Contents

Introduction

Requisitos de configuração e posicionamento do PSC

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve os requisitos da Packet Services Card (PSC), em relação ao posicionamento e à configuração, que devem ser atendidos para garantir que todas as placas de linha sejam utilizáveis no chassi do Cisco Aggregation Services Router (ASR) 5000 Series.

Requisitos de configuração e posicionamento do PSC

Existem alguns requisitos para a colocação e configuração do PSC no que diz respeito ao funcionamento do cartão de linha. Você pode descobrir que ao tentar configurar uma porta de placa de linha com porta ethernet, você encontrará uma Falha: nenhuma mensagem de erro de porta assim.

Para que um cartão de linha possa ser utilizado, o PSC fisicamente por trás dele deve ter seu modo configurado como ativo. Se o PSC estiver configurado como modo standby, mesmo que haja PSCs suficientes configurados com modo ativo que possam se conectar a ele, a placa de linha não será utilizável e informará um estado pronto. Isso se aplica tanto a placas de linha XGLC (Ethernet de 10 Gigabits) de tamanho completo quanto a placas de linha de tamanho médio. Isso é melhor explicado com o uso de um exemplo.

Neste exemplo, o ponto de início é sete de oito PSCs configurados como modo ativo e o PSC 16 está configurado como modo de standby. Além disso, o PSC 16 é ativado por meio de uma migração anterior. Observe o estado da placa de linha 32 na saída seguinte, que está fisicamente conectada ao PSC 16 (16 + 16 = 32) e está no estado pronto. Isso ocorre porque o PSC 16 está configurado como modo de espera.

card 4

mode active

#exit

card 5

mode active

#exit

card 6

mode active

#exit

card 11

mode active

#exit

card 12

mode active

#exit

card 13

mode active

#exit

card 14

mode active

#exit

port ethernet 28/1

link-aggregation member global group 40

no shutdown

#exit

port ethernet 29/1

link-aggregation master global group 40

link-aggregation redundancy standard hold-time 10 preferred slot 28

no shutdown

vlan 2016

no shutdown

#exit

vlan 2020

no shutdown

#exit

vlan 2019

no shutdown

#exit

vlan 2021

no shutdown

#exit

vlan 2010

no shutdown

bind interface 28/1_gn ivan_gn

#exit

vlan 2011

no shutdown

bind interface 28/1_internet ivan_gi

#exit

vlan 2012

no shutdown

bind interface 28/1_gy ivan_gy

#exit

#exit

port ethernet 30/1

no shutdown

#exit

port ethernet 37/1

no shutdown

#exit

port ethernet 37/2

no shutdown

#exit

port ethernet 37/3

no shutdown

#exit

[local]ASR5000-2# show card table all

Slot         Card Type                               Oper State     SPOF  Attach

-----------  --------------------------------------  -------------  ----  ------

1: PSC      None                                    -              -       -  -

2: PSC      None                                    -              -       -  -

3: PSC      None                                    -              -       -  -

4: PSC      Packet Services Card 2                  Standby        -       -  -

5: PSC      Packet Services Card 2                  Active         No      - 37

6: PSC      Packet Services Card 2                  Active         No      -  -

7: PSC      None                                    -              -       -  -

8: SMC      System Management Card                  Standby        No      -  -

9: SMC      System Management Card                  Active         No     24 25

10: PSC      None                                    -              -       -  -

11: PSC      Packet Services Card 2                  Active         No     27  -

12: PSC      Packet Services Card 2                  Active         No     28  -

13: PSC      Packet Services Card 2                  Active         No     29  -

14: PSC      Packet Services Card 2                  Active         No     30  -

15: PSC      None                                    -              -       -  -

16: PSC      Packet Services Card 2                  Active         No      -  -

17: LC       None                                    -              -       -

18: LC       None                                    -              -       -

19: LC       10/100 Ethernet Line Card               Ready          -       -

20: LC       None                                    -              -       -

21: LC       None                                    -              -       -

22: LC       None                                    -              -       -

23: LC       1000 Ethernet Line Card                 Ready          -       -

24: SPIO     Switch Processor I/O (BNC) Card         Standby        -       9

25: SPIO     Switch Processor I/O (BNC) Card         Active         No      9

26: LC       None                                    -              -       -

27: LC       10/100 Ethernet Line Card               Standby        -      11

28: LC       10 Gig Ethernet Line Card               Active         Yes    12

29: LC       10 Gig Ethernet Line Card               Active         Yes    13

30: LC       10 Gig Ethernet Line Card               Standby        -      14

31: LC       None                                    -              -       -

32: LC       10 Gig Ethernet Line Card               Ready          -       -

33: LC       None                                    -              -       -

34: LC       None                                    -              -       -

35: LC       10/100 Ethernet Line Card               Ready          -       -

36: LC       None                                    -              -       -

37: LC       Quad 1000 Ethernet Line Card            Standby        -       5

38: LC       None                                    -              -       -

39: LC       1000 Ethernet Line Card                 Ready          -       -

40: RCC      Redundancy Crossbar Card                Standby        -

41: RCC      Redundancy Crossbar Card                Standby        -

42: LC       None                                    -              -       -

43: LC       None                                    -              -       -

44: LC       None                                    -              -       -

45: LC       None                                    -              -       -

46: LC       None                                    -              -       -

47: LC       None                                    -              -       -

48: LC       None                                    -              -       -

Depois, PSC 16 é configurado para o modo ativo:

[local]ASR5000-2(config)# card 16

[local]ASR5000-2(config-card-16)# mode active

[local]ASR5000-2(config-card-16)# end

Isso faz com que o PSC 4 faça a transição para o modo ativo porque, por projeto, o sistema tenta ativar tantos PSCs configurados ativos. Ele também faz com que a placa de linha 32 faça a transição para o estado de espera, o que permite que ela seja configurada/usada e conectada ao PSC 16:

Thu Jun 11 17:59:40 2015 Internal trap notification 55 (CardActive) card 4 type

Packet Services Card 2

Thu Jun 11 17:59:40 2015 Internal trap notification 55 (CardActive) card 32 type

10 Gig Ethernet Line Card

Thu Jun 11 17:59:41 2015 Internal trap notification 93 (CardStandby) card 32 type

10 Gig Ethernet Line Card

[local]ASR5000-2# show card table all

Slot         Card Type                               Oper State     SPOF  Attach

-----------  --------------------------------------  -------------  ----  ------

1: PSC      None                                    -              -       -  -

2: PSC      None                                    -              -       -  -

3: PSC      None                                    -              -       -  -

4: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes     -  -

16: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes    32  -

32: LC       10 Gig Ethernet Line Card               Standby        -      16

Na próxima saída, o PSC 16 é configurado de volta para o modo de espera e a placa de linha conectada 32 faz a transição de volta para o estado pronto. Como precaução no sistema para evitar perda de sessão não planejada, quando um PSC é configurado para o modo de espera, ele permanece ativo, a menos que seja reinicializado forçadamente:

[local]ASR5000-2(config)# card 16

[local]ASR5000-2(config-card-16)# mode standby

[local]ASR5000-2(config-card-16)# end

Thu Jun 11 18:02:05 2015 Internal trap notification 60 (CardDown) card 32 type 10

Gig Ethernet Line Card

Thu Jun 11 18:02:06 2015 Internal trap notification 5 (CardUp) card 32 type 10

Gig Ethernet Line Card

[local]ASR5000-2# show card table all

Slot         Card Type                               Oper State     SPOF  Attach

-----------  --------------------------------------  -------------  ----  ------

1: PSC      None                                    -              -       -  -

2: PSC      None                                    -              -       -  -

3: PSC      None                                    -              -       -  -

4: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes     -  -

5: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes     - 37

6: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes     -  -

7: PSC      None                                    -              -       -  -

8: SMC      System Management Card                  Standby        No      -  -

9: SMC      System Management Card                  Active         No     24 25

10: PSC      None                                    -              -       -  -

11: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes    27  -

12: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes    28  -

13: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes    29  -

14: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes    30  -

15: PSC      None                                    -              -       -  -

16: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes     -  -

17: LC       None                                    -              -       -

18: LC       None                                    -              -       -

19: LC       10/100 Ethernet Line Card               Ready          -       -

20: LC       None                                    -              -       -

21: LC       None                                    -              -       -

22: LC       None                                    -              -       -

23: LC       1000 Ethernet Line Card                 Ready          -       -

24: SPIO     Switch Processor I/O (BNC) Card         Standby        -       9

25: SPIO     Switch Processor I/O (BNC) Card         Active         No      9

26: LC       None                                    -              -       -

27: LC       10/100 Ethernet Line Card               Standby        -      11

28: LC       10 Gig Ethernet Line Card               Active         Yes    12

29: LC       10 Gig Ethernet Line Card               Active         Yes    13

30: LC       10 Gig Ethernet Line Card               Standby        -      14

31: LC       None                                    -              -       -

32: LC       10 Gig Ethernet Line Card               Ready          -       -

33: LC       None                                    -              -       -

34: LC       None                                    -              -       -

35: LC       10/100 Ethernet Line Card               Ready          -       -

36: LC       None                                    -              -       -

37: LC       Quad 1000 Ethernet Line Card            Standby        -       5

38: LC       None                                    -              -       -

39: LC       1000 Ethernet Line Card                 Ready          -       -

40: RCC      Redundancy Crossbar Card                Standby        -

41: RCC      Redundancy Crossbar Card                Standby        -

42: LC       None                                    -              -       -

43: LC       None                                    -              -       -

44: LC       None                                    -              -       -

45: LC       None                                    -              -       -

46: LC       None                                    -              -       -

47: LC       None                                    -              -       -

Se uma placa de linha estiver configurada (sem desligamento) e o PSC ao qual ela está conectada estiver configurado para o modo de espera, a configuração da placa de linha será perdida permanentemente:

show config

...

port ethernet 32/1

no shutdown

vlan 30

#exit

#exit

[local]ASR5000-2# config

[local]ASR5000-2(config)# card 16

[local]ASR5000-2(config-card-16)# mode standby

[local]ASR5000-2(config-card-16)# end

show config

...

no config for port 32/1

Uma tentativa de configurar uma porta no estado pronto resulta na Falha: esse erro de porta:

[local]ASR5000-2# config

[local]ASR5000-2(config)# port ethernet 32/1

Failure: no such port

[local]ASR5000-2(config)#

Informações Relacionadas

- Guia de instalação do ASR 5000 - Cisco Systems

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems