

PCC Rule BW Limit Upl Bytes:       0  PCC Rule BW Limit Dnl Bytes:      0

PCC Rule Gating Upl Pkts:          0  PCC Rule Gating Dnl Pkts:         0

PCC Rule Gating Upl Bytes:         0  PCC Rule Gating Dnl Bytes:        0

RuleMatch Fail Upl Pkts:           0  RuleMatch Fail Dnl Pkts:          0

RuleMatch Fail Upl Bytes:          0  RuleMatch Fail Dnl Bytes:         0

Credit-Control:                                                       Off

Event-Triggers:

QoS Renegotiate Up:                0  QoS Renegotiate Dn:               0

TCP Proxy Flows Requests:          0  TCP Proxy Flows Request Success:  0

Disable TCP Proxy Flows Requests:  0  Disable TCP Proxy Flows Success:  0

Current TCP Proxy Flows:           0  Total TCP Proxy Flows:            0

TCP-proxy reset for non-SYN flows:                                      0

Current IP Flows:                  0  Current ICMP Flows:               0

Current IPv6 Flows:                1  Current ICMPv6 Flows:             0

Current TCP Flows:                 0  Current UDP Flows:                1

Current HTTP Flows:                0  Current HTTPS Flows:              0

Current FTP Flows:                 0  Current POP3 Flows:               0

Current SMTP Flows:                0  Current SIP Flows:                0

Current RTSP Flows:                0  Current RTP Flows:                0

Current RTCP Flows:                0  Current IMAP Flows:               0

Current WSP-CO Flows:              0  Current WSP-CL Flows:             0

Current MMS Flows:                 0  Current DNS Flows:                0

Current PPTP-GRE Flows:            0  Current PPTP Flows:               0

Current P2P Flows:                 0  Current H323 Flows:               0

Current TFTP Flows:                0

Current UNKNOWN Flows:             1

Max (L3) Flows:                    0

Max Flows Timestamp:                                                  n/a

...

Charging Updates:                                                     n/a

No Charging ruledef(s) match the specified criteria

No Firewall ruledef(s) match the specified criteria

Dynamic Charging Rule Definition Statistics:

Dynamic-Rule-Name     Pkts-Down Bytes-Down    Pkts-Up   Bytes-Up       Hits

-------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

0_0                         922      83406       1033      94041       1955

Total Dynamic Rules:             2

Total Predefined Rules:          0

Total Firewall Predefined Rules: 0

Charging-Updates Statistics:         n/a

Dynamic Charging Rule Definition(s) Configured:

Name                 Prior Content-Id Chrg-Type Rule Parameters

-------------------- ----- ---------- --------- ---------------------------

0_0   400        102   Offline Gate Status:      Allow All

QoS Class Identifier:     1

ARP Priority Level:      11

Reporting Level: Rating Grp

Metering Method:   Duration

Uplink MBR:           38000

Downlink MBR:         38000

Uplink GBR:           38000

Downlink GBR:         38000

Filter 1:

Direction:           Uplink

Protocol:               UDP

Src Addr  2001:db8::12/128

Dst Addr  2001:db8::13/128

Dst Port  59536

Filter 2:

Direction:         Downlink

Protocol:               UDP

Src Addr  2001:db8::13/128

Dst Addr  2001:db8::12/128

Dst Port  53626

0_1   401        102   Offline Gate Status:      Allow All

QoS Class Identifier:     1

ARP Priority Level:      11

Reporting Level: Rating Grp

Metering Method:   Duration

Uplink MBR:               0

Downlink MBR:             0

Uplink GBR:               0

Downlink GBR:             0

Filter 1:

Direction:           Uplink

Protocol:               UDP

Src Addr  2001:db8::12/128

Dst Addr  2001:db8::13/128

Dst Port  59537

Filter 2:

Direction:         Downlink

Protocol:               UDP

Src Addr  2001:db8::13/128

Dst Addr  2001:db8::12/128

Dst Port  53627

Predefined Rules Enabled List: n/a

Predefined Firewall Rules Enabled List: n/a

Total acs sessions matching specified criteria: 3

show ative-charge firewall statistics

Esta é a irmã mais nova do "show ative-charge sessions full" e poderia fornecer mais informações sobre o motivo de quedas de pacotes.

[XGWout]PGW> show active-charging firewall statistics callid 0000513a

Thursday June 18 17:01:20 UTC 2015

Firewall Statistics for Callid 0000513a in Context: XGWout.

Data Stats:

Total Packets Received:                                                     8745

Total Bytes Received:                                                    5296353

Total Packets Sent:                                                         8704

Total Bytes Sent:                                                        5291193

Total Packets (NAT64 Translation):                                             0

Total Bytes Reduced (NAT64 Translation):                                       0

Total Packets Injected:                                                        0

Total Bytes Injected:                                                          0

Uplink Packets Dropped:                                                       37

Uplink Bytes Dropped:                                                       5000

Downlink Packets Dropped:                                                      4

Downlink Bytes Dropped:                                                      160

Total Malformed Packets:                                                       0

Total DOS Attacks:                                                             0

Total Flows Processed by Firewall:                                             0

Total NAT Flows Processed by Firewall:                                       171

Total NAT44 Flows Processed by Firewall:                                     171

Total NAT64 Flows Processed by Firewall:                                       0

Total Bypass-NAT Flows Processed by Firewall:                                  0

Total Bypass-NAT44 Flows Processed by Firewall:                                0

Total Bypass-NAT64 Flows Processed by Firewall:                                0

Current Flows Processed by Firewall:                                           0

Current NAT Flows Processed by Firewall:                                       1

Current NAT44 Flows Processed by Firewall:                                     1

Current NAT64 Flows Processed by Firewall:                                     0

Current Bypass-NAT Flows Processed by Firewall:                                0

Current Bypass-NAT44 Flows Processed by Firewall:                              0

Current Bypass-NAT64 Flows Processed by Firewall:                              0

show subscribers data-rate [high/low]

Captura taxas de dados/throughput para um assinante ou grupo de assinantes

- Isso é mais útil ao se aplicar a um grupo de assinantes que se suspeita que tenham problemas de dados em ambas as direções em comparação com os grupos normais ou outros - isto é, assinantes em um grupo IP específico que está tendo problemas

A saída a seguir é para o mesmo assinante de VoLTE tomado ao mesmo tempo que os comandos anteriores.

[local]PGW> show sub data-rate high callid 22075719

Monday September 16 21:51:07 UTC 2013

Total Subscribers       : 1

Active                  : 1             Dormant                 : 0

peak rate from user(bps): 27699         peak rate to user(bps)  : 24879

ave rate from user(bps) : 16663         ave rate to user(bps)   : 16433

sust rate from user(bps): 16692         sust rate to user(bps)  : 16459

peak rate from user(pps): 37            peak rate to user(pps)  : 34

ave rate from user(pps) : 22            ave rate to user(pps)   : 22

sust rate from user(pps): 22            sust rate to user(pps)  : 22

show subscribers debug-info

Esse comando tem principalmente informações que podem ser úteis para o TAC ou a Engenharia em seus esforços para oferecer suporte ao cliente, embora haja informações que o cliente curioso pode achar interessantes.

O mesmo exemplo de VoLTE é usado aqui:

[local]PGW> show sub debug-info msid 300420060496012

Monday September 16 21:50:51 UTC 2013

username: 0300420060496012@nai.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

callid: 22075719    msid: 300420060496012

Card/Cpu: 7/1

Sessmgr Instance: 115

Primary callline:

Redundancy Status: Original Session

Checkpoints   Attempts    Success    Last-Attempt   Last-Success

Full:             8          6         63300ms        63300ms

Micro:          661        661             0ms            0ms

GR Checkpoints Sent

2 Full Checkpoints,  last 63 seconds before

56 Micro Checkpoints, last 3 seconds before

Invalidate-CRRs: 0         Call Statistics: 1

Current number of NAT flows checkpointed: 0

Current state: SMGR_STATE_CONNECTED

FSM Event trace:

State                            Event                Num Occurances  Time

SMGR_STATE_OPEN               SMGR_EVT_NEWCALL                (1)  2013-09-16:21:44:28

SMGR_STATE_NEWCALL_ARRIVED    SMGR_EVT_IPV6ADDR_ALLOC_SUCCESS (1)  2013-09-16:21:44:29

SMGR_STATE_NEWCALL_ARRIVED    SMGR_EVT_ANSWER_CALL            (1)  2013-09-16:21:44:29

SMGR_STATE_NEWCALL_ANSWERED   SMGR_EVT_LINE_CONNECTED         (1)  2013-09-16:21:44:29

SMGR_STATE_LINE_CONNECTED     SMGR_EVT_LOWER_LAYER_UP         (1)  2013-09-16:21:44:29

CLP State Trace:

State                                              EBI's Associated                  Time

CLI_MAPPED_SGX_EVT_POLICY_STATUS_IND             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:49:53

CLI_MAPPED_SGX_EVT_POLICY_CHANGE_REQ             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:49:53

CLI_MAPPED_SEF_EVT_POLICY_CHANGE_REQ             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:49:53

CLI_MAPPED_SEF_EVT_POLICY_CHANGE_RSP             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:49:53

CLI_MAPPED_SGX_EVT_POLICY_CHANGE_REQ             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:49:53

CLI_MAPPED_SGX_EVT_POLICY_STATUS_IND             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:49:53

CLI_MAPPED_SEF_EVT_SESS_SETUP_RSP                -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:44:29

CLI_MAPPED_SGX_EVT_POLICY_STATUS_IND             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:44:29

SMGR_CLP_EVT_PGW_UPDATE_BEARER_REQ               -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:44:29

CLI_MAPPED_SEF_EVT_BEARER_BINDING_RSP            -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:44:29

SMGR_CLP_EVT_PGW_CREATE_SESSION_RSP              5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:44:29

CLI_MAPPED_SGX_EVT_POLICY_CHANGE_REQ             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:49:52

CLI_MAPPED_SEF_EVT_POLICY_CHANGE_REQ             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:49:52

CLI_MAPPED_SEF_EVT_POLICY_CHANGE_RSP             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:49:52

CLI_MAPPED_SGX_EVT_POLICY_CHANGE_REQ             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:49:52

CLI_MAPPED_SGX_EVT_POLICY_STATUS_IND             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:49:52

SMGR_CLP_EVT_PGW_CREATE_BEARER_REQ               -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:49:52

CLI_MAPPED_SEF_EVT_BEARER_BINDING_RSP            -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:49:53

SMGR_CLP_EVT_PGW_CREATE_BEARER_RSP               -  -  7  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:49:53

CLI_MAPPED_SEF_EVT_POLICY_STATUS_IND             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:49:53

Sub Session State Trace:

EBI ID                               State                        TimeStamp

5   SMGR_STATE_NEWCALL_ARRIVED        2013-09-16:21:44:28

5   SMGR_STATE_CONNECTED              2013-09-16:21:44:29

7   SMGR_STATE_CONNECTED              2013-09-16:21:49:53

NAT Policy NAT44: Not-required

NAT Policy NAT64: Not-required

Data Reorder statistics

Total timer expiry:       0         Total flush (tmr expiry):  0

Total no buffers:         0         Total flush (no buffers):  0

Total flush (queue full): 0         Total flush (out of range):0

Total flush (svc change): 0         Total out-of-seq pkt drop: 0

Total out-of-seq arrived: 0

IPv4 Reassembly Statistics:

Success:                  0         In Progress:               0

Failure (timeout):        0         Failure (no buffers):      0

Failure (other reasons):  0

Re-addressed Session Entries:

Allowed:                  2000      Current:                   0

Added:                    0         Deleted:                   0

Revoked for use by different subscriber: 0

TCP Proxy DNS Info entries 0

IPv4 ACL applied:

active input acl:                   number of rules: 0

active output acl:                  number of rules: 0

ACL caching statistics:

input packets:            2206      input cache hits:          0

output packets:           2183      output cache hits:         0

IPv6 ACL applied:

active input ipv6 acl:  ECS_ACL_V6       number of rules: 8

active output ipv6 acl: ECS_ACL_V6       number of rules: 8

IPv6 ACL caching statistics:

input cache hits:         1787      output cache hits:         739

Total number of ACL reload:        0

Total number of ACS session deleted on ACL reload:        0

NEMO Mode: N/A ; Peer bond: NO ; Peer Callid: 00000000

sessmgr NPU Flow Details:

Flow Id    Flow Type                 Nat Realm                  VPN Id

8079786    IPV6_FLOW                 n/a                        5

Private IP NPU flow timeout (Seconds) : n/a

ACS PCP Service: n/a

show subscribers aaa-configuration

Essa é uma lista enorme de todas as informações relacionadas à AAA e à configuração (mesmo não relacionadas à AAA) para um assinante, independentemente de a AAA ser usada ou já ter sido acessada ou não. É útil ver o que o chassi atribuiu ao assinante sem precisar necessariamente analisar trocas de pacotes de autenticação AAA, perfis de assinante ou suposições sobre as configurações de chassi padrão.

mostrar atividade de assinantes

Este gráfico mostra o nível de atividade de um assinante

show ative-charge flows ip-address

Esta é uma lista de todos os fluxos por id de fluxo para todas as sessões conectadas ao endereço ip de saída fornecido, juntamente com o número de bytes enviados em ambas as direções. O assinante do monitor deve ser usado primeiro para ver quais endereços um assinante está tentando acessar e depois confirmar se algum pacote é recebido desse endereço.

- Informações detalhadas sobre o ID de fluxo de interesse podem ser obtidas com show ative-charge flow full flow-id, identificando o fluxo adequado pelo campo MS IP (endereço IP do assinante conhecido neste ponto da subsaída mon).

show subscribers policy

Isso lista as políticas atuais atribuídas ao assinante

show [mipfa | mipha] cheio

Isso lista informações detalhadas relacionadas ao MIP sobre um assinante

[local]PDSN-FA> show mipfa full username 9786045176@cisco.com

Tuesday May 12 16:08:05 UTC 2015

Username: 9786045176@cisco.com          Callid: 1120ff97

MSID:  311289786045176

Num Agent Advt Sent: 1     Num Agent Solicit Rcvd: 0

Home Address #1: 10.235.121.62       NAI: 9786045176@cisco.com

FA Address: 203.0.113.1            HA Address: 203.0.113.2

Lifetime: 02h00m00s                Remaining Lifetime: 01h56m04s

Reverse Tunneling: On              Encapsulation Type: IP-IP

GRE Key: n/a                       IPSec Required: No

IPSec Ctrl Tunnel Estab.: No       IPSec Data Tunnel Estab.: No

MN-AAA Removal: No                 Proxy MIP: Disabled

DMU Auth Failures: 0               Send Terminal Verification: Disabled

Revocation Negotiated: YES         Revocation I Bit Negotiated: YES

MN-HA-Key-Present: FALSE           MN-HA-SPI: n/a

FA-HA-Key-Present: TRUE            FA-HA-SPI: 8832

MN-FA-Key-Present: FALSE           MN-FA-SPI: n/a

HA-RK-KEY-Present: FALSE           HA-RK-SPI: n/a

HA-RK-Lifetime:    n/a             HA-RK-Remaining-Lifetime: n/a

Send Host Config: Disabled

show [mipfa |mipha] counters

Isso relata vários contadores relacionados ao MIP para um assinante:

[local]PFDN> show mipfa counters username 9786045176@cisco.com

Tuesday May 12 16:08:12 UTC 2015

MSID: 311289786045176

Username: 9786045176@cisco.com

Callid: 1120ff97

Num Agent Advt Sent: 1   Num Agent Solicit Rcvd: 0

Home Address: 10.235.121.62          NAI: 9786045176@cisco.com

FA Address: 203.0.113.1              HA Address: 203.0.113.2

Registration Request Received:

Total Received Reg:         1            Accepted Reg:           1

Rejected Reg:               0

Denied Reg:               0              Discarded Reg:        0

Relayed Reg:                1            Auth Failed Reg:        0

FA Denied Reg:              0            HA Denied Reg:          0

Rcvd with MIP Key Data&colon;     0

Init RRQ Received:          1            Init RRQ Accepted:      1

Init RRQ Rejected:          0

Init RRQ Denied:          0              Init RRQ Discarded:   0

Init RRQ Relayed:           1            Init RRQ Auth Failed:   0

Init PMIP RRQ Xmit:         0            Init PMIP RRQ Re-Xmit:  0

Init RRQ Denied by FA:      0            Init RRQ Denied by HA:  0

Renew RRQ Received:         0            Renew RRQ Accepted:     0

Renew RRQ Rejected:         0

Renew RRQ Denied:         0              Renew RRQ Discarded:  0

Renew RRQ Relayed:          0            Renew RRQ Auth Failed:  0

Renew PMIP RRQ Xmit:        0            Renew PMIP RRQ Re-Xmit: 0

Renew RRQ Denied by FA:     0            Renew RRQ Denied by HA: 0

Dereg RRQ Received:         0            Dereg RRQ Accepted:     0

Dereg RRQ Rejected:         0

Dereg RRQ Denied:         0              Dereg RRQ Discarded:  0

Dereg RRQ Relayed:          0            Dereg RRQ Auth Failed:  0

Dereg PMIP RRQ Xmit:        0            Dereg PMIP RRQ Re-Xmit: 0

Dereg RRQ Denied by FA:     0            Dereg RRQ Denied by HA: 0

Denied by FA:

Unspecified error:          0            Reg Timeout:            0

Admin Prohibited:           0            No Resources:           0

MN Auth Failure:            0            HA Auth Failure:        0

Lifetime too long:          0            Poorly formed Request:  0

Poorly formed Reply:        0            MN Too Distant:         0

Invalid COA:                0            Missing NAI:            0

Missing Home Agent:         0            Missing Home Addr:      0

Unknown Challenge:          0            Missing Challenge:      0

Stale Challenge:            0

Encap Unavailable:          0            Rev Tunnel Unavailable: 0

Rev Tunnel Mandatory:       0            HA Network Unreachable: 0

Delivery Style Unavailable: 0            HA Host Unreachable:    0

HA Port Unreachable:        0            HA Unreachable:         0

Unknown CVSE Rcvd:          0            MIP Key Request:        0

AAA Authenticator:          0            Public Key Invalid:     0

Discarded by FA:

Invalid Extn:               0            Invalid UDP Checksum:   0

Denied by HA:

FA Auth Failure:            0            Poorly formed Request:  0

Mismatched ID:              0            Simul Bindings Exceeded:0

Unknown HA:                 0            Rev Tunnel Unavailable: 0

MN Auth Failure:            0            No Resources:           0

Admin Prohibited:           0            Rev Tunnel Mandatory:   0

Encap Unavailable:          0            Unspecified Reason:     0

Unknown CVSE Rcvd:          0

Registration Reply Rcvd:

Total:                      1            Relayed:                1

Errors:                     0

Init RRP Rcvd:              1            Init RRP Relayed:       1

Renew RRP Rcvd:             0            Renew RRP Relayed:      0

Dereg RRP Rcvd:             0            Dereg RRP Relayed:      0

RRP with Dyn HA Rcvd:       0            RRP with Dyn HA Denied: 0

Registration Reply Sent:

Total:                      1            Accepted Reg:           1

Accepted DeReg:             0            Denied:                 0

Send Error:                 0

Tunnel Data Received:

Total Packets :             3383

IPIP:                     3383         GRE:                    0

Total Bytes :               3850296

IPIP:                     3850296      GRE:                    0

Errors:

Protocol Type Error:      0            GRE Key Absent:         0

GRE Checksum Error :      0            Invalid Pkt Length:     0

No Session Found   :      0

Tunnel Data Sent:

Total Packets :             2905

IPIP:                     2905         GRE:                    0

Total Bytes :               346228

IPIP:                     346228       GRE:                    0

show ppp [full]

Ele relata informações detalhadas relacionadas ao PPP sobre um assinante.

- A versão completa não é um superconjunto da versão normal.

[local]PDSN-HSGW> show ppp username 9786045176@cisco.com

Tuesday May 12 16:08:18 UTC 2015

PPP Summary:

1 PPP Sessions In Progress

Layer Info:

1 LCP Up             1 IPCP Up            0 IPv6CP Up     0  CCP Up

Compression:

0 VJ Compressed Sessions (loc to rem)

0 VJ Compressed Sessions (rem to loc)

0 ROHC Compressed Sessions (loc to rem)

0 ROHC Compressed Sessions (rem to loc)

0 Normal PPP Compressed Sessions

0 Stateless PPP Compressed Sessions

1 NONE        0 STAC        0 MPPC        0 DEFLATE (loc to rem)

1 NONE        0 STAC        0 MPPC        0 DEFLATE (rem to loc)

Errors:

0 In errors              0 In discards             0 In unknown proto

0 Out errors             0 Out discards            0 Pkt too long

0 Bad address            0 Bad control             0 Bad FCS

0 Bad Length

0 Echo req rcvd          0 Echo rsp rcvd           0 Echo Req sent

0 Echo rsp sent          0 Invalid magic-number rcvd

0 LCP Vend Ext req sent          0 LCP Vend Ext req resent

0 LCP Vend Ext rsp rcvd          0 LCP Vend Ext protocol rejected

0 LCP Vend Ext req max-retried

0 Decomp errors          0 Comp Reset sent

0 Comp errors            0 Comp expansion          0 Comp Reset rcvd

Data Stats:

294366 In octs(unframed)              2059 In pkts

307 In ctrl octs                      8 In ctrl pkts

0 In comp octs                      0 In comp pkts

0 In uncomp octs

307522 In framed octs

3798297 Out octs(unframed)             3400 Out pkts

139 Out ctrl octs                     6 Out ctrl pkts

0 Out comp octs                     0 Out comp pkts

0 Out uncomp octs

3840820 Out framed octs

[local]PDSN-HSGW> show ppp full username 9786045176@cisco.com

Tuesday May 12 16:08:23 UTC 2015

Username: 9786045176@cisco.com  Callid:1120ff97 Msid: 311289786045176

LCP State: Opened

mtu (Negotiated/Enforced): 1500/1500   mru: 1500

auth algorithm (loc to rem):     none  (rem to loc):     none

PFC  (loc to rem): enabled [ignore]  (rem to loc):  enabled

ACFC (loc to rem): enabled [ignore]  (rem to loc):  enabled

async map (loc to rem): 0x00000000     (rem to loc): 0x00000000

IPCP State: Opened

IP Header comp. (loc to rem): none

(rem to loc): none

Local Address:   203.0.113.1            Remote Address:         0.0.0.0

Primary DNS:  209.165.200.225           Secondary DNS:  209.165.200.226

Primary NBNS:         0.0.0.0           Secondary NBNS:         0.0.0.0

IPV6CP State: Not Opened

CCP State: Not Opened

294701 In octs(unframed)                  2063 In pkts

3798574 Out octs(unframed)                 3404 Out pkts

307 In ctrl octs                          8 In ctrl pkts

139 Out ctrl octs                         6 Out ctrl pkts

307883 In framed octs                  3841113 Out framed octs

291333 In data (unfr/data-cmp) octs    3784675 Out data (unfr/data-cmp) octs

291471 In data (iphdr-cmp) octs        3784843 Out data (iphdr-cmp) octs

0 In data (iphdr-cmp-fail) octs         0 In data (iphdr-cmp-fail) pkts

0 In data (iphdr-rohc) octs             0 Out data (iphdr-rohc) octs

0 In data (iphdr-rohc-fail) octs        0 In data(iphdr-rohc-fail) pkts

0 In discards                           0 In errors

0 Out discards                          0 Out errors

0 Bad address                           0 Bad control

0 Pkt too long                          0 Bad FCS

0 Bad pkt length

0 Echo req rcvd                         0 Echo rsp rcvd

0 Echo req sent                         0 Echo rsp sent

0 LCP Vend Ext req sent                 0 LCP Vend Ext req resent

0 LCP Vend Ext rsp rcvd                 0 LCP Vend Ext protocol rejected

0 LCP Vend Ext req max-retried

0 Invalid magic-number rcvd

Total PPP sessions matching specified criteria: 1

show ppp counters

[local]PDSN-HSGW> show ppp counters username 9786045176@cisco.com

Tuesday May 12 16:08:52 UTC 2015

Username: 9786045176@cisco.com  Callid:1120ff97 Msid: 311289786045176

296894 In octs(unframed)                  2083 In pkts

3800156 Out octs(unframed)                 3412 Out pkts

307 In ctrl octs                          8 In ctrl pkts

139 Out ctrl octs                         6 Out ctrl pkts

310124 In framed octs                  3842736 Out framed octs

293517 In data (unfr/data-cmp) octs    3786225 Out data (unfr/data-cmp) octs

293655 In data (iphdr-cmp) octs        3786393 Out data (iphdr-cmp) octs

0 In data (iphdr-cmp-fail) octs         0 In data (iphdr-cmp-fail) pkts

0 In data (iphdr-rohc) octs             0 Out data (iphdr-rohc) octs

0 In data (iphdr-rohc-fail) octs        0 In data(iphdr-rohc-fail) pkts

0 In discards                           0 In errors

0 Out discards                          0 Out errors

0 Bad address                           0 Bad control

0 Pkt too long                          0 Bad FCS

0 Bad pkt length

0 Echo req rcvd                         0 Echo rsp rcvd

0 Echo req sent                         0 Echo rsp sent

0 LCP Vend Ext req sent                 0 LCP Vend Ext req resent

0 LCP Vend Ext rsp rcvd                 0 LCP Vend Ext protocol rejected

0 LCP Vend Ext req max-retried

0 Invalid magic-number rcvd

Total PPP sessions matching specified criteria: 1

show rp full

Este relatório relata informações detalhadas relacionadas a A11 (interface RP) sobre um assinante

- "show rp counters" é um subconjunto deste comando

[local]PDSN-HSGW> show rp full username 9786045176@cisco.com

Tuesday May 12 16:07:52 UTC 2015

Username: 9786045176@cisco.com  Callid: 1120ff97 Msid: 311289786045176

A10 Connection #1:(Main)

PCF Address: 10.207.6.67                PDSN Address: 10.211.28.132

MN Sess Ref ID: 1                       GRE Key: 1864769

Service Option: 59

Flow Control State : XON

Lifetime: 00h30m00s                     Remaining Lifetime: 00h28m59s

GRE Receive:

Total Packets Rcvd: 2017                Total Bytes Rcvd: 367426

GRE Send:

Total Packets Sent: 4722                Total Bytes Sent: 3988706

Data Over Signaling Packets: 0          Data Over Signaling Bytes: 0

IP Header compression:

Forward: ROHC not negotiated

Reverse: ROHC not negotiated

GRE Flow Control:

Total Packets Received with XOFF:       0

Total Packets Received with XON:        0

Total XON->XOFF Transitions:            0

Total Output Packets Dropped on XOFF:   0

Total Output Bytes Dropped on XOFF:     0

SPI: 257

Prev System Id: 0                       Current System Id: 0

Prev Network Id: 0                      Current Network Id: 0

Prev Packet Zone Id: 0                  Current Packet Zone Id: 0

BSID: 001C00030015                      GRE Segmentation : Disabled

Registration Request/Reply:

Renew RRQ Accepted: 0                   Discarded: 0

Intra PDSN Active H/O RRQ Accept: 0   Intra PDSN Dormant H/O RRQ Accept: 0

Inter PDSN Handoff RRQ Accepted: 1

Reply Send Error: 0

Registration Update/Ack:

Initial Update Transmitted: 0           Update Retransmitted: 0

Denied: 0                               Not Acknowledged: 0

Reg Ack Received: 0                     Reg Ack Discarded: 0

Update Send Error: 0

Registration Update Send Reason:

Lifetime Expiry:  0                     Upper Layer Initiated: 0

Other Reasons: 0                        Handoff Release: 0

Session Manager Exited: 0

Registration Update Denied:

Reason Unspecified: 0                   Admin Prohibited: 0

PDSN Failed Authentication: 0           Identification Mismatch: 0

Poorly Formed Update: 0

Session Update/Ack:

Initial Update Transmitted: 1           Update Retransmitted: 0

Denied: 0                               Not Acknowledged: 0

Sess Update Ack Received: 1             Sess Update Ack Discarded: 0

Update Send Error: 0

Session Update Send Reason:

Always On:        0                     QoS Info:           1

TFT violation:    0                     Traffic Violation:  0

Traffic Policing: 0                     Operator Triggered: 0

Session Update Denied:

Reason Unspecified: 0                   Insufficient Resources: 0

Admin Prohibited: 0                     Parameter not updated: 0

PDSN Failed Authentication: 0

Identification Mismatch: 0

Poorly Formed Update: 0

Profile Id Not Supported: 0             Handoff In Progress :    0

GRE Receive:

Total Packets Received:   2017          Protocol Type Error:     0

Total Bytes Received:     367426        GRE Key Absent:          0

GRE Checksum Error:      0

Invalid Packet Length:   0

GRE Send:

Total Packets Sent:       4722

Total Bytes Sent:         3988706

Total Packets Sent in SDB:0

Total Bytes Sent in SDB:  0

GRE Segmentation:

Total Packets Received with Segmentation Indication:     0

Total Packets Sent with Segmentation Indication:         0

Total Successful Reassembly:                             0

Total packets processed without proper reassembly:       0

GRE Flow Control:

Total Packets Received with XOFF:       0

Total Packets Received with XON:        0

Total XON->XOFF Transitions:            0

Total Output Packets Dropped on XOFF:   0

Total Output Bytes Dropped on XOFF:     0

Total RP sessions matching specified criteria: 1

show l2tp sessions full

Este relatório relata informações detalhadas relacionadas ao l2tp sobre um assinante

- observe que as contagens de pacotes de dados Rx e Tx para o lado LAC da chamada (0s) não parecem corretas quando comparadas ao lado LNS da chamada

[local]PDSN-LAC> show l2tp sessions full user 0020000648@cisco.com

Wednesday June 17 23:34:13 UTC 2015

Username: 0020000648@cisco.com    Callid: 161df87f     Msid: 311280020000648

Peer IP Address: 203.0.113.11       Service Name:   LAC-Service1

Context Name:    destination        Service Type:   LAC

Session State: LAC_ESTABLISHED

Local Tunnel ID:  7             Local Session ID:  2471

Peer Tunnel ID:   88            Peer Session ID:   2471

Call Type:        LAC-INCOMING  Call Serial Num:   371062911

Rx Connect Speed: 57600         Tx Connect Speed:  64000

PPP Proxy-Auth:   CHAP_MD5      Tunnel Key:        n/a

Bearer Type:      DIGITAL       Framing Type:      ASYNC

System ID:        0             Network ID:        0

Cell Number:      0             Service Option:    0

Data Rx Sequence Num Enabled:  DISABLED

Data Tx Sequence Num Enabled:  DISABLED

Data Rx Sequence Num:          0

Data Tx Sequence Num:          0

Rx Data Pkts:          0           Tx Data Pkts:  0

Rx Data Octs:          0           Tx Data Octs:  0

Rx Discard Data Pkts:  0

Handoffs:              0

[local]HA-LNS> show l2tp sessions full username 0020009112@cisco.com

Wednesday June 17 23:33:01 UTC 2015

Username: 0020000648@cisco.com    Callid: 0a30f2ac     Msid: 311280020000648

Peer IP Address: 203.0.113.10       Service Name:   SIP-LNS

Context Name:    LNSINGRESS         Service Type:   LNS

Session State: LNS_ESTABLISHED

Local Tunnel ID:  88            Local Session ID:  2471

Peer Tunnel ID:   7             Peer Session ID:   2471

Call Type:        LNS-INCOMING  Call Serial Num:   371062911

Rx Connect Speed: 57600         Tx Connect Speed:  64000

PPP Proxy-Auth:   CHAP_MD5      Tunnel Key:        n/a

Bearer Type:      DIGITAL       Framing Type:      ASYNC

Data Rx Sequence Num Enabled:  ENABLED

Data Tx Sequence Num Enabled:  DISABLED

Data Rx Sequence Num:          15

Data Tx Sequence Num:          6

Rx Data Pkts:          15          Tx Data Pkts:  6

Rx Data Octs:          953         Tx Data Octs:  424

Rx Discard Data Pkts:  0

show rsvp counters

Isso lista os contadores rsvp detalhados para um assinante

show ims-authorization sessions full

Esta lista informações detalhadas sobre a sessão PCRF

Este exemplo mostra informações de PCRF para dois APNs, APN1 e APN2

- Observe que o endereço IP SGSN é na verdade o endereço SGW

[local]PGW> show ims-authorization sessions full imsi 300420160377232

Wednesday June 17 23:47:00 UTC 2015

CallId: 4d9f33cb            Service Name: IMS-GX

IMSI:  300420160377232

Session ID: 0007-diamproxy.PHLA.Gx.ims.com;1302279115;926061183;55810c5d-17f02

Bearer Type: GTP

SGSN IP-Addr: 203.0.113.3

APN: APN1

Bearer Control Mode: UE/NW

State: Connected

Negotiated Supported Features:

3gpp-r10

Bound PCRF Server: ohcis04mra01.cisco.com

Primary PCRF Server: ohcis04mra01.cisco.com

Secondary PCRF Server: njbbs04mra01.cisco.com

Primary P-CSCF: NA

Secondary P-CSCF: NA

Outstanding CCR-U: 0

UE IP Address:

UE IP Session Type: IPv6

IPv4 Address: NA

IPv6 Prefix: 5555:1000:8010:a9a4::

Auth Decision:

Event Triggers:

QoS-Change

PLMN-Change

RAT-Change

IP_CAN-Change

Usage-Report

Successful-Resource-Alloc

UE-Timezone-Change

Resource-Modification-Request

UE-IP-Address-Allocate

UE-IP-Address-Release

Default-EPS-Bearer-QOS-Change

APN-AMBR-Modification-Failure

Default-EPS-Bearer-QOS-Modification-Failure

Event Report Indication: None

Negotiated QoS:

Default-Bearer-QoS:

QCI: 5

ARP:

PL: 10        PCI: 1

PVI: 1

APN AMBR Uplink(in bps): 600000        APN AMBR Downlink(in bps): 600000

CallId: 4d9f5163            Service Name: IMS-GX

IMSI:  300420160377232

Session ID: 0007-diamproxy.PHLA.Gx.ims.com;1302286691;929479551;55814953-17f02

Bearer Type: GTP

SGSN IP-Addr: 203.0.113.3

APN: APN2

Bearer Control Mode: UE/NW

State: Connected

Negotiated Supported Features:

3gpp-r10

Bound PCRF Server: ohcis04mra01.cisco.com

Primary PCRF Server: ohcis04mra01.cisco.com

Secondary PCRF Server: njbbs04mra01.cisco.com

Primary P-CSCF: NA

Secondary P-CSCF: NA

Outstanding CCR-U: 0

UE IP Address:

UE IP Session Type: IPv4_IPv6

IPv4 Address: 100.107.226.26

IPv6 Prefix: 5555:1000:b029:a82d::

Auth Decision:

Event Triggers:

QoS-Change

PLMN-Change

RAT-Change

IP_CAN-Change

Out-Of-Credit

Reallocation-Of-Credit

Usage-Report

Resource-Modification-Request

UE-IP-Address-Allocate

UE-IP-Address-Release

Default-EPS-Bearer-QOS-Change

APN-AMBR-Modification-Failure

Default-EPS-Bearer-QOS-Modification-Failure

Event Report Indication: None

Negotiated QoS:

Default-Bearer-QoS:

QCI: 8

ARP:

PL: 10        PCI: 1

PVI: 1

APN AMBR Uplink(in bps): 150000000    APN AMBR Downlink(in bps): 150000000

Comandos específicos de não assinante

Embora os comandos "show port npu counters" e "show port datalink counters" se apliquem a uma interface inteira, se estiver tentando ver se o sistema está processando dados para um assinante específico fora da interface de saída (veja a menção acima da limitação do assinante do monitor), e se o assinante pode ser controlado, então tente enviar pacotes muito grandes através da rede e veja se os contadores de interface incrementam pelo número de pacotes enviados no janela durante a qual estão

enviado. Para fazer isso com confiança nos resultados, é necessário certificar-se de que os contadores para o tamanho do pacote escolhido normalmente não estão aumentando muito frequentemente antes de executar o teste.